المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

الترحيل المباشر

الترحيل السريع

التحقق من الترحيل المباشر

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

مشاكل مشتركة

مبيو

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تكوين المحاكاة الظاهرية لمعرف Windows Server 2012 N_Port NPIV على نظام الحوسبة الموحدة (UCS) الإصدار 2.1(2a). باستخدام هذه الميزة، يمكن للجهاز الظاهري (VM) الذي يعمل على خادم مشاركة مهايئ واحد، ولا يزال لديه وصول مستقل إلى وحدة التخزين المحمية الخاصة به.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- برنامج تشغيل وحدة تحكم واجهة الشبكة (fNIC) ل Windows Fabric Network Interface Controller المتوافقة مع برنامج UCS Manager (UCSM)، الإصدار 2.1(2)

- صورة البرنامج الثابت لبطاقة الواجهة الظاهرية (VIC) UCSM الإصدار 2.1(2)

- UCSM الإصدار 2.1(2) على Fabric Interconnect/وحدات الإدخال/الإخراج (IOMs)

- ضيوف برنامج Hyper-V 2012 و Windows 2012

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Hyper-V، الإصدار 3.0

- نظام التشغيل Windows Server 2012

- تخزين NetApp

- هيكل UCS ومنافذ ربط البنية والخوادم من السلسلة B

- سلسلة مبدلات Cisco Nexus 5000

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

أتمت هذا steps in order to شكلت NPIV:

1. من منظور UCS، يجب عليك تكوين ملف تعريف الخدمة الخاص بك باستخدام مهايئي ناقل مضيف (vHBA) ظاهريين، أحدهما لكل بنية. تعرض هذه الصورة بطاقات vHBAs لملف تعريف خدمة واحد. يمكنك ربط أسماء المنافذ العالمية (WWPN) بملف تعريف الخدمة في الإخراج الذي يتم عرضه لاحقا في المستند.

ملاحظة: عند إستخدام وحدات التخزين على شبكة منطقة التخزين (SAN) لتمهيد الأجهزة المضيفة التي تعمل ببرنامج Hyper-V، يوصى بشدة باستخدام مجموعة منفصلة من مهايئات الناقل المضيف (HBA) لحركة مرور الأجهزة الافتراضية (VM) وتمهيد الأجهزة. يوضح هذا المثال تكوين أساسي باستخدام مهايئات الناقل المضيف (vHBA).

2. تمتع بتكوين شبكة منطقة التخزين الظاهرية (VSAN) من برنامج Hyper-V Manager. أنت ينبغي خلقت إثنان VSANs، واحد ل كل بناء. عندما تقوم بإنشاء شبكة VSAN في الأجهزة المضيفة الأخرى لبرنامج Hyper-V، فتأكد من إستخدام نفس الأسماء، وإلا، فإن الترحيل المباشر لا يعمل. انقر فوق المضيف، ثم انقر فوق برنامج إدارة شبكة التخزين (SAN) الظاهرية.

3. قم بإنشاء شبكة تخزين (SAN) لقناة ليفية جديدة تسمى FabricA، وحدد اسم العقدة الواسعة العالمية (WWPN)/WPN الذي يتوافق مع vHBA0-FabricA.

4. إضافة FabricB، وتحديد WWNN/WPN الذي يتوافق مع vHBA1-FabricB.

5. قم بتكوين الإعدادات ل Windows Server 2012 VM، وأضف مهايئين للقنوات الليفية. مع إيقاف تشغيل الجهاز الظاهري (VM)، انقر بزر الماوس الأيمن واختر الإعدادات. ويتم القيام بذلك باستخدام "إدارة مجموعات تجاوز الفشل" لأن هذه الأجهزة المضيفة هي جزء من نظام مجموعة.

6. انقر على إضافة جهاز، ثم حدد مهايئ قناة ليفية، ثم انقر على إضافة.

7. حدد شبكة منطقة تخزين (SAN) افتراضية FabricA للمهايئ الأول وشبكة منطقة تخزين (SAN) افتراضية FabricB للمهايئ الثاني.

تظهر هذه الصور كلا من المهايئات وشبكات WWNN/WPNs المقابلة لها.

8. إضافة تقسيم المناطق على محولات Nexus 5k.

هنا مثال على كيف يمكن أن يبدو محول Nexus 5000 Series (لا يتم عرض تقسيم WPN ل UCS vHBAs):

! Zoning for HYVERTEST Fabric A

fcalias name HYPERVTEST vsan 10

member pwwn c0:03:ff:69:d1:5c:00:0e

member pwwn c0:03:ff:69:d1:5c:00:0f

zone name HYPERVTEST_to_NetApp1 vsan 10

Member fcalias HYPERVTEST

Member fcalias NetApp1

zoneset name HyperVZoneset1 vsan 10

member HYPERVTEST_to_NetApp1

zoneset activate name HyperVZoneset1 vsan 10

!Zoning for HYPERVTEST Fabric B

fcalias name HYPERVTEST vsan 11

member pwwn c0:03:ff:69:d1:5c:00:10

member pwwn c0:03:ff:69:d1:5c:00:11

zone name HYPERVTEST_to_NetApp2 vsan 11

Member fcalias HYPERVTEST

Member fcalias NetApp2

zoneset name HypervZoneset2 vsan 11

member HYPERVTEST_to_NetApp2

zoneset activate name HyperVZoneset2 vsan 11

9. قم بإضافة شبكات WPN إلى NetApp للتأكد من إمكانية الوصول إلى أرقام الوحدات المنطقية (LUNs).

الترحيل المباشر

يحتوي كل مهايئ VM على مجموعتين من WWNN/WWPN. يستخدم هذا البرنامج من قبل برنامج Hyper-V أثناء الترحيل المباشر. تظهر هذه الصورة كيفية إستخدام كل شبكة من شبكات WPN أثناء الترحيل المباشر.

المصدر: نظرة عامة على تقنية القنوات الليفية الافتراضية التي تعمل ببرنامج Hyper-V

من المهم ملاحظة أن هناك لحظة من التداخل يتم فيها تسجيل دخول كل من شبكات WPN إلى البنية.

وهذا يضمن العمل المستمر على التخزين دون انقطاع، حتى في حالة فشل الترحيل.

يظهر قسم التحقق من الترحيل المباشر قاعدة البيانات الحالية أثناء عملية الترحيل المباشر بحيث يمكنك رؤية كل من شبكات WPN الخاصة بالمحول أثناء العملية.

الترحيل السريع

بخلاف الترحيل المباشر، تؤدي الترحيل السريع إلى إيقاف تشغيل الأجهزة الافتراضية التي تم نقلها مؤقتا.

ولهذا السبب، لا يوجد سبب لتسجيل الدخول إلى كلا شبكتي WPN من مجموعة. وبدلا من ذلك، يمكن أن يقوم VM بتسجيل الخروج من عقدة واحدة وتسجيل الدخول من عقدة جديدة.

التحقق من الترحيل المباشر

في حالة تكوين كل شيء بشكل صحيح، يجب أن ترى إدخال تدفق في قاعدة بيانات flogi لمهايئات الناقل المضيف (HBA) الخاصة بنظام التشغيل UCS ومهايئات القناة الليفية VM.

NEXUS1# show flogi database

--------------------------------------------------------------------------------

Interface VSAN    FCID     Port Name                Node Name

--------------------------------------------------------------------------------

fc1/31     10    0x930001  50:0a:09:83:8d:80:b7:ae 50:0a:09:80:8d:80:b7:ae

fc1/32     10    0x930000  50:0a:09:84:9d:80:b7:ae 50:0a:09:80:8d:80:b7:ae

San-po31   10    0x930002  24:1f:54:7f:ee:57:1d:c0 20:0a:54:7f:ee:57:1d:c1

San-po31   10    0x930003  20:00:00:25:b5:02:a0:8f 20:00:00:25:b5:02:00:8f <vHBA0-FabricA

San-po31   10    0x930004  20:00:00:25:b5:02:a0:9f 20:00:00:25:b5:02:00:9f

San-po31   10    0x930005  20:00:00:25:b5:02:a0:6f 20:00:00:25:b5:02:00:6f

San-po31   10    0x930006  20:00:00:25:b5:02:a0:7f 20:00:00:25:b5:02:00:7f

San-po31   10    0x930007  20:00:00:25:b5:02:a0:4f 20:00:00:25:b5:02:00:4f

San-po31   10    0x930008  20:00:00:25:b5:02:a0:5f 20:00:00:25:b5:02:00:5f

San-po31   10    0x930009  c0:03:ff:69:d1:5c:00:0e c0:03:ff:00:00:ff:ff:00 <Set A for

Adapter FabricA

NEXUS2# show flogi database

--------------------------------------------------------------------------------

Interface VSAN    FCID     Port Name                Node Name

--------------------------------------------------------------------------------

fc1/31     11    0x9f0001  50:0a:09:84:8d:80:b7:ae 50:0a:09:80:8d:80:b7:ae

fc1/32     11    0x9f0000  50:0a:09:83:9d:80:b7:ae 50:0a:09:80:8d:80:b7:ae

San-po32   11    0x9f0002  24:20:54:7f:ee:57:1a:80 20:0b:54:7f:ee:57:1a:81

San-po32   11    0x9f0003  20:00:00:25:b5:02:b1:8f 20:00:00:25:b5:02:00:8f <vHBA1-FabricB

San-po32   11    0x9f0004  20:00:00:25:b5:02:b1:9f 20:00:00:25:b5:02:00:9f

San-po32   11    0x9f0005  20:00:00:25:b5:02:b1:6f 20:00:00:25:b5:02:00:6f

San-po32   11    0x9f0006  20:00:00:25:b5:02:b1:7f 20:00:00:25:b5:02:00:7f

San-po32   11    0x9f0007  20:00:00:25:b5:02:b1:4f 20:00:00:25:b5:02:00:4f

San-po32   11    0x9f0008  20:00:00:25:b5:02:b1:5f 20:00:00:25:b5:02:00:5f

San-po32   11    0x9f000b  c0:03:ff:69:d1:5c:00:10 c0:03:ff:00:00:ff:ff:00 <Set A for

Adapter FabricB

لعرض وحدة LUN، افتح "إدارة الأقراص" في برنامج Guest VM، وأدخل الأمر reset disk . إذا ظهرت وحدة LUN مرتين، فلن يتم تمكين الإدخال/الإخراج متعدد المسارات (MPIO).

أثناء الترحيل المباشر، يجب أن ترى WPN لكل من مجموعة العناوين A ومجموعة العناوين B في كل من المحولات.

NEXUS1# show flogi database

--------------------------------------------------------------------------------

Interface VSAN    FCID     Port Name                Node Name

--------------------------------------------------------------------------------

fc1/31     10    0x930001  50:0a:09:83:8d:80:b7:ae 50:0a:09:80:8d:80:b7:ae

fc1/32     10    0x930000  50:0a:09:84:9d:80:b7:ae 50:0a:09:80:8d:80:b7:ae

San-po31   10    0x930002  24:1f:54:7f:ee:57:1d:c0 20:0a:54:7f:ee:57:1d:c1

San-po31   10    0x930003  20:00:00:25:b5:02:a0:8f 20:00:00:25:b5:02:00:8f

San-po31   10    0x930004  20:00:00:25:b5:02:a0:9f 20:00:00:25:b5:02:00:9f

San-po31   10    0x930005  20:00:00:25:b5:02:a0:6f 20:00:00:25:b5:02:00:6f

San-po31   10    0x930006  20:00:00:25:b5:02:a0:7f 20:00:00:25:b5:02:00:7f

San-po31   10    0x930007  20:00:00:25:b5:02:a0:4f 20:00:00:25:b5:02:00:4f

San-po31   10    0x930008  20:00:00:25:b5:02:a0:5f 20:00:00:25:b5:02:00:5f

San-po31   10    0x930009  c0:03:ff:69:d1:5c:00:0e c0:03:ff:00:00:ff:ff:00 <Address Set A

San-po31   10    0x93000a  c0:03:ff:69:d1:5c:00:0f c0:03:ff:00:00:ff:ff:00 <Address Set B

NEXUS2# show flogi database

--------------------------------------------------------------------------------

Interface VSAN    FCID     Port Name                Node Name

--------------------------------------------------------------------------------

fc1/31     11    0x9f0001  50:0a:09:84:8d:80:b7:ae 50:0a:09:80:8d:80:b7:ae

fc1/32     11    0x9f0000  50:0a:09:83:9d:80:b7:ae 50:0a:09:80:8d:80:b7:ae

San-po32   11    0x9f0002  24:20:54:7f:ee:57:1a:80 20:0b:54:7f:ee:57:1a:81

San-po32   11    0x9f0003  20:00:00:25:b5:02:b1:8f 20:00:00:25:b5:02:00:8f

San-po32   11    0x9f0004  20:00:00:25:b5:02:b1:9f 20:00:00:25:b5:02:00:9f

San-po32   11    0x9f0005  20:00:00:25:b5:02:b1:6f 20:00:00:25:b5:02:00:6f

San-po32   11    0x9f0006  20:00:00:25:b5:02:b1:7f 20:00:00:25:b5:02:00:7f

San-po32   11    0x9f0007  20:00:00:25:b5:02:b1:4f 20:00:00:25:b5:02:00:4f

San-po32   11    0x9f0008  20:00:00:25:b5:02:b1:5f 20:00:00:25:b5:02:00:5f

San-po32   11    0x9f000b  c0:03:ff:69:d1:5c:00:10 c0:03:ff:00:00:ff:ff:00 <Address Set A

San-po32   11    0x9f000c  c0:03:ff:69:d1:5c:00:11 c0:03:ff:00:00:ff:ff:00 <Address Set B

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

مشاكل مشتركة

- لا يدعم الجهاز أو برنامج التشغيل عروض رسائل القنوات الليفية الظاهرية أسفل عمود الحالة الخاص بشبكة منطقة التخزين (SAN) عبر القنوات الليفية الظاهرية في برنامج Hyper-V Manager > برنامج إدارة شبكة منطقة التخزين (SAN) الظاهري عندما لا يكون برنامج تشغيل برنامج تشغيل FNIC لنظام التشغيل Microsoft Windows 2012 بالإصدار الصحيح. تحقق من إصدار برنامج تشغيل FNIC الحالي بالانتقال إلى Device Manager (إدارة الأجهزة) > وحدات التحكم في التخزين > المنفذ المصغر لمنفذ تخزين FCoE من Cisco VIC > خصائص > برنامج التشغيل. أستخدم مصفوفة قابلية التشغيل البيني ل UCS لتحديد برنامج التشغيل المدعوم استنادا إلى طراز الخادم النصلي وإصدار البرنامج الثابت UCS والمهايئ. إذا لزم الأمر، قم بتحديث برنامج التشغيل.

- في ظل ظروف معينة، يفشل الترحيل المباشر مع منفذ القناة الليفية الاصطناعية: فشل في إنهاء رسالة حجز الموارد. ثمة أمران يجب التحقق منهما:

- ما إذا كانت تتم إضافة شبكات WPN في هدف التخزين - مجموعات البادئ في NetApp أم لا.

- ما إذا كانت معلومات تقسيم المناطق مسؤولة عن الوصول إلى كلتا مجموعتي شبكات WPN المخصصة إلى الأجهزة الافتراضية (VMs).

- ما إذا كانت أحدث تصحيحات قد تم تطبيقها من Microsoft، والتي تتضمن KB 2894032.

- قد يفشل الترحيل المباشر عندما يستخدم الجهاز نفس زوج من مهايئات الناقل المضيف (HBA) للتمهيد وحركة مرور الأجهزة الظاهرية (VM). وهذا موضح في فشل الترحيل المباشر للأجهزة الافتراضية من نظام الحوسبة الموحدة باستخدام مهايئات القنوات الليفية الافتراضية.

مبيو

لضمان المرونة ومواجهة الأعطال، يجب تمكين الإدخال/الإخراج متعدد المسارات على نظام التشغيل.

1. تمكين الوصول غير المتماثل إلى الوحدة المنطقية (ALUA) على NetApp لمجموعة مهيئة معينة.

2. تمكين ميزة MPIO على جانب Microsoft. من إضافة الأدوار والميزات، تأكد من تمكين MPIO.

معلومات ذات صلة

- نظرة عامة على قناة الألياف الظاهرية Hyper-V

- نظرة عامة على الترحيل المباشر للجهاز الظاهري

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems