المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المشكلة

الحل

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية حل مشكلة عدم توفر إمكانية الاتصال عبر القنوات الليفية (FC) بعد الانتقال من إمكانية الاتصال عبر القنوات الليفية (FC) بسرعة 8 جيجابت (من الجيل الثاني) إلى القنوات الليفية بسرعة 16 جيجابت أو القنوات الليفية بسرعة 32 جيجابت مع مهايئ الناقل المضيف (HBA) من Qlogic بسرعة 32 جيجابت.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- C460-M4 مع البرامج الثابتة 4.0.2f

- مهايئ الناقل المضيف (HBA) ثنائي المنافذ الذي يعمل عبر القنوات الليفية طراز QLE2742 من Qlogic QLE2742 من Cisco المزود ببرنامج ثابت طراز 8.08.05-83

- محول القناة الليفية طراز 16G أو 32G من Brocade

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المشكلة

يتم فقد إمكانية الاتصال عبر القنوات الليفية بوحدات التخزين بعد تحركها من القنوات الليفية من الجيل الثامن إلى القنوات الليفية من الجيل السادس عشر أو القنوات الليفية من الجيل الثاني والثلاثين باستخدام مهايئ الناقل المضيف (HBA) من Qlogic.

يمكن فشل تسجيل الدخول إلى البنية (Flogi) أو تسجيل الدخول إلى العملية (Plogi). قد تحدث مشكلات بسبب تحديث نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) أو إستبدال مهايئ الناقل المضيف (HBA) أو إستبدال اللوحة الأم.

تم تمكين المنفذ التشخيصي (D_Port) ولكنه لا يتوافق مع القناة الليفية سعة 8 جيجابايت، لذلك، فإن D_Port غير نشط ولا يظهر أي إصدار. يتوافق D_Port مع قناة ليفية من الجيل السادس عشر وقناة ليفية من الجيل الثاني والثلاثين، وعندما تزداد السرعة، ترى أن مشاكل الاتصال تصبح D_Port نشطة حيث يتم الآن تلبية الحد الأدنى من متطلباتها مع سرعات إرتباط القنوات الليفية الأسرع.

الحل

قم بتعطيل إعداد D_Port في خيار BIOS لمهايئ QLogic. هذه الخطوات تخريبية لأنها تتطلب إعادة تمهيد.

انتقل إلى وحدة تحكم لوحة المفاتيح والفيديو والماوس > إعادة تشغيل الخادم واضغط على F2 لإدخال إعداد BIOS. ثم انتقل إلى متقدم > مهايئ قناة ليفية QLogic > متقدم > D_Port وحدد معطل > F10 in order to حفظت & خرجت.

معلومات ذات صلة

- مهايئ القناة الليفية QLE2740 دليل المستخدم

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems