الهدف

الغرض من هذه المقالة هو توفير الخطوات اللازمة لتنفيذ التقاط الحزمة عبر صفحة تصحيح أخطاء التقاط الحزمة على منفذ RV340 WAN.

المتطلبات

- أجهزة RV34X Series - برنامج تجريبي الإصدار 1.0.03.15 أو إصدار أعلى

- معرف مرجع الخلل: CSCdy12345

خطوات تمكين التقاط الحزمة عبر قائمة تصحيح الأخطاء

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى موجه من السلسلة RV34x لديك من خلال إدخال عنوان IP الخاص به.

ملاحظة: عنوان IP الافتراضي لأجهزة Cisco RV هو 192.168.1.1. إذا كان لديك أكثر من موجه واحد على الشبكة المحلية، فقد يختلف IP عن عنوان IP 192.168.1.1.

الخطوة 2. ستحتاج الآن إلى تحرير عنوان URL ضمن شريط عنوان URL الخاص بالمستعرض لديك للتنقل في المستعرض إلى ميزة التقاط حزمة تصحيح الأخطاء.

تحرير عنوان URL للإشارة إلى صفحة تصحيح الأخطاء

1. قبل تحرير عنوان URL، سوف تظهر كما يلي: https://router-IP-address/index.html#/GetStart

2. حذف index.html#/GettingStart

3. إضافة debug/packet_capture.html إلى نهاية "https://router-IP-address/"

4. سيظهر عنوان URL كما يلي: https://router-IP-address/debug/packet_capture.html

قد يظهر مثال حي على هذا النحو:

https://192.168.1.1/debug/packet_capture.html

الآن مع إستمرار تنشيط المؤشر في شريط عنوان URL، انقر إدخال للانتقال إلى الصفحة مع إضافة معلمة تصحيح الأخطاء الإضافية.

ملاحظة: إذا كنت قد قمت من قبل بتعيين منفذ بديل للوصول إلى الجهاز للإدارة عن بعد، فستحتاج إلى تعديل عنوان URL الخاص بك لتضمين رقم المنفذ المخصص.

إلحاق ":PortID" بعد عنوان IP للموجه في شريط URL: EX- https://router-IP-address:PortID/debug/packet_capture.html

قد يظهر مثال حي على هذا النحو:

https://192.168.1.1:445/debug/packet_capture.html

الخطوة 3. بمجرد فتح صفحة تصحيح الأخطاء، سيكون لديك الخيار للتحديد بين المنافذ المتاحة. في حالة RV340، هناك ثلاثة خيارات، WAN1، WAN2، و LAN. حدد المنفذ الذي تريده من المربع المنسدل.

ملاحظة: راجع التحذير بعناية في أعلى الشاشة قبل الالتقاط. قد يكون هناك تأثير على شبكتك.

الخطوة 4. انقر فوق الزر بدء.

ملاحظة: سيبدأ العداد في العد من 0 إلى الإشارة إلى الوقت المنقضي.

الخطوة 5. بعد أن تفي بمتطلبات التقاط الحزمة، انقر فوق زر الإيقاف لإيقاف التقاط الحزم.

الخطوة 6. الآن يمكنك تصدير التقاط المكتمل للتو إلى جهازك المحلي. قم بذلك من خلال النقر فوق الزر تصدير.

سيطالبك المستعرض بتحديد الموقع. سيكون تنسيق اسم الملف الذي تم تنزيله كما يلي:

PortID_DevicePID_Date.PCAP

تم السماح للملف بالحفظ في الموقع الافتراضي لجهاز كمبيوتر Windows، C:\Windows\Users\UserName\Downloads

ملاحظة: سيختلف موقع إلغاء التحميل بناء على الجهاز الذي تقوم بحفظ الملف عليه. يجب أن تتلقى خيارا لإدخال موقع مخصص لحفظ الملف.

القرار

لقد قمت الآن بتصدير التقاط الحزمة الخاصة بك إلى جهازك، والذي يتوفر للمراجعة والتحليل أو الإرسال إلى أشخاص موثوق بهم.

عرض فيديو متعلق بهذه المقالة...

انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الأخرى من Cisco