الهدف

باستخدام الأداة المساعدة لتهيئة الويب، يمكن للمستخدم تغيير إعدادات لاسلكية متنوعة على الطراز RV110W حتى يعمل الموجه بأقصى أداء له. يشرح هذا المقال كيفية تكوين الإعدادات اللاسلكية المتقدمة على RV110W.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- الطراز RV110W

خطوات إجرائية

الخطوة 1. أستخدم أداة تكوين الويب المساعدة لاختيار لاسلكي > إعدادات متقدمة. تظهر صفحة الإعدادات المتقدمة.

الخطوة 2. على يمين "تفجير الإطارات"، حدد خانة الاختيار تمكين لتشغيل الأجهزة اللاسلكية على الشبكة بأفضل أداء يسمح به مصنعو الأجهزة.

الخطوة 3. على يمين "لا إعلام" WMM، حدد خانة الاختيار تمكين لإرسال البيانات بكفاءة أكبر ولكن قد يحدث المزيد من الأخطاء.

الخطوة 4. من القائمة المنسدلة معدل أساسي، أختر معدل يمكن أن يبث الجهاز به.

- من 1 إلى 2 ميجابت في الثانية — يعمل هذا الخيار بشكل أفضل مع التقنية اللاسلكية القديمة.

- افتراضي — يرسل هذا الخيار بكل المعدلات اللاسلكية القياسية.

- الكل — يرسل هذا الخيار بكل المعدلات اللاسلكية.

الخطوة 5. إذا كان وضع الشبكة اللاسلكية ليس N فقط، أختر معدل نقل البيانات من القائمة المنسدلة معدل الإرسال. يمكن ضبط وضع الشبكة اللاسلكية في لاسلكي > إعدادات أساسية.

ملاحظة: تلقائي يستخدم أسرع معدل نقل بيانات متاح.

الخطوة 6. إذا كان وضع الشبكة اللاسلكية هو N فقط، فأختر معدل نقل البيانات من القائمة المنسدلة معدل نقل N.

الخطوة 7. على يمين وضع حماية CTS، انقر زر تعطيل الراديو لتعطيل حماية Clear-to-Send (CTS) التي تتحقق من جميع عمليات الإرسال اللاسلكية إلى الشبكة ومنها، أو انقر فوق تلقائي لاستخدام حماية CTS فقط عند الضرورة.

الخطوة 8. في حقل الفاصل الزمني للإرسال Beacon، أدخل الوقت بالمللي ثانية الذي يتم فيه إرسال الحزم لمزامنة الشبكة اللاسلكية.

الخطوة 9. في الفاصل الزمني ل DTIM، أدخل عدد مرات إحتواء حزمة المنارة على بيانات جديدة للشبكة، تعرف أيضا باسم رسالة إشارة حركة مرور التسليم (DTIM).

الخطوة 10. في عتبة التجزئة، أدخل قيمة للحد الأقصى لحجم الحزمة قبل تقسيمها إلى أجزاء لتسهيل الإرسال.

الخطوة 11. في حقل حد RTS، أدخل قيمة للحد "من اليمين إلى الإرسال" (RTS) وهي الحد الأدنى لحجم الحزمة قبل أن يبدأ الخادم في إعادة ضبط حجم الحزمة.

الخطوة 12. انقر فوق حفظ لحفظ التغييرات أو إلغاء الأمر لتجاهلها.