الهدف

يوفر تطبيق FindIT Network Management من Cisco الأدوات التي تساعدك على مراقبة أجهزتك من السلسلة Cisco 100 إلى 500 وإدارتها على الشبكة بشكل ملائم من خلال مستعرض الويب لديك. عند نشره بشكل صحيح، فإنه يكتشف شبكتك تلقائيا، ويسمح لك بتكوين الأجهزة ومراقبتها مثل محولات Cisco والموجهات ونقاط الوصول اللاسلكية المتصلة بالشبكة. كما تطلب منك تحديثات البرامج الثابتة، بالإضافة إلى ضمان الأجهزة وتغطية عقد الدعم.

يهدف هذا مادة أن يبدي أنت النظام متطلب ل FindIT شبكة مدير و FindIT شبكة تحقيق.

متطلبات النظام

يتم توزيع FindIT Network Manager و FindIT Network Probe كصور للجهاز الظاهري. لتشغيل هذه الأنظمة الأساسية، يجب استيفاء المتطلبات أدناه.

FindIT Network Manager

- برنامج مراقبة الأجهزة الافتراضية:

- برنامج Microsoft Hyper-V Manager الإصدار 10.0 أو إصدارا أعلى

- Oracle VM VirtualBox الإصدار 5.0.2 أو إصدارا أعلى

- أي من منتجات VMware التالية.

- ESXi الإصدار 5.5 أو إصدارا أعلى

- الإصدار 7 أو إصدارا أعلى من الدمج

- محطة العمل الإصدار 12 أو إصدارا أعلى

- وحدة المعالجة المركزية (CPU): بنية Intel 1x 64 بت

- الذاكرة: 2 جيجابايت

- مساحة القرص: 20 جيجابايت

- المستعرضات — يتم إدارة FindIT Network Probe من خلال واجهة مستخدم ويب. لاستخدام هذه الواجهة، يجب أن يكون المستعرض أي مما يلي:

- Apple Safari الإصدار 9

- Google Chrome الإصدار 52

- Microsoft Edge الإصدار 38

- Microsoft Internet Explorer الإصدار 11

- Mozilla Firefox، الإصدار 48

- الشبكة — يجب تكوين شبكتك للسماح ل FindIT Network Probe لإنشاء اتصال بروتوكول التحكم في الإرسال (TCP) ب FindIT Network Manager.

FindIT Network Probe

- برنامج مراقبة الأجهزة الافتراضية:

- برنامج Microsoft Hyper-V Manager الإصدار 10.0 أو إصدارا أعلى

- Oracle VM VirtualBox الإصدار 5.0.2 أو إصدارا أعلى

- أي من منتجات VMware التالية:

- ESXi الإصدار 5.5 أو إصدارا أعلى

- الإصدار 7 أو إصدارا أعلى من الدمج

- محطة العمل الإصدار 12 أو إصدارا أعلى

- وحدة المعالجة المركزية (CPU): بنية Intel 1x 64 بت

- الذاكرة: 512 ميجابايت

- مساحة القرص: 2 جيجابايت

- المستعرضات - يتم إدارة FindIT Network Probe من خلال واجهة مستخدم ويب. لاستخدام هذه الواجهة، يجب أن يكون المستعرض أي مما يلي:

- Apple Safari الإصدار 9

ملاحظة: تأكد من تعيين الشهادات التي يقدمها FindIT Network Probe عند إستخدام متصفح Safari على "الثقة الدائمة". وإلا، ستفشل بعض الوظائف مثل Discovery و Dashboard التي تعتمد على إستخدام مقابس الويب الآمنة. لا ينطبق هذا القيد إلا على متصفح الويب Safari.

- Google Chrome الإصدار 52

- Microsoft Edge 38

- Microsoft Internet Explorer الإصدار 11

- Mozilla Firefox، الإصدار 48

- أجهزة الشبكة - مثيل ل FindIT Network Probe المثبت في كل موقع في الشبكة يقوم باكتشاف الشبكة ويتصل مباشرة مع كل جهاز. للمراقبة وإمكانية الوصول، يجب أن تلبي أجهزة شبكتك المتطلبات التالية.

- يجب أن تكون الأجهزة من السلسلة Cisco 100 إلى 500 Series وأن يتم تمكين خدمة Bonjour بها.

- يجب أن تكون الأجهزة موجودة في الشبكة الفرعية نفسها الخاصة بالكمبيوتر الذي يقوم بتشغيل FindIT Network Probe، أو أن تكون متصلة مباشرة بجهاز مدار يمكن الوصول إليه من خلال TCP/IP.