المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التكوين

التحقق

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية ترقية مدير Cisco UCS.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- الفهم الأساسي ل Cisco UCS.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- برنامج صيغة 4.2(2e)

- برنامج صيغة 4.3(3a)

- الموصلات البينية الليفية 6454 (UCS-FI-6454)

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

يوضح المثال في هذا الدليل زوج من إتصالات البنية الداخلية من Cisco طراز 6454 ويقوم بإجراء ترقية من الإصدار 4.2(2e) إلى 4.3(3a) باستخدام برنامج بنية Cisco UCS الأساسية الذي يتكون من حزمة.

تتضمن هذه الحزمة صور البرامج الثابتة المطلوبة لتحديث هذه المكونات:

- برنامج Cisco UCS Manager

- البرامج الثابتة لنواة Kernel والنظام لمنافذ الموصلات البينية الليفية

- البرامج الثابتة لوحدة الإدخال/الإخراج

اقرأ الوثائق الرسمية من Cisco الخاصة بنموذج إصدار البرنامج الثابت من منافذ ربط البنية قبل متابعة هذا التدريب.

التكوين

تحقق من صحة مسار الترقية لإصدار البرنامج الحالي على موقع مصفوفة دعم ترقية/خفض مدير Cisco UCS على الويب.

مدير دعم واحد

ويمكن الحصول على مزيد من توصيات ترقية البرامج الثابتة (عند إستخدام أداة مساعد TAC لترقية البرامج الثابتة) من خلال مدير حالات الدعم عند فتح طلب خدمة.

مدير حالات الدعم 2

قم بتنزيل مجموعة البرامج الثابتة المطلوبة لنموذج الاتصال البيني النسيجي الخاص بك من موقع مركز تنزيل برامج Cisco على الويب.

سجل الدخول باستخدام حساب Cisco الخاص بك للتنزيل.

لاحظ أن المحول FI-6454 يستخدم صورة البرنامج الثابت نفسها الخاصة بمنافذ ربط البنية FI-64108 لأنها كلا من الموصلات الليفية البينية من السلسلة 6400.

قبول الشروط العامة من Cisco لبدء التنزيل.

عند اكتمال التنزيل، قم بتسجيل الدخول إلى واجهة ويب لإدارة UCS باستخدام عنوان IP الخاص بمجموعة Fabric Interconnect أو اسم المجال المؤهل بالكامل باستخدام حساب يمتلك امتيازات المسؤول.

انتقل إلى Equipment>إدارة البرامج الثابتة المثبتة>.

قم بتوسيع برنامج UCS Manager وتأكد من تشغيل إصدار البرنامج الثابت UCS Manager.

انتقل إلى تنزيل المهام، وانقر فوق تنزيل البرامج الثابتة.

5 مهام التنزيل

في النافذة المنبثقة، انقر فوقإختيار ملف

6 أختر ملف

تصفح إلى الدليل الذي تم حفظ حزمة اتصال البنية الداخلي فيه التي تم تنزيلها وحدد ملف الحزمة Infra A، انقر فوق فتح وموافق.

7 فتح الملف

بعد إستيراد الحزمة التي تم تنزيلها إلى إدارة UCS، انقر علىالتثبيت التلقائي للبرنامج الثابت، حدد تثبيت البرنامج الثابت للبنية الأساسية أسفلActions.

8 تثبيت البرامج الثابتة

راجع جميع التحذيرات بعناية وقم بحل أي مشاكل معلقة في القائمة المنبثقة إذا كان ذلك مطلوبا قبل المتابعة. حددتجاهل الكل وانقر التالي

9 تجاهل الكل، التالي

أختر حزمةInfra المناسبة من خانة الاختيار المنسدلة وحدد خانة الاختيار ترقية الآن. انقر فوق إنهاء.

10 ترقية الآن، إنهاء

انقر فوق نعم لتجاهل التحذير لعدم تحديد حزمة الخدمة. وانقر فوق OK.

11 تنبيه التثبيت

لمراقبة تقدم الترقية، انقر فوق علامة التبويب FSM. تبدأ الترقية بعد لحظات قليلة.

يوصى بشدة بتمكين خيار الإجلاء، لضمان نقل حركة مرور البيانات بين منافذ ربط البنية أثناء عملية الترقية ولتجنب انقطاع حركة مرور البيانات.

ويتم هذا عادة أولا على الموصلات البينية الليفية الثانوية.

12 التكوين والتطبيق

تحقق من أن المسارات تعمل (من منظور UCS) وكذلك أي مسار ظاهري و/أو جهاز ظاهري أو بطاقة واجهة شبكة (NIC) افتراضية أو مهايئ الناقل المضيف (HBA).

وهذا يضمن عدم تأثر حركة المرور أثناء عملية الترقية.

في حالة وجود أي بطاقة واجهة شبكة (NIC) أو مهايئ ناقل مضيف (vHBA) معطل، فتحقق من التأثير وقم بحل الحالة قبل الترقية.

بحسب التصميم، تبدأ ترقية بنية UCS الأساسية، الترقية على الموصلات البينية الليفية الثانوية.

عندما تكون الترقية على وشك الانتهاء في "الموصلات البينية الليفية الثانوية"، يتم تسجيل خروجك مؤقتا بواسطة نظام UCS.

يحدث هذا الأمر لأنه تتم ترقية إدارة UCS وتنخفض عمليات الإدارة، ومع ذلك يظل مستوى البيانات مرتفعا لأنه منفصل عن مستوى الإدارة.

إذا قمت بتكوين SNMP، فمن المحتمل أن تتلقى تنبيهات تتعلق بحالة مستوى الإدارة.

وهذا أمر طبيعي، ومن ثم يوصى بتعطيل إعلامات SNMP أثناء الترقية وإعادة التمكين بعد إكمال النشاط.

بمجرد توفر النظام مرة أخرى، يتم إكمال ترقية مكون إدارة UCS.

أنت يستطيع login مرة أخرى إلى UCS Manager أن يراقب الإستراحة من التحسين عن طريق FSM tab

تثبيت 13 برنامجا ثابتا تلقائيا

وبعد ذلك يقوم كل من الموصلات البينية الليفية الثانوية ووحدة الإدخال/الإخراج (IO) المطابقة بإكمال عمليات الترقية المقابلة له.

الارتباطات النسيجية 14

عند الاكتمال، تحقق من أن إصدارات البرنامج الثابت الجديدالوصلات البينية الثانوية عبر تحديد الموصلات البينية الليفية البينية

(في هذهالحالة Fabric InterconnectBin قسم المعادل من جزء التنقل).

قم بالتمرير لأسفل تحت علامة التبويب Generaltab. في التوجيه الثابت، لاحظ إصدار البرنامج الثابت الذي تم تثبيته حديثا على الموصلات البينية الليفية الفرعية.

الارتباطات النسيجية 14

للحصول على اكتمالها، يلزم ترقية اتصال البنية الداخلي الأساسي وإعادة تشغيله.

هناك تنبيه يتطلب إعادة تشغيل لعمل تغييرات فعالة.

ملاحظة: هذه خطوة حاسمة. تحقق من أن جميع المسارات تعمل فعليا وفعليا بالإضافة إلى التوفر العالي في كل من منافذ ربط البنية قبل إعادة تمهيد منافذ ربط البنية A.

يعد هذا الأمر أساسيا لضمان النجاح وتجنب أي توقف عن العمل أو انقطاع. يبدو أن نظام التشغيل أو الجهاز الظاهري قيد التشغيل، إلا أن مساره الثانوي لم يتم تشغيله بشكل كامل.

إذا كان هذا هو الوضع، فعند إعادة تشغيل اتصال Fabric Interconnect، قد يفقد نظام التشغيل أو الجهاز الظاهري الاتصال بسبب عدم قدرته على العثور على مسار.

بمجرد التحقق من جميع الشبكات، انتقل بأمان لإعادة تمهيد اتصال البنية A.

انقر فوق الأنشطة المعلقة المنبثقةفي الركن العلوي الأيمن

الارتباطات النسيجية 14

حدد الموصلات البينية الليفية. طقطقة reboot الآن. حدد نعم في النافذة المنبثقة وانقر موافق لإغلاق الإطارات المنبثقة.

إعادة تشغيل الطراز 17، موافق

يؤدي هذا الإجراء إلى إعادة تمهيد اتصال البنية الداخلي الأساسي لإكمال ترقية البرنامج الثابت.

أثناء عملية إعادة التشغيل هذه، يتولى المرؤوسون دور قيادة نظام المجموعة، ومن ثم يتم تسجيل خروجك من برنامج UCS Manager بشكل مؤقت.

خطأ اتصال 18

بمجرد إستعادة الوصول إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) الخاصة بإدارة UCS، قم بتسجيل الدخول مرة أخرى.

راقبت ال FSM مرة أخرى أن يدقق التحسين تقدم.

19 Fabric Interconnect A

عند اكتمال الترقية، فإن SprimaryFabric Interconnectassumes StoreProdNaterole السابق في المجموعة.

التحقق

للتحقق من ترقية ناجحة لإدارة UCS، في قسم الأجهزة في جزء التنقل، حدد الموصلات البينية الليفية.

تحت علامة التبويب البرامج الثابتة المثبتة، انقر فوق أيقونة توسيع الكل زائد (+).

20 برنامجا ثابتا تم تثبيته

تمت ترقية إدارة UCS بنجاح.

إذا قمت بتكوين إعداد الإخلاء مسبقا، فتذكر أن تقوم بتعطيله الآن.

إيقاف تشغيل وضع الإدارة 21

إذا تطلب الأمر، يمكنك تغيير عميل نظام المجموعة باستخدام أمر واجهة سطر الأوامر هذا في وضع الإدارة المحلية:

#cluster عميل محتمل

22 جهاز Connect Cluster Lead

متابعة TypeYesto. ثم يتم بعد ذلك تسجيل خروجك بشكل مؤقت من مثيلات واجهة سطر الأوامر وواجهة المستخدم الرسومية (GUI).

قم بتسجيل الدخول مرة أخرى إلى برنامج UCS Manager للتحقق من أن مسؤول نظام المجموعة هو الآن اتصال البنية الداخلي السابق لديك.

اكتملت الآن ترقية إدارة UCS.