المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التكوين

وضع الخادم في الوضع المستقل

الخطوة 1. إلغاء تحميل الخادم

الخطوة 2. عدم تكوين منافذ الخادم

الخطوة 3. تغيير CIMC إلى الإعدادات الافتراضية

الخطوة 4. تكوين CIMC إلى الوضع المستقل

إعادة تكوين إصدار البرنامج الثابت

الخطوة 1. تنزيل Host Upgrade Utility(HUU) ISO.

الخطوة 2. إطلاق لوحة المفاتيح والفيديو والماوس وخريطة التمثال العلوي ISO.

الخطوة 3. التحميل باستخدام HUU ISO.

الخطوة 4.- إعادة تكوين الإصدار الحالي.

برنامج Integrated Server إلى UCS Manager

الخطوة 1. ضبط CIMC على إعدادات المصنع الافتراضية.

الخطوة 2.- المنافذ المعاد تكوينها كمنافذ خادم

الخطوة 3. توصيل كبلات المهايئ

الخطوة 4. خادم إعادة التعيين.

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تكوين خادم UCS-C Series مدمج في برنامج UCS Manager للوضع المستقل وإعادة تكوين إصدار البرنامج الثابت الخاص به.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- الفهم الأساسي لخوادم أنظمة الحوسبة الموحدة (UCS)

- الفهم الأساسي لمدير UCS (UCSM)

- الفهم الأساسي لوحدة التحكم في الإدارة المتكاملة (CIMC) من Cisco

- الفهم الأساسي للشبكة.

المكونات المستخدمة

لا يقيد هذا وثيقة إلى خاص برمجية صيغة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

تأكد من أن لديك هذه المتطلبات قبل محاولة هذا التكوين.

- جهاز كمبيوتر للاتصال بخادم من الفئة C.

- كبل KVM

- الشاشة

- لوحة المفاتيح

- كابل من الجيل الأول للتوصيل بمنفذ الإدارة

التكوين

ملاحظة: لا تقم بهذه العملية بدون توصية TAC.

وضع الخادم في الوضع المستقل

تحذير: تأكد من إيقاف تشغيل الخادم قبل بدء هذا الإجراء.

الخطوة 1. إلغاء تحميل الخادم

انتقل إلى واجهة ويب لإدارة UCS.

انتقل إلى الأجهزة > الحوامل > الخادم X

انقر فوق صيانة الخادم واختر إلغاء التشغيل

ملاحظة: عند إيقاف تشغيل الخادم، لا يتم عرضه فوق الحوامل، بل يتم عرضه تحت الأجهزة > أجهزة تم فك بيعه > حوامل

الخطوة 2. عدم تكوين منافذ الخادم

انتقل إلى Equipment > Fabric Interconnect > Fabric Interconnect A >وحدة نمطية ثابتة > منافذ إيثرنت>المنفذ x.

انقر فوق إلغاء التكوين.

كرر نفس الخطوات لواجهات Fabric Interconnect B

انتقل إلى الجهاز > نقاط الربط النسيجي > نقطة الربط النسيجي B >الوحدة النمطية الثابتة > منافذ الإيثرنت>المنفذ X.

انقر فوق إلغاء التكوين.

الخطوة 3. تغيير CIMC إلى الإعدادات الافتراضية

قم بإيقاف تشغيل الخادم وإزالة أسلاك الطاقة.

انتظر لمدة دقيقتين ثم قم بتوصيل أسلاك الطاقة مرة أخرى.

قم بتوصيل كبل KVM بالخادم باستخدام شاشة ولوحة مفاتيح.

راقب عملية تمهيد الخادم حتى تصل إلى قائمة Cisco واضغط F8 للدخول إلى أداة تكوين Cisco IMC المساعدة.

اضغط على F1 وتمكين إعداد المصنع الافتراضي.

اضغط على F10 لحفظ التغييرات وإعادة تشغيل الخادم.

الخطوة 4. تكوين CIMC إلى الوضع المستقل

راقب عملية تمهيد الخادم حتى تصل إلى قائمة Cisco واضغط F8 للدخول إلى أداة تكوين Cisco IMC المساعدة مرة أخرى.

تطبيق التكوين التالي:

- وضع بطاقة واجهة الشبكة (NIC) المحدد إلى مخصص

- IP إلى IPv4

- CIMC IP مع وجود IP في الشبكة الفرعية نفسها الخاصة بالكمبيوتر.

- تكرار NIC إلى لا شيء

- لا VLAN

اضغط على F10 لحفظ التغييرات وإعادة تشغيل الخادم.

قم بتوصيل الكمبيوتر بمنفذ الإدارة الفعلية على الخادم وافتح مستعرض ويب.

أستخدم عنوان IP الذي قمت بتكوينه https://x.x.x.x

ملاحظة: كلمة المرور الافتراضية لمستخدم المسؤول هي كلمة المرور

عرض موجه CIMC وإصدار CIMC الحالي

إعادة تكوين إصدار البرنامج الثابت

ملاحظة: في حالة دمج الخادم الخاص بك مرة أخرى في UCSM، يوصى بشدة بإعادة تكوين إصدار البرنامج الثابت

الخطوة 1. تنزيل Host Upgrade Utility(HUU) ISO.

تتم إعادة التمثال من خلال HUU. يمكنك تنزيل HUU ISO في صفحة التنزيل ل Cisco

الخطوة 2. إطلاق لوحة المفاتيح والفيديو والماوس وخريطة التمثال العلوي ISO.

بمجرد أن تقوم بتنزيل HUU للإصدار الحالي، انتقل إلى CIMC وانقر على إطلاق KVM

بمجرد تشغيل vKVM، انقر فوق الوسائط الظاهرية وقم بتنشيط الأجهزة الظاهرية

تخطيط HUU على قرص CD/DVD للخريطة

الخطوة 3. التحميل باستخدام HUU ISO.

راقب عملية تمهيد الخادم حتى تصل إلى قائمة Cisco واضغط F6 للدخول إلى قائمة التمهيد.

حدد خيار vKVM-Mapped vDVD لتمهيد HUU ISO الذي تم تعيينه.

ملاحظة: يمكن أن يستغرق تحميل HUU ISO عدة دقائق.

الخطوة 4.- إعادة تكوين الإصدار الحالي.

انتظر إلى أن يتم تحميل HUU ISO وقبول إتفاقية ترخيص برامج Cisco.

انتقل إلى الوضع المتقدم وحدد كل المكونات، ثم انقر على تحديث وتنشيط.

انتظر حتى ينتهي من إعادة الصورة ويقوم الخادم بإعادة التشغيل.

برنامج Integrated Server إلى UCS Manager

الخطوة 1. ضبط CIMC على إعدادات المصنع الافتراضية.

كرر الخطوات نفسها الموجودة في الخطوة 3 على وضع الخادم في الوضع المستقل

الخطوة 2.- المنافذ المعاد تكوينها كمنافذ خادم

انتقل إلى Equipment > Fabric Interconnect > Fabric Interconnect A >وحدة نمطية ثابتة > منافذ إيثرنت>المنفذ x.

انقر فوق إعادة التكوين وحدد التكوين كمنفذ خادم.

كرر نفس الخطوات لواجهات Fabric Interconnect B

انتقل إلى الجهاز > نقاط الربط النسيجي > نقطة الربط النسيجي B >الوحدة النمطية الثابتة > منافذ الإيثرنت>المنفذ X.

انقر فوق إعادة التكوين وحدد التكوين كمنفذ خادم.

الخطوة 3. توصيل كبلات المحول

توصيل المنفذ 1 ب FI-A والمنفذ 3 ب FI-B من بطاقة VIC.

الخطوة 4. خادم إعادة التعيين.

انتقل إلى الأجهزة > مستغنى عنها > الحوامل، وحدد خانة الاختيار لإعادة التشغيل، ثم احفظ التغييرات.

انتظر حتى ترى الخادم مرة أخرى.

أنت يستطيع راقبت نادل إكتشاف عبر FSM.

ملاحظة: قد يستغرق الاكتشاف عدة دقائق للبدء

بمجرد أن ينتهي الخادم من عملية الاكتشاف، يبدأ اقتران ملف تعريف الخدمة (SP).

بعد الانتهاء من الاكتشاف والاقتران، يمكنك تمهيد الخادم وإعادته إلى عملية الإنتاج.

معلومات ذات صلة

- تكامل UCS C-Series مع برنامج Cisco UCS Manager

- أدوات مساعدة خادم UCS C-Series

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems