المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

المشكلة

الحل

معلومات ذات صلة

المقدمة

يتيح نظام التشغيل Microsoft Windows Vista (OS) خيار قياس إطار TCP بشكل افتراضي (كان هذا الخيار معطلا في أنظمة تشغيل Windows السابقة). وهذا يتسبب في حدوث مشاكل مع برنامج جدار حماية Cisco IOS القديم. يصف هذا المستند المشكلة ويقدم الحل لهذه المشكلة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

المشكلة

يتيح نظام التشغيل Microsoft Windows Vista خيار قياس إطار TCP بشكل افتراضي (كان هذا الخيار معطلا في أنظمة تشغيل Windows السابقة). يتم وصف خيار قياس نافذة TCP في RFC 1323 (امتدادات TCP للأداء العالي)، ويسمح للجهاز بالإعلان عن نافذة إستقبال أكبر من 65 ألف مقارنة ب TCP المحدد في الأصل. وهذا مفيد في الشبكات عالية السرعة اليوم، حيث يمكن أن يكون هناك المزيد من البيانات البارزة على السلك قبل أن يتم الاعتراف بها. يحدث هذا الأداء البطيء أو إتصالات TCP المسقطة بسبب بعض إصدارات برنامج جدار حماية Cisco IOS® التي لا تدعم خيار قياس نافذة TCP. وهذا يجعلها تحتوي على نافذة TCP أصغر بكثير من نقاط النهاية الموجودة بالفعل. وهذا يتسبب في تعيين ميزة "موجه IOS من Cisco" التي تشغل جدار حماية IOS على الحزم المسقطة التي يعتقد أنها خارج نافذة TCP، ولكن تلك الحزم غير موجودة بالفعل.

الحل

ترقية جدار حماية Cisco IOS إلى إصدار يدعم خيار قياس نافذة TCP.

الإصدارات المدعومة هي برنامج IOS الإصدار 12.3(15) من Cisco أو إصدار أحدث.

معلومات ذات صلة

- دعم منتج جدار حماية Cisco IOS

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems