المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التكوين

مثال

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند إستخدام أداة Embedded Logic Analyzer Module (ELAM) داخل نظام الحوسبة الموحدة (UCS) اتصال البنية الداخلي من الجيل الرابع (FI) 6454، وكيفية إستخدامها على أفضل وجه.

المتطلبات الأساسية

لا توجد متطلبات أساسية لهذا المستند.

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- الارتباطات النسيجية UCS 6454

المكونات المستخدمة

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

تمتلك UCS Gen FI الرابعة القدرة على تشغيل التقاط ELAM. يقع أسر ELAM ضمن ال ASIC.

تتيح أداة ELAM رؤية فورية للحزم التي يتم إعادة توجيهها على مستوى ASIC. يمكنك عرض تفاصيل حزمة مثل:

- واجهة الدخول والخروج

- الحد الأقصى لحجم وحدة الإرسال (MTU)

- علامة VLAN

- عنوان MAC و IP الخاص بجهاز المصدر والوجهة

- إسقاط الحزمة والسبب

- تمييز جودة الخدمة (QoS)

تقدم ELAM تفاصيل إعادة توجيه الحزم. ولا يؤدي ذلك إلى مقاطعة مستوى البيانات.

التكوين

سجل الدخول إلى UCS عبر واجهة سطر الأوامر (CLI).

قم بتشغيل هذه الأوامر:

#connect nxos a|b

#attach module 1

#debug platform internal tah elam asic 0

#trigger init asic 0 slice 0 lu-a2d 1 in-select 6 out-select 1

#set outer ...

#start

#report

ملاحظة: Gen Fi من الجيل الرابع هي وحدة حامل واحدة مع وحدة واحدة (وحدة نمطية 1) مع ASIC واحد (ASIC 0) وشريحة واحدة (شريحة 0). راجع المخرجات أدناه.

RCH-SV-FFAIII-A(nx-os)# show hardware internal tah interface ethernet 1/30

#########################################

IfIndex: 436222464

DstIndex: 6028

IfType: 26

Interface name Ethernet1/30

Asic: 0

Asic: 0     <<<<<

AsicPort: 49

SrcId: 98

Slice: 0    <<<<<

PortOnSlice: 49

Table entries for interface Ethernet1/30

ل ELAMs حيث يعتمد الزناد على سمات الحزمة "lu-a2d 1" يتم إستخدامها. سيتم إستخدام القيمة 6 و 1 ل "تحديد داخل" و"تحديد خارج" على التوالي للفوائد الخارجية

أمر "set external" هو عامل التصفية الخاص بنا، وهذا هو المكان الذي نقوم فيه بتعريف الحزمة التي نريد التقاطها وإخبار FI بها، وهناك مجموعة من الخيارات ويمكن أن نكون محببين حسب الحاجة:

module-1(TAH-elam-insel6)# set outer ?

arp   ARP Fields

fcoe  FCoE Fields

ipv4  IPv4 Fields

ipv6  IPv6 Fields

l2    All Layer 2 Fields

l4    L4 Fields

module-1(TAH-elam-insel6)# set outer l2 ?

cfi            CFI Setting

cntag_vld      CNTag Information Valid

cos            Class of Service

dst_mac        Destination MAC Address

qtag_vld       VLAN Tag Information Valid

snap_vld       SNAP Header Information Valid

src_mac        Source MAC Address

vlan           VLAN Id (Present only in case of FEX)

vntag_dvif     VNTAG Destination vif

vntag_looped   VNTAG Header Looped Valid

vntag_pointer  VNTAG Header Pointer Valid

vntag_svif     VNTAG Source vif

vntag_vld      VNTAG Information Valid

module-1(TAH-elam-insel6)# set outer ipv4 ?

checksum       Checksum

dscp           Diff. Serv. Code Point

dst_ip         Destination IP Address

ecn            Explicit Congestion Ntfn

fragment-off   Fragments Offset

header-len     Header Length

more-frags     More Fragments Available

next-protocol  Next Protocol

packet-len     Packet Total Length

pyld-len       Payload Length

src_ip         Source IP Address

ttl            Time to Live

version        Version

بمجرد تحديد عوامل التصفية، قم بتشغيل الأمر start لتشغيل أداة ELAM. إذا لم يتم التقاط أي شيء يمكنه ملء حالة المرشح بعد ذلك، فسيرى هذا:

module-1(TAH-elam-insel6)# report

ELAM not triggered yet on slot - 1, asic - 0, slice - 0

ملاحظة: سيستمر الأمر "set" عبر ELAMs، من الممارسات الجيدة تشغيل الأمر "reset" في كل مرة ننوي فيها التقاط حركة مرور باستخدام IP، MAC مختلف، وما إلى ذلك.

مثال

1. إختبار الاتصال من VM 172.16.35.31 إلى البوابة 172.16.35.126:

RCH-SV-FFAIII-A(nx-os)# attach module 1

module-1# debug platform internal tah elam asic 0

module-1(TAH-elam)# trigger init asic 0 slice 0 lu-a2d 1 in-select 6 out-select 1

param values: start asic 0, start slice 0, lu-a2d 1, in-select 6, out-select 1

module-1(TAH-elam-insel6)# set outer ipv4 src_ip 172.16.35.31 dst_ip 172.16.35.126

module-1(TAH-elam-insel6)# start

GBL_C++:  [MSG] rocky_elam_wrapper_init:54:asic type 8 inst 0 slice 0 a_to_d 1 insel 6 outsel 1

GBL_C++:  [MSG] rocky_elam_wrapper_enable:149:asic type 8 inst 0 slice 0 a_to_d 1

GBL_C++:  [MSG]   - writing data=0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005608118F800000

000000000000000000560811BF00000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001

GBL_C++:  [MSG]   - writing mask=0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007FFFFFFF800000

0000000000000000007FFFFFFF80000000000000000000003800000000000000000000000000000000000000000000000000000000001

module-1(TAH-elam-insel6)# report

HOMEWOOD ELAM REPORT SUMMARY

slot - 1, asic - 0, slice - 0

============================

Incoming Interface: Eth1/33

Src Idx : 0x1002, Src BD : 35

Outgoing Interface Info: dmod 1, dpid 4

Dst Idx : 0x604, Dst BD : 35

Packet Type: IPv4

Dst MAC address: 8C:60:4F:CD:FD:7C

Src MAC address: 00:25:C5:00:00:1E

.1q Tag0 VLAN: 35,  cos = 0x1

Dst IPv4 address: 172.16.35.126

Src IPv4 address: 172.16.35.31

Ver     =  4, DSCP    =    0, Don't Fragment = 0

Proto   =  1, TTL     =   64, More Fragments = 0

Hdr len = 20, Pkt len =   84, Checksum       = 0x5f19

L4 Protocol  : 1

ICMP type    : 8

ICMP code    : 0

Drop Info:

----------

LUA:

LUB:

LUC:

LUD:

Final Drops:

التحقق من الصحة

توجد الحزمة مع src_ip 172.16.35.31 و dst_ip 172.16.35.126 على شبكة VLAN رقم 35 ووصلت إلى المنفذ 1/33 (الواجهة الواردة) وتم توجيهها (الواجهة الصادرة) إلى واجهة "dpid4" ...شو ؟؟ "dpid" هو المعرف الداخلي لمنفذ ASIC ويمكن العثور على التعيين باستخدام "show interface hardware-mappings":

Incoming Interface: Eth1/33

Src Idx : 0x1002, Src BD : 35

interface Ethernet1/33

description S: Server, Port-channel 1025

no pinning server sticky

switchport mode fex-fabric

priority-flow-control mode on

fex associate 1

channel-group 1025

no shutdown

Outgoing Interface Info: dmod 1, dpid 4

Dst Idx : 0x604, Dst BD : 35

RCH-SV-FFAIII-A(nx-os)# show interface hardware-mappings

Legends:

SMod  - Source Mod. 0 is N/A

Unit  - Unit on which port resides. N/A for port channels

HPort - Hardware Port Number or Hardware Trunk Id:

HName - Hardware port name. None means N/A

FPort - Fabric facing port number. 255 means N/A

NPort - Front panel port number

VPort - Virtual Port Number. -1 means N/A

Slice - Slice Number. N/A for BCM systems

SPort - Port Number wrt Slice. N/A for BCM systems

SrcId - Source Id Number. N/A for BCM systems

------------------------------------------------------------------------

Name       Ifindex  Smod Unit HPort FPort NPort VPort Slice SPort SrcId

------------------------------------------------------------------------

.

Eth1/13    1a001800 1    0    4     255   48    -1    0     4     8

كما يماثل هذا "dpid 4" ما يقترحه "show hardware internal interface ethernet 1/13":

RCH-SV-FFAIII-A(nx-os)# show hardware internal tah interface ethernet 1/13

#########################################

IfIndex: 436213760

DstIndex: 6096

IfType: 26

Interface name Ethernet1/13

Asic: 0

Asic: 0

AsicPort: 4     <<<<<

SrcId: 8

Slice: 0

PortOnSlice: 4  <<<<<

تم تعريف الحزمة كبروتوكول رسائل التحكم في الإنترنت (ICMP) بواسطة بروتوكول طبقة ELAM 4 (L4). ارجع إلى قائمة أرقام بروتوكول ANA. يمكنك أيضا التصفية باستخدام حجم MTU محدد.  يتم تشغيل ELAM فقط عند إصابة وحدة الحد الأقصى للنقل (MTU) بدقة.

module-1(TAH-elam-insel6)# set outer ipv4 src_ip 172.16.35.31 dst_ip 172.16.35.126 packet-len 1500

Dst IPv4 address: 172.16.35.126

Src IPv4 address: 172.16.35.31

Ver     =  4, DSCP    =    0, Don't Fragment = 1

Proto   =  1, TTL     =   64, More Fragments = 0

Hdr len = 20, Pkt len = 1500, Checksum       = 0x1758

L4 Protocol  : 1

ICMP type    : 8

ICMP code    : 0

طلب ARP من الجهاز الظاهري (VM) لشبكة الخادم، مع تعيين عناوين MAC كمرشح:

RCH-SV-FFAIII-B(nx-os)# attach module 1

module-1# debug platform internal tah elam asic 0

module-1(TAH-elam)# trigger init asic 0 slice 0 lu-a2d 1 in-select 6 out-select 1

param values: start asic 0, start slice 0, lu-a2d 1, in-select 6, out-select 1

module-1(TAH-elam-insel6)# set outer l2 src_mac 00:25:c5:00:00:1e dst_mac ff:ff:ff:ff:ff:ff

module-1(TAH-elam-insel6)# start

GBL_C++:  [MSG] rocky_elam_wrapper_init:36:asic type 8 inst 0 slice 0 a_to_d 1 insel 6 outsel 1

GBL_C++:  [MSG] rocky_elam_wrapper_enable:95:asic type 8 inst 0 slice 0 a_to_d 1

GBL_C++:  [MSG]   - writing data=0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00000015820463E004B8A00003C0000000000000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001

GBL_C++:  [MSG]   - writing mask=0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000001FFFFFFFFFFFFFFFFFFFE0000000000000000000003800000000000000000000000000000000000000000000000000000000001

module-1(TAH-elam-insel6)# report

HOMEWOOD ELAM REPORT SUMMARY

slot - 1, asic - 0, slice - 0

============================

Incoming Interface: Eth1/33

Src Idx : 0x1002, Src BD : 35

Outgoing Interface Info: dmod 1, dpid 4

Dst Idx : 0x604, Dst BD : 35

Packet Type: ARP

Dst MAC address: FF:FF:FF:FF:FF:FF

Src MAC address: 00:25:C5:00:00:1E

.1q Tag0 VLAN: 35,  cos = 0x1

Target Hardware address: 00:00:00:00:00:00

Sender Hardware address: 00:25:C5:00:00:1E

Target Protocol address: 172.16.35.110

Sender Protocol address: 172.16.35.31

ARP opcode: 1

Drop Info:

----------

LUA:

LUB:

LUC:

LUD:

Final Drops:

يتم تعريف الحزمة بواسطة النظام على أنها ARP، ويكون هذا مفيدا بشكل خاص عندما يكون هناك إدخال ARP غير مكتمل إما على مستوى الخادم (VM) أو البوابة.

إن أمكن، فسيتم سرد منافذ TCP/UDP أيضا، ويتم إختبار SSH هنا:

RCH-SV-FFAIII-B(nx-os)# attach module 1

module-1# debug platform internal tah elam asic 0

module-1(TAH-elam)# trigger init asic 0 slice 0 lu-a2d 1 in-select 6 out-select 1

param values: start asic 0, start slice 0, lu-a2d 1, in-select 6, out-select 1

module-1(TAH-elam-insel6)# set outer ipv4 src_ip 172.16.35.126 dst_ip 172.16.35.31

module-1(TAH-elam-insel6)# start

GBL_C++:  [MSG] rocky_elam_wrapper_init:36:asic type 8 inst 0 slice 0 a_to_d 1 insel 6 outsel 1

GBL_C++:  [MSG] rocky_elam_wrapper_enable:95:asic type 8 inst 0 slice 0 a_to_d 1

GBL_C++:  [MSG]   - writing data=0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000560811BF0000

000000000000000000005608118F80000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001

GBL_C++:  [MSG]   - writing mask=0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007FFFFFFF8000

000000000000000000007FFFFFFF80000000000000000000003800000000000000000000000000000000000000000000000000000000001

module-1(TAH-elam-insel6)# report

HOMEWOOD ELAM REPORT SUMMARY

slot - 1, asic - 0, slice - 0

============================

Incoming Interface: Eth1/14

Src Idx : 0x604, Src BD : 35

Outgoing Interface Info: dmod 1, dpid 44

Dst Idx : 0x1002, Dst BD : 35

Packet Type: IPv4

Dst MAC address: 00:25:C5:00:00:1E

Src MAC address: 8C:60:4F:CD:FD:7C

.1q Tag0 VLAN: 35,  cos = 0x0

Dst IPv4 address: 172.16.35.31

Src IPv4 address: 172.16.35.126

Ver     =  4, DSCP    =    0, Don't Fragment = 0

Proto   =  6, TTL     =   64, More Fragments = 0

Hdr len = 20, Pkt len =   60, Checksum       = 0x27f5

L4 Protocol  : 6

TCP Dst Port : 22

TCP Src Port : 15067

Drop Info:

----------

LUA:

LUB:

LUC:

LUD:

Final Drops:

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يتم تسجيل حالات السقوط كذلك. يسقط ال fi طلب ARP:

RCH-SV-FFAIII-B(nx-os)# attach module 1

module-1# debug platform internal tah elam asic 0

module-1(TAH-elam)# trigger init asic 0 slice 0 lu-a2d 1 in-select 6 out-select 1

param values: start asic 0, start slice 0, lu-a2d 1, in-select 6, out-select 1

module-1(TAH-elam-insel6)# set outer l2 src_mac 00:25:c5:00:00:1e dst_mac ff:ff:ff:ff:ff:ff

module-1(TAH-elam-insel6)# start

GBL_C++:  [MSG] rocky_elam_wrapper_init:54:asic type 8 inst 0 slice 0 a_to_d 1 insel 6 outsel 1

GBL_C++:  [MSG] rocky_elam_wrapper_enable:149:asic type 8 inst 0 slice 0 a_to_d 1

GBL_C++:  [MSG]   - writing data=0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000971400007BFFFFFFFFFFFC00001

GBL_C++:  [MSG]   - writing mask=0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC00001

module-1(TAH-elam-insel6)# report

HOMEWOOD ELAM REPORT SUMMARY

slot - 1, asic - 0, slice - 0

============================

Incoming Interface: Eth1/18

Src Idx : 0x603, Src BD : 35

Outgoing Interface Info: dmod 0, dpid 0

Dst Idx : 0x0, Dst BD : 35

Packet Type: ARP

Dst MAC address: FF:FF:FF:FF:FF:FF

Src MAC address: 00:25:C5:00:00:1E

.1q Tag0 VLAN: 35,  cos = 0x1

Target Hardware address: 00:00:00:00:00:00

Sender Hardware address: 00:25:C5:00:00:1E

Target Protocol address: 172.16.35.99

Sender Protocol address: 172.16.35.31

ARP opcode: 1

Drop Info:

----------

LUA:

LUB:

LUC:

LUD:

MC_RPF_FAIILURE

SRC_VLAN_MBR

Final Drops:

MC_RPF_FAIILURE

SRC_VLAN_MBR

يستلم ال fi طلب ARP على ميناء 1/18 (هذا هو ميناء ربط) مع مصدر MAC من 00:25:c5:00:00:1e أي يكون علمت محليا على إثرنيت ظاهري (vTh) ميناء. تقوم هذه الحالة بتشغيل إسقاط المسار العكسي للأمام (RPF). لاحظ أن معلومات الواجهة الصادرة تبلغ dpid 0 وهو إسقاط.

VLAN 35 غير مسموح به على المنفذ 1/18 وهذا أيضا أثار drop src_vlan_mbr.

RCH-SV-FFAIII-A(nx-os)# show run interface ethernet 1/18

interface Ethernet1/18

description U: Uplink

pinning border

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 1

channel-group 105 mode active

معلومات ذات صلة

- نظرة عامة على ELAM

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems