المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

المهمة الرئيسية

المهمة

التعليمات بالتفصيل

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يقدم هذا المستند تعليمات حول كيفية عكس صورة البرنامج على مركز VPN 3000 من Cisco. يمكن إستخدام هذه التعليمات لتبديل صورة البرنامج مرة أخرى إلى إصدار آخر من التعليمات البرمجية في مركز التركيز.

يحتوي مركز الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN) على موقعين لتخزين ملفات الصور: هما الموقع النشط الذي يقوم بتخزين الصورة التي يتم تشغيلها حاليا على النظام وموقع النسخ الاحتياطي. تحديث الصورة يستبدل ملف الصورة المخزنة في موقع النسخ الاحتياطي ويجعل منه الموقع النشط لإعادة التشغيل التالية.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات أساسية خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية أدناه.

- Cisco VPN 3000 Concentrator، الإصدار 4.1 والإصدارات الأحدث

تم إنشاء المعلومات المُقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كنت تعمل في شبكة مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر قبل استخدامه.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

المهمة الرئيسية

المهمة

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

التعليمات بالتفصيل

ستجد أدناه الإجراء بالتفصيل لإرجاع صورة البرنامج.

1. قم بإرفاق وحدة تحكم بمركز الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN).

2. مركز إعادة التمهيد أو دورة الطاقة.

3. بعد رسالة "التمهيد الذي تم تكوينه XXMb من RAM"، ابحث عن ثلاث نقاط ثم اضغط على Ctrl-G (^G).

4. حدد الخيار 5 - تبديل الصورة النشطة من خيارات قائمة التمهيد.

5. حدد الخيار 1 - متابعة تحميل الرمز الرئيسي.

Resetting System...

Boot-ROM Initializing...

Boot configured 64 MB of RAM.

...

!--- Press Ctrl-G here.

Cisco Systems, Inc./VPN 3000 Concentrator Series Version 4.0.int_3 Nov 18 2002 1

5:07:22

Boot Menu Options

-----------------

1 - Continue to load main code

2 - Complete boot without loading main code

3 - Load code without execution

4 - Execute code without loading

5 - Toggle active image

6 - Force main code to ignore config file

7 - Dump the MPC106/107 registers

Select choice 5

The active code image has been changed.

Cisco Systems, Inc./VPN 3000 Concentrator Series Version 4.0.int_3 Nov 18 2002 1

5:07:22

Boot Menu Options

-----------------

1 - Continue to load main code

2 - Complete boot without loading main code

3 - Load code without execution

4 - Execute code without loading

5 - Toggle active image

6 - Force main code to ignore config file

7 - Dump the MPC106/107 registers

Select choice 1

Loading image ..........

Verifying image checksum ...........

Active image loaded and verified...

Starting loaded image...

Starting power-up diagnostics...

التحقق من الصحة

لا يوجد حاليًا إجراء للتحقق من صحة هذا التكوين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة

- إشعار ميداني: تحدث مشكلة عنوان MAC ل CVPN 3000 عندما يتم خفض 2.5 > برنامج إلى 2.2.1

- صفحة دعم مركز Cisco VPN 3000 Series

- صفحة دعم عميل Cisco VPN 3000 Series

- صفحة دعم IPSec

- الدعم الفني - Cisco Systems