المحتويات

سؤال:

البيئة:

سؤال:

لماذا تم حظر هذا الموقع بسبب خطأ المستعرض "Malware_General، Block-Ware"؟

البيئة:

جهاز أمان الويب (WSA) من Cisco، الإصدارات 6.x من AsyncOS والإصدارات الأحدث

كود الإعلام أدناه

رموز الإشعارات: (1، Malware_GENERAL، BLOCK-Malware، 0x0021aee7، 1220506712.572، QAAAAaaaaaakp8ACA=، http://www.domain.com/) is نظرا لأن URL المذكور له علامة سمعة ويب منخفضة (بشكل افتراضي WBRS تساوي أو تقل عن -6.0) وبالتالي يتم حظره عن طريق الإعداد الافتراضي لسياسات الوصول الخاصة بمرشحات WBRS.

والسبب وراء انخفاض درجة السمعة هو أنه تم اكتشاف الموقع، سواء في الوقت الحالي أو على مدار التاريخ، على أنه يرسل البريد العشوائي/الفيروسات/الفيروسات من طروادة البريد العشوائي من فخاخاخاخاخاخاخاتنا.

إذا كنت تريد تجاوز فحص WBRS لموقع الويب، يمكنك تبييض الموقع باستخدام فئات URL، لأنها تأخذ الأسبقية على تصفية سمعة الويب. يرجى الرجوع إلى كيف يمكنني يدويا تحرير صفحة ويب على WSA" للحصول على تفاصيل حول كيفية إعداد صفحة ويب يدويا.