الهدف

نظام التوزيع اللاسلكي (WDS) هو نظام يقوم بتوصيل نقاط وصول متعددة لاسلكيا للمساعدة في توسيع مساحة الشبكة. لإنشاء نظام من هذا القبيل، يجب تعيين جميع أجهزة WDS على نفس إعدادات WDS. تشرح هذه المقالة كيفية تكوين إعدادات WDS على RV110W.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- الطراز RV110W

خطوات إجرائية

الخطوة 1. أستخدم أداة تكوين الويب المساعدة لاختيار لاسلكي > WDS. يتم فتح صفحة WDS.

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار السماح بتكرار الإشارة اللاسلكية بواسطة مكرر لتمكين WDS.

الخطوة 3. انقر فوق زر الراديو التلقائي لجعل RV110W يكتشف نقاط الوصول عن بعد تلقائيا، أو انقر فوق زر الراديو اليدوي لإدخال عنوان MAC الخاص بالجهاز الذي يكرر الإشارة.

ملاحظة: إذا أخترت تلقائي، فقم بالتخطي إلى الخطوة 9.

الخطوة 4. (إختياري) انقر فوق إظهار إستطلاع الموقع لعرض جميع الشبكات المتاحة.

الخطوة 5. (إختياري) انقر فوق تحديث الجدول.

الخطوة 6. (إختياري) حدد خانات الاختيار لما يصل إلى ثلاث شبكات تريد تكرارها.

الخطوة 7. (إختياري) انقر فوق اتصال لإضافة عناوين MAC للشبكات الثلاث إلى حقول عنوان MAC.

الخطوة 8. في أي حقل عنوان MAC فارغ، أدخل عنوان MAC للشبكة التي تريد الاتصال بها.

الخطوة 9. انقر فوق حفظ لحفظ التغييرات أو إلغاء الأمر لتجاهلها.