المحتويات

سؤال:

البيئة: Cisco Web Security Appliance (WSA)، جميع إصدارات AsyncOS

لا يقوم Firefox بإرسال بيانات اعتماد المصادقة بشفافية. يعمل Internet Explorer بشكل صحيح باستخدام المصادقة الشفافة.

ملاحظة: تشير مقالة قاعدة المعارف هذه إلى البرامج التي لا يتم صيانتها أو دعمها من قبل Cisco. يتم توفير المعلومات كنوع من المجاملة لراحتك. للحصول على مزيد من المساعدة، يرجى الاتصال بمورد البرامج.

لا تثق بعض إصدارات Firefox تلقائيا في كافة الخوادم لإرسال بيانات اعتماد شفافة إليها. يبدو أن أحدث الإصدارات تواجه المشكلة.

ستحتاج إلى إضافة اسم المضيف الشفاف الخاص بإعادة توجيه جهاز أمان الويب يدويا إلى عناوين URL الموثوقة في Firefox.  يمكن العثور على هذه القيمة في واجهة واجهة المستخدم الرسومية (GUI) على الشبكة —> صفحة المصادقة.  ابحث عن الإعداد

"اسم المضيف لإعادة توجيه المصادقة الشفافة".

1. افتح Firefox واكتب حول:config في شريط العناوين (بدون علامات الاقتباس).

2. في حقل "عامل التصفية" نوع الشبكة التالية.automatic-ntlm-auth.trusted-uris.

3. انقر اسم التفضيل الذي بحثنا عنه نقرة مزدوجة.

4. أدخل اسم المضيف لإعادة توجيه المصادقة الشفافة.

بالنسبة لبرنامج Firefox الإصدار 10-12 الذي يعمل بنظام التشغيل Windows 7، يجب تغيير ما يلي إلى "خطأ".

- network.auth.force-generic-ntlm = false