المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

إنشاء شهادة موقعة ذاتيا

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إنشاء شهادة موقعة ذاتيا إلى قائمة الشهادات الجذر الموثوق بها على الخادم.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

قبل إنشاء الشهادة، تأكد من إكمال الخطوات 1 و 2 و 3 في مهام الخادم لإكمال قسم مهام خادم ما بعد التثبيت فورا.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

إنشاء شهادة موقعة ذاتيا

توضح الخطوة 4 من مهام الخادم لإكمالها على الفور كيفية إعداد الشهادة الموقعة ذاتيا في الخادم. ترشدك هذه الخطوات خلال كيفية الوصول إلى خادم Cisco Security Manager عبر HTTPS من خلال الشهادة الموقعة ذاتيا.

1. يظهر مربع حوار تنبيه التأمين ويطالبك بقبول، رفض، أو التحقق من صحة الترخيص الموقع ذاتيا. تظهر هذه الشاشة في كل مرة تقوم فيها بالاتصال بالخادم.

2. انقر فوق نعم لقبول الشهادة الموقعة ذاتيا الخاصة بتلك الجلسة المحددة.

لتجنب هذه المطالبة في كل مرة تتصل فيها بإدارة الأمان من Cisco عبر HTTPS، انقر فوق عرض الشهادة بدلا من نعم.

3. يظهر نافذة جديد أن يعرض "يصدر إلى" = "يصدر بواسطة". هذا يعني أنها شهادة موقعة ذاتيا.

4. انقر على تثبيت الشهادة لتثبيت الشهادة الموقعة ذاتيا ولم يعد مطلوبا عند الاتصال بإدارة الأمان من Cisco.

ملاحظة: يؤدي تثبيت الشهادة الموقعة ذاتيا إلى إزالة الإيعاز بواسطة مربع الحوار "تنبيه الأمان". إضافة شهادة موقعة ذاتيا إلى قائمة الشهادات الجذر الموثوقة أمر إختياري.

معلومات ذات صلة

- مدير الأمان من Cisco

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems