الهدف

تتيح صفحة إعدادات الوقت للمستخدم تغيير الوقت تلقائيا أو يدويا على الموجه وحساب وقت التوفير الصيفي (DST).

توضح هذه المقالة كيفية تكوين إعدادات الوقت على RV215W.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· الطراز RV215W

إصدار البرامج

•1.1.0.5

تكوين إعدادات الوقت

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > إعدادات الوقت. يتم فتح صفحة إعدادات الوقت:

الخطوة 2. أختر المنطقة الزمنية الحالية من القائمة المنسدلة المنطقة الزمنية.

الخطوة 3. حدد خانة الاختيار ضبط التوقيت الصيفي لتمكين DST على الجهاز. افتراضيا يكون معطلا.

إعدادات التوقيت الصيفي

الخطوة 4. انقر على زر الخيار Mode of Daylight Savings Radio (حفظ ضوء النهار) المطلوب. الخيارات المتاحة هي:

· حسب التاريخ — تمكين DST بين التواريخ المحددة. أختر التواريخ المطلوبة من القائمة المنسدلة الشهر واليوم والوقت.

· تكرار — يمكن DST بين الأيام في أشهر مختلفة. أختر التواريخ المطلوبة من القائمة المنسدلة الشهر والأسبوع واليوم والوقت.

الخطوة 5. أختر إزاحة DST المطلوبة من القائمة المنسدلة "إزاحة حفظ ضوء النهار".

إعدادات الوقت التلقائي

الخطوة 6. انقر فوق تلقائي لتعيين التاريخ والوقت تلقائيا من أزرار انتقاء تعيين التاريخ والوقت. إذا تم إختيار الدليل، فقم بالتخطي إلى الخطوة 8.

الخطوة 7. انقر فوق النوع المطلوب من خادم NTP. يتم إستخدام بروتوكول وقت الشبكة (NTP) لمزامنة وقت النظام إلى خادم وقت مرجع. الخيارات المتاحة هي:

· إستخدام الافتراضي — يتم إستخدام خادم NTP الافتراضي.

· معرف من قبل المستخدم — أدخل خوادم NTP في الحقول المتوفرة. يمكن إستخدام ما يصل إلى خادمين.

إعدادات الوقت اليدوي

الخطوة 8. إذا تم إختيار الدليل من أزرار انتقاء تعيين التاريخ والوقت في الخطوة 6، أختر التاريخ والوقت المطلوبين من القوائم المنسدلة السنة والشهر واليوم والوقت.

الخطوة 9. طقطقة حفظ.