المحتويات

سؤال

البيئة

الأعراض

الحل

سؤال

ما هو سلوك WSA عندما تنفد المساحة في قسم التسجيل؟

البيئة

جهاز أمان الويب (WSA) من Cisco، جميع إصدارات AsyncOS

الأعراض

تتلقى تنبيهات مثل تلك أدناه:

—

رسالة التحذير هي:

تم تعطيل معالجة بيانات التقارير المجمعة بسبب نقص مساحة قرص التسجيل. تجاوز إستخدام القرص نسبة 97 بالمائة.

سيصبح تسجيل أحداث التقارير محدودا قريبا وقد تفقد بيانات التقارير في حالة عدم تحرير مساحة القرص (من خلال إزالة السجلات القديمة، إلخ).

وبمجرد انخفاض إستخدام القرص إلى أقل من 97 بالمائة، ستتم إعادة تشغيل المعالجة الكاملة لبيانات التقارير تلقائيا.

—

الرسالة المهمة هي:

تبلغ سعة قسم السجل 107٪

—

الحل

كما تشير التنبيهات، يتم تعليق التسجيل وإعداد التقارير حتى تقوم بإزالة مساحة القرص على جهاز أمان الويب (WSA) من Cisco. يمكنك القيام بذلك عن طريق حذف السجلات أو عن طريق تقليل الحد الأقصى لعدد الملفات التي يجب الاحتفاظ بها ثم القيام ب "إعادة توجيه".

أنت يستطيع وجدت العملية إعداد مناسب في ال gui تحت 'نظام إدارة -> سجل اشتراكات'.

إذا لم يساعد ذلك، يرجى الاتصال ب Cisco TAC وتمكين الوصول عن بعد من واجهة المستخدم الرسومية —> الدعم والمساعدة —> الوصول عن بعد. وسيساعدك بعد ذلك مهندس دعم في حل المشكلة.