المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

تخطيطات الإصدار

أدلة ترقية وتنزيلات البرامج

مصفوفة دعم الأجهزة

المدير

مجمع التدفق

مخزن البيانات

مستشعر التدفق

مدير Flow Replicator/UDP

ترقيات حسب الإصدار

ترقية الإصدار 6.9.x إلى 6.10.x

ترقية الإصدار 6.10.x إلى 7.0.x

ترقية الإصدار 7.0.x إلى 7.1.x

ترقية الإصدار 7.1.x إلى 7.2.1

ترقية الإصدار 7.2.x إلى 7.3.x

ترقية الإصدار 7.3.x إلى 7.4.x

ترقية الإصدار 7.4.x إلى 7.5.x

الخطوط الزمنية لدعم البرامج

المقدمة

يصف هذا المستند بعض معلومات أفضل الممارسات حول الترقيات إلى تحليلات الشبكة الآمنة (SNA) (المعروفة سابقا باسم Stealthwatch).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

تخطيطات الإصدار

يدعم SNA الترقيات من إصدار رئيسي واحد فقط إلى الإصدار التالي. (على سبيل المثال من 6.9.x إلى 6.10.x أو من 7.1.x إلى 7.2.x) عمليات تخطي الإصدار غير معتمدة. إذا كان المستخدم مرتاحا لإعادة ضبط جميع البيانات إلى حالة إعدادات المصنع الافتراضية، فيمكن إسترداد أحد أجهزة الكمبيوتر، أو يمكن تثبيت جهاز VM جديد، أو يمكن إستخدام "برنامج SWU Skipper" للانتقال مباشرة إلى الإصدار الهدف.

أدلة ترقية وتنزيلات البرامج

- يمكن العثور على البرامج والأدلة للإصدارات 7.1 والإصدارات الأحدث على بوابة Lancope FlexNetOperations

- يمكن العثور على البرامج والأدلة للإصدارات 7.1 والإصدارات الأحدث في Cisco Software Central

مصفوفة دعم الأجهزة

يتم سحب المعلومات الواردة في هذا القسم من دليل مصفوفة دعم أجهزة تحليلات الشبكة الآمنة من Cisco وإصدار البرامج.

المدير

مجمع التدفق

مخزن البيانات

مستشعر التدفق

مدير Flow Replicator/UDP

ترقيات حسب الإصدار

ترقية الإصدار 6.9.x إلى 6.10.x

عمليات الترقية إلى الإصدارات: 6.10.4 و 6.10.5 و 6.10.6

تنزيلات البرامج: تتوفر البرامج على بوابة Lancope FlexNetOperations

دليل الترقية: تحديث الدليل من 6.9.x إلى 6.10.6

ترقية الإصدار 6.10.x إلى 7.0.x

عمليات الترقية إلى الإصدارات: 7.0.0 و 7.0.2 و 7.0.3

تنزيلات البرامج: تتوفر البرامج على بوابة Lancope FlexNetOperations

دليل الترقية: تحديث الدليل من 6.10.x إلى 7.0.3

ترقية الإصدار 7.0.x إلى 7.1.x

ترقيات إلى الإصدارات: 7.1.1 و 7.1.2 و 7.1.3

تنزيلات البرامج: يتوفر البرنامج على بوابة Lancope FlexNetOperations أو من برنامج Cisco Software Central

دليل الترقية: دليل تحديث من 7.0.x إلى 7.1.3

ترقية الإصدار 7.1.x إلى 7.2.1

الترقيات إلى الإصدارات: 7.2.1

تنزيلات البرامج: تتوفر البرامج من Cisco Software Central

دليل الترقية: دليل تحديث من 7.1.x إلى 7.2.1

ترقية الإصدار 7.2.x إلى 7.3.x

عمليات الترقية إلى الإصدارات: 7.3.0 و 7.3.1 و 7.3.2

تنزيلات البرامج: تتوفر البرامج من Cisco Software Central

دليل الترقية: دليل تحديث من 7.2.x إلى 7.3.2

ترقية الإصدار 7.3.x إلى 7.4.x

عمليات الترقية إلى الإصدارات: 7.4.0 و 7.4.1 و 7.4.2

تنزيلات البرامج: تتوفر البرامج من Cisco Software Central

دليل الترقية: دليل تحديث من 7.3.x إلى 7.4.0 أو 7.4.1

دليل الترقية: دليل تحديث من 7.3.x إلى 7.4.2

ترقية الإصدار 7.4.x إلى 7.5.x

الترقيات إلى الإصدارات: 7.5.0

تنزيلات البرامج: تتوفر البرامج من Cisco Software Central

دليل الترقية: دليل تحديث من 7.4.x إلى 7.5.0

الخطوط الزمنية لدعم البرامج

عادة ما يتم تغطية الإصدار بموجب صيانة البرامج لمدة 12 شهرا بعد الإصدار، كما أنه يتلقى إصلاحات خاصة بالضعف والأمان لمدة 18 شهرا بعد الإصدار. يتوفر المزيد من المعلومات حول نموذج إصدار برنامج SNA والجدول الزمني لدعم الإصدار من نموذج إصدار برنامج Cisco Stealthwatch® ونشرة المنتج الخاصة بالخط الزمني لدعم الإصدار.

يسرد هذا الجدول الجداول الزمنية للدعم بدءا من الإصدار 7.1.1 وما بعده.

الإصدار

تاريخ الإصدار

نهاية صيانة البرامج (EoS)

نهاية دعم الثغرات والأمان (EoVSS)

7.5.0 *

22 يناير، 2024 م

22 يناير, ، 2025 م

22 يوليو، 2025 م

7.4.2

26، و2023 March

26 مارس, ، 2024 م

26 سبتمبر، 2024 م

7.4.1

09، و2022 May

09 2023 May,

09 نوفمبر، 2023 م

7.4.0

02 نوفمبر، 2021 م

02 نوفمبر، 2022 م

02، و2023 May

7.3.2

01 يونيو، 2021 م

01 يونيو، 2022 م

01 ديسمبر، 2022 م

7.3.1

04 فبراير، 2021 م

04 فبراير، 2022 م

04 أغسطس، 2022 م

7.3.0

03 سبتمبر، 2020 م

03 سبتمبر، 2021 م

03 مارس، 2022 م

7.2.1

17 يونيو، 2020 م

17 يونيو، 2021 م

01 يوليو، 2022 م

7.1.1

16 أغسطس، 2019 م

16 أغسطس، 2020 م

01 يوليو، 2022 م

* يشير إلى الإصدار الموصى به حاليا