المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوين

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يعمل نموذج التكوين هذا لمكتب صغير جدا يتصل مباشرة بالإنترنت، مع افتراض أن خدمة اسم المجال (DNS) وبروتوكول نقل البريد البسيط (SMTP) وخدمات الويب يتم توفيرها بواسطة نظام بعيد يشغله موفر خدمة الإنترنت (ISP). لا توجد خدمات على الشبكة الداخلية وواجهتان فقط. لا يوجد أيضا تسجيل لعدم توفر مضيف لتقديم خدمات التسجيل.

ونظرا لأن هذا التكوين يستخدم قوائم الوصول إلى الإدخال فقط، فإنه يقوم بكل من منع الانتحال وتصفية حركة المرور باستخدام قائمة الوصول نفسها. يعمل هذا التكوين فقط لموجه ثنائي المنافذ. إيثرنت 0 هو الشبكة "الداخلية". التسلسل 0 هو إرتباط ترحيل إطارات إلى ISP.

أحلت إثنان قارن مسحاج تخديد مع nat cisco ios جدار حماية تشكيل in order to شكلت إثنان قارن مسحاج تخديد مع NAT يستعمل cisco IOS® جدار حماية.

أحلت ثلاثة قارن مسحاج تخديد دون nat cisco ios جدار حماية تشكيل in order to شكلت ثلاثة قارن مسحاج تخديد دون nat يستعمل cisco ios جدار حماية.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تنطبق المعلومات الواردة في هذا المستند على إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- برنامج IOS® الإصدار 12.2(15)T13 من Cisco، مدعوم من برنامج Cisco IOS الإصدار 11.3.3.T

- موجّه Cisco 2611

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط) للحصول على مزيد من المعلومات حول الأوامر المستخدمة في هذا القسم.

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة التالي:

التكوين

يستعمل هذا وثيقة هذا تشكيل:

الموجه 2514

version 12.2

!

service password-encryption

no service udp-small-servers

no service tcp-small-servers

no cdp run

!

hostname cbac-cisco

!

no ip source-route

!

enable secret 5 $1$FrMn$wBu0Xgv/Igy5Y.DarCmrm/

!

username cisco privilege 15 password 7 0822455D0A16

no ip source-route

ip domain-name cisco.com

ip name-server 172.16.150.5

!

!--- Set up inspection list "myfw". !--- Inspect for the protocols that actually get used.

!

ip inspect name myfw cuseeme timeout 3600

ip inspect name myfw ftp timeout 3600

ip inspect name myfw http timeout 3600

ip inspect name myfw rcmd timeout 3600

ip inspect name myfw realaudio timeout 3600

ip inspect name myfw smtp timeout 3600

ip inspect name myfw tftp timeout 30

ip inspect name myfw udp timeout 15

ip inspect name myfw tcp timeout 3600

!

interface Ethernet0/0

description Cisco Ethernet RTP

ip address 10.20.20.20 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

!--- Apply the access list in order to allow all legitimate traffic !--- from the inside network but prevent spoofing.

!

ip access-group 101 in

!

no ip proxy-arp

!

!--- Apply inspection list "myfw" to Ethernet 0 inbound. !--- When conversations are initiated from the internal network !--- to the outside, this inspection list causes temporary additions !--- to the traffic allowed in by serial interface 0 acl 111 when !--- traffic returns in response to the initiation.

!

ip inspect myfw in

no ip route-cache

!

no cdp enable

!

interface Serial0/0

description Cisco FR

ip address 172.16.150.1 255.255.255.0

encapsulation frame-relay IETF

no ip route-cache

no arp frame-relay

bandwidth 56

service-module 56 clock source line

service-module 56k network-type dds

frame-relay lmi-type ansi

!

!--- Access list 111 allows some ICMP traffic and administrative Telnet, !--- and does anti-spoofing. There is no inspection on Serial 0. !--- However, the inspection on the Ethernet interface adds temporary entries !--- to this list when hosts on the internal network make connections !--- out through the Frame Relay.

!

ip access-group 111 in

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

bandwidth 56

no cdp enable

frame-relay interface-dlci 16

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0

!

!--- Access list 20 is used to control which network management stations !--- can access through SNMP.

!

access-list 20 permit 172.16.150.8

!

!--- The access list allows all legitimate traffic from the inside network !--- but prevents spoofing.

!

access-list 101 permit tcp 172.16.150.0 0.0.0.255 any

access-list 101 permit udp 172.16.150.0 0.0.0.255 any

access-list 101 permit icmp 172.16.150.0 0.0.0.255 any

!--- This deny is the default.

access-list 101 deny ip any any

!

!--- Access list 111 controls what can come from the outside world !--- and it is anti-spoofing.

!

access-list 111 deny ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any

access-list 111 deny ip 172.16.150.0 0.0.0.255 any

!

!--- Perform an ICMP stuff first. There is some danger in these lists. !--- They are control packets, and allowing *any* packet opens !--- you up to some possible attacks. For example, teardrop-style !--- fragmentation attacks can come through this list.

!

access-list 111 permit icmp any 172.16.150.0 0.0.0.255 administratively-prohibited

access-list 111 permit icmp any 172.16.150.0 0.0.0.255 echo

access-list 111 permit icmp any 172.16.150.0 0.0.0.255 echo-reply

access-list 111 permit icmp any 172.16.150.0 0.0.0.255 packet-too-big

access-list 111 permit icmp any 172.16.150.0 0.0.0.255 time-exceeded

access-list 111 permit icmp any 172.16.150.0 0.0.0.255 traceroute

access-list 111 permit icmp any 172.16.150.0 0.0.0.255 unreachable

!

!--- Allow Telnet access from 10.11.11.0 corporate network administration people.

!

access-list 111 permit tcp 10.11.11.0 0.0.0.255 host 172.16.150.1 eq telnet

!

!--- This deny is the default.

!

access-list 111 deny ip any any

!

!--- Apply access list 20 for SNMP process.

!

snmp-server community secret RO 20

!

line con 0

exec-timeout 5 0

password 7 14191D1815023F2036

login local

line vty 0 4

exec-timeout 5 0

password 7 14191D1815023F2036

login local

length 35

end

التحقق من الصحة

لا يوجد حاليًا إجراء للتحقق من صحة هذا التكوين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك استخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

بعد تكوين موجه جدار حماية IOS، إذا لم تعمل الاتصالات، فتأكد من تمكين الفحص باستخدام الأمر ip inspection (name defined) in or out على الواجهة. في هذا تشكيل، طبقت فحص ip myfw in للقارن إثرنيت0/0.

بالنسبة لهذه الأوامر، ارجع إلى وكيل مصادقة أستكشاف الأخطاء وإصلاحها، إلى جانب معلومات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها الأخرى.

ملاحظة: ارجع إلى معلومات مهمة حول أوامر التصحيح قبل إصدار أوامر debug.

معلومات ذات صلة

- صفحة دعم جدار حماية IOS

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems