المحتويات

المقدمة

إجراء إضافة محرك أقراص ظاهري

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند إجراء إستخدام وحدة التحكم RAID القابلة لإضافة وحدات أخرى (وحدة التحكم Cisco 12G SASA القابلة لإضافة وحدات أخرى RAID) لتكوين مجموعات محركات الأقراص ومحركات الأقراص الافتراضية وتكوين وحدة التحكم RAID ولتنفيذ مهام التكوين الأخرى في بيئة سابقة للتمهيد.

إجراء إضافة محرك أقراص ظاهري

يمكنك تنفيذ هذه الخطوات لتكوين مجموعات محركات الأقراص ومحركات الأقراص الافتراضية باستخدام وحدة التحكم RAID القابلة لإضافة وحدات أخرى.

1. سجل الدخول إلى مدير Cisco UCS.

2. افتح وحدة تحكم للمضيف.

3. إعادة تمهيد المضيف

اضغط على Ctrl+R عند بدء التشغيل للدخول إلى أداة تكوين Cisco 12G SAS النمطية RAID Controller BIOS.

احتفظ بالمؤشر على اسم وحدة التحكم Cisco 12G SASA Modular RAID واضغط F2.

حدد إنشاء محرك أقراص ظاهري.

وهذا يظهر إدارة VD التي تساعد على تكوين RAID.

ملاحظة: يدعم Cisco 12G SASA النمطي RAID RAID 0 و RAID 1 فقط.

حدد RAID وفقا للمتطلبات.

بعد تحديد RAID، حدد مشغلات الأقراص الصلبة التي ستكون جزءا من RAID هذا.

على سبيل المثال، تم إختيار محرك الأقراص 4 ومحرك الأقراص 5 كما هو موضح.

الآن، اضغط موافق.

ستظهر رسالة التحذير هذه على الشاشة، واضغط على موافق.

في لقطة الشاشة هذه، ترى أن محرك أقراص ظاهري جديد يحتوي على محركي أقراص فيزيائيين تتم إضافته بنجاح.

معلومات ذات صلة

- http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/3rd-party/lsi/erswug/guide/48712-00B_EmbMRAID_SWUG.pdf

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems