الهدف

الهدف من هذه المقالة هو توضيح كيفية تكوين إعدادات بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) على موجهات RV160 و RV260.

المقدمة

SNMP هو بروتوكول معيار الإنترنت لجمع البيانات وتنظيمها على الأجهزة المدارة على شبكات IP. وهو يسمح لمسؤولي الشبكات بإدارة الأحداث الهامة ومراقبتها وتلقي الإعلامات الخاصة بها عند حدوثها على الشبكة واستكشاف أخطائها وإصلاحها.

يتكون إطار عمل بروتوكول SNMP من ثلاثة عناصر؛ مدير بروتوكول SNMP، وكيل بروتوكول SNMP، وقاعدة معلومات الإدارة (MIB). تتمثل وظيفة مدير SNMP في التحكم في أنشطة مضيفي الشبكة التي تستخدم SNMP ومراقبتها. يوجد وكيل SNMP في برنامج الجهاز وهو يساعد في صيانة البيانات لإدارة النظام. وأخيرا، تعد قاعدة معلومات الإدارة (MIB) منطقة تخزين افتراضية لمعلومات إدارة الشبكة. وتجمع هذه الأجهزة الثلاثة لمراقبة الأجهزة في شبكة ما وإدارتها.

تدعم أجهزة RV160/260 بروتوكول SNMP الإصدار 1 و v2c و v3. وهم يعملون كعملاء SNMP الذين يردون على أوامر SNMP من أنظمة إدارة شبكة SNMP. الأوامر المدعومة هي أوامر SNMP القياسية get/next/set. كما تقوم الأجهزة بإنشاء رسائل ملائمة لإعلام مدير SNMP عند حدوث حالات تنبيه. وتتضمن الأمثلة على ذلك عمليات إعادة التمهيد ودورات الطاقة وأحداث إرتباط شبكات WAN.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- الطراز RV160

- الطراز RV260

إصدار البرامج

- 1.0.00.13

تكوين SNMP

لتكوين SNMP للموجه، قم بإجراء الخطوات التالية.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى صفحة تكوين الويب الخاصة بالموجه لديك.

ملاحظة: في هذه المقالة، سنستخدم RV260W لتكوين SNMP. قد يختلف التكوين حسب الطراز الذي تستخدمه.

الخطوة 2. انتقل إلى تكوين النظام > SNMP.

الخطوة 3. حدد خانة الاختيار تمكين SNMP لتمكين SNMP.

الخطوة 4. (إختياري) حدد خانة الاختيار السماح للمستخدم بالوصول من الإنترنت للسماح للمستخدم المخول بالوصول خارج الشبكة من خلال تطبيقات الإدارة مثل إدارة شبكة FindIT من Cisco.

الخطوة 5. (إختياري) حدد خانة الاختيار السماح للمستخدم بالوصول من شبكة VPN للسماح بالوصول المصرح به من شبكة خاصة ظاهرية (VPN).

الخطوة 6. من القائمة المنسدلة إصدار، أختر إصدار SNMP لاستخدامه على الشبكة. الخيارات هي:

- v1 - خيار أقل أمانا. يستخدم نصا عاما لسلاسل المجتمع.

- v2c - يتضمن دعم معالجة الأخطاء المحسن الذي توفره SNMPv2c رموز أخطاء موسعة تميز أنواع مختلفة من الأخطاء؛ يتم الإبلاغ عن جميع أنواع الأخطاء من خلال رمز خطأ واحد في SNMPv1.

- v3 - يوفر SNMPv3 الوصول الآمن إلى الأجهزة من خلال مصادقة حزم البيانات وتشفيرها عبر الشبكة. تتضمن خوارزميات المصادقة خوارزمية ملخص الرسالة (MD5) وخوارزمية التجزئة الآمنة (SHA). تتضمن طرق التشفير معيار تشفير البيانات (DES) ومعيار التشفير المتقدم (AES).

لمزيد من المعلومات حول SNMPv3، انقر هنا.

في هذا المثال، تم تحديد v2c ك الإصدار.

الخطوة 7. أدخل الحقول التالية

- اسم النظام - أدخل اسم للموجه لتسهيل التعريف في تطبيقات إدارة الشبكة.

- جهة اتصال النظام - أدخل اسم فرد أو مسؤول للتعريف به مع الموجه في حالة الطوارئ.

- موقع النظام - أدخل موقع الموجه. وهذا يجعل تحديد موقع المشكلة أكثر سهولة للمسؤول.

- الحصول على المجتمع - أدخل اسم مجتمع SNMP في حقل الحصول على المجتمع. وهو يقوم بإنشاء مجتمع للقراءة فقط يتم إستخدامه للوصول إلى المعلومات واسترجاعها لوكيل SNMP.

- تعيين المجتمع - في حقل تعيين المجتمع، أدخل اسم مجتمع SNMP. وهو يقوم بإنشاء مجتمع للقراءة والكتابة الذي يتم إستخدامه للوصول إلى المعلومات الخاصة بوكيل SNMP وتعديلها. يتم قبول الطلبات فقط من الأجهزة التي تعرف نفسها باسم المجتمع هذا. هذا اسم تم إنشاؤه من قبل المستخدم. الافتراضي خاص.

تكوين الملائمة

باستخدام تكوينات الملائمة، يمكنك تعيين عنوان المصدر لكل حزمة مصيدة SNMP يتم إرسالها بواسطة الموجه إلى عنوان واحد بغض النظر عن الواجهة الصادرة.

الخطوة 8. لتكوين ملائمة SNMP، أدخل المعلومات التالية.

مجتمع الملائمة

أدخل اسم مجتمع الملائمة

عنوان IP لمتلقي الملائمة

أدخل عنوان IP

منفذ مستقبل الملائمة

أدخل رقم المنفذ

ملاحظة: عادة، يستخدم بروتوكول SNMP بروتوكول مخطط بيانات المستخدم (UDP) كبروتوكول نقل ومنافذ UDP الافتراضية لحركة مرور SNMP هي 161 (SNMP) و 162 (فخ SNMP).

الخطوة 9. طقطقة يطبق.

يجب عليك الآن تمكين SNMP وتكوينه بنجاح على الموجه RV160/RV260 لديك.