المحتويات

المقدمة

الإجراءات

المستندات ذات الصلة

المقدمة

يمكنك تشغيل خدمة FireAMP Connector في الخلفية وإخفاء واجهة مستخدم العميل من المستخدمين.  وهو يمنع المستخدم النهائي من رؤية الإعلامات لأي أنشطة باستخدام السحابة والملف والشبكة. يصف هذا المقال الخيارات التي تسمح بتشغيل الموصل كخدمة ولكن مكونات واجهة المستخدم لا تعمل.

الإجراءات

لإخفاء موصل FireAMP باستخدام واجهة مستخدم العميل لوحدة تحكم سحابة FireAMP، اتبع الخطوات التالية

1.  قم بتسجيل الدخول إلى وحدة تحكم FireAMP والتوجه إلى الإدارة > السياسات.

2.  انقر فوق تحرير" في النهج الذي تريد تعديله.

3.  قم بتوسيع واجهة مستخدم العميل ضمن علامة التبويب عام.

4.  قم بإلغاء تحديد المربع الخاص بواجهة مستخدم عميل البدء. يتيح لك هذا الخيار تحديد ما إذا كنت تريد إخفاء واجهة مستخدم الموصل بالكامل أم لا. سيؤدي إلغاء تحديد هذا الخيار إلى تشغيل الموصل كخدمة ولكن لن يتم تشغيل مكونات واجهة المستخدم.

ملاحظة: إذا قمت بتغيير هذا الإعداد، فسيتعين إعادة تشغيل الموصلات قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

5.  حدد المربع لإخفاء إعلامات الملف وإخفاء إعلامات الشبكة.

- يؤدي إخفاء إعلامات الملفات إلى منع عرض الإعلامات للمستخدم عندما يتم إدانة ملف ضار أو وضعه في حجر صحي من قبل الموصل.

- يؤدي إخفاء إعلامات الشبكة إلى منع عرض الإعلامات للمستخدم عند اكتشاف اتصال شبكة ضار أو حظره بواسطة الموصل.

إختياريا، يمكنك إلغاء تحديد إعلامات السحابة كمنبثقات منبثقة تأتي من مركز الإعلام عندما يتم توصيل موصل FireAMP بنجاح بالسحابة. يعرض عدد المستخدمين وعمليات الكشف المسجلة في السحابة.

6.  انقر فوق تحديث النهج.

الآن، عند التحقق من النهج التالي، سوف يتلقى FireAMP Connectors النهج والإعدادات الجديدة. بعد إعادة التشغيل التالية، لن تبدأ واجهة العميل FireAMP Connector ولن يرى المستخدم النهائي أي إعلامات من موصل FireAMP.

تلميح: عند الضرورة، يمكنك أيضا تعطيل أو إخفاء خيارات متنوعة من القائمة "ابدأ" وقائمة "السياق" وسطح المكتب عند تثبيت FireAMP Connector Installer باستخدام محولات سطر الأوامر.

المستندات ذات الصلة

- محولات سطر الأوامر لمثبت موصل FireAMP