المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المشكلة

الحل

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند الخطوات الرامية إلى إصلاح الخطأ: "Partition bootflash على Fabric Interconnect A|B نظيف ولكن مع وجود أخطاء".

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- مدير نظام الحوسبة الموحدة (UCSM) من Cisco

- الموصلات الليفية البينية من Cisco

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- الموصلات البينية الليفية طراز 6400

- الموصلات البينية الليفية طراز 6300

- الموصلات البينية الليفية طراز 6200

- 4.0(4k) أو 4.1(2a) والإصدارات الأحدث

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المشكلة

يعرض UCSM رسالة الخطأ: "Partition bootflash on fabric interconnect A|B نظيف ولكن مع وجود أخطاء" - الخطأ 2016.

يتم عرض التنبيه على النظام عند اتصال Fabric بينيا بين أخطاء نظام ملفات الوجه.

الحل

تتطلب واجهة Fabric Interconnect إصلاح نظام الملفات ويجب أن تخضع لإعادة التشغيل. عند إعادة التشغيل باستخدام خيار e2fsck، تخضع محركات الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) الخاصة بمنافذ البنية لتحقق شامل من نظام الملفات وعملية إصلاح غير تفاعلية، مما قد يؤدي إلى فقد البيانات. قبل المتابعة، يجب التأكد من أن النسخ الاحتياطي للبيانات الهامة يتضمن قاعدة بيانات مدير Cisco UCS. يقترح تنفيذ الإصلاح على نافذة صيانة نظرا لأن الارتباطات النسيجية تتطلب (أو تتطلب) إعادة تمهيد. إن يعرض فقط واحد Fabric Interconnect الخطأ، من أن فقط أن Fabric Interconnect يحتاج أن يكون أعدت. إذا عرض كل من إتصالات البنية البينية الخطأ وتحتاج إلى إعادة التمهيد، فتأكد من أن أنت تحقق من أن مسار البيانات متوفر بالكامل بعد إعادة تمهيد اتصال البنية الأولى قبل المتابعة مع الثانية لتجنب أي انقطاع.

يلزم تنفيذ خطوات على اتصال Fabric البيني الذي يبلغ التنبيه.

انتقل إلى UCSM CLI لإدخال الأوامر:

FI-A# connect local-mgmt

FI-A(local-mgmt)# reboot e2fsck

يتم مسح التنبيه في غضون 72 ساعة بعد إجراء الإصلاح. إذا لم يتم مسح الخطأ خلال هذه الفترة الزمنية، يمكن فتح حالة مركز المساعدة الفنية لمزيد من التحقيق. إذا تم رفع الخطأ في البرنامج الثابت الأقدم من 4.0(4k) أو 4.1(2a) والإصدارات الأحدث، يتطلب هذا أيضا مساعدة TAC للحل حيث يمكن أن يقوموا بفحص نظام الملفات يدويا من خلال طبقة تصحيح الأخطاء.

معلومات ذات صلة

- دليل إدارة إدارة إدارة إدارة UCSM، النسخ الاحتياطي

- الدعم الفني والتنزيلات من Cisco