المحتويات

المقدمة

عرض

الحل

المقدمة

بعد تمهيد جهاز FirePOWER باستخدام وضع مستخدم واحد، قد يظهر مجمدا. يوضح هذا المستند كيفية أستكشاف هذه المشكلة وإصلاحها.

عرض

- بعد التمهيد في وضع المستخدم الأحادي، يتم تجميد النظام بعد عرض رسالة لدمج (API الإصدار 7.14).

(Previous messages are truncated)

kjournald starting.  Commit interval 5 seconds

EXT3-fs (sda5): mounted filesystem with writeback data mode

VFS: Mounted root (ext3 filesystem) readonly on device 8:5.

Freeing unused kernel memory: 488k freed

Adding 1044220k swap on /dev/sda2.  Priority:-1 extents:1

across:1044220k SS

EXT3-fs (sda5): using internal journal

EXT2-fs (sda1): warning: mounting ext3 filesystem as ext2

EXT2-fs (sda7): warning: mounting ext3 filesystem as ext2

fuse init (API version 7.14)

(no more output)

على سبيل المثال، فيما يلي مخرج من جهاز واجه هذه المشكلة:

- أثناء بدء التشغيل، يقوم جهاز أمان FirePOWER باكتشاف برامج تشغيل USB. إذا تم تحميل برنامج التشغيل بنجاح، فستلاحظ رسائل مشابهة لما يلي:

USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device

ftdi_sio 4-1:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected

usb 4-1: Detected FT232RLusb 4-1: Number of endpoints 2

usb 4-1: Endpoint 1 MaxPacketSize 64

usb 4-1: Endpoint 2 MaxPacketSize 64

usb 4-1: Setting MaxPacketSize 64

usb 4-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0

في حالة فشل برنامج التشغيل في التحميل، يتم تعليق النظام ويعرض رسالة الخطأ التالية:

kernel: usb 5-1: device descriptor read/8, error -110

kernel: usb 5-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 5

kernel: fuse init (API version 7.14)

الحل

لحل هذه المشكلة، يرجى اتباع الخطوات التالية:

الخطوة 1: تأكد من توصيل لوحة المفاتيح بنظام FirePOWER بشكل صحيح.

الخطوة 2: أستخدم وحدة التحكم (لوحة المفاتيح + VGA) للاتصال بالجهاز.

الخطوة 3: سجل الدخول إلى الجهاز وأدخل وضع الخبير:

> expert

الخطوة 4: قم بتشغيل البرنامج النصي التالي لتعيين وحدة التحكم على منفذ VGA.

admin@FirePOWER:~$ sudo /usr/local/sf/bin/set_console.sh -c tty0

الخطوة 5: أدخل نعم في نافذة مطالبة:

Are you sure you want to proceed?

Yes/No (yes/no): yes

الخطوة 6: بعد تشغيل الأمر أعلاه، قم بإعادة تشغيل جهاز أمان FirePOWER لديك لكي يدخل التغييرات حيز التنفيذ.

admin@FirePOWER:~$ sudo reboot

الخطوة 7: إذا كان البرنامج النصي set_console.sh (في الخطوة 4) غير قادر على إصلاح هذه المشكلة، فيرجى إعادة تشغيل الجهاز، والتمهيد إلى وضع المستخدم الأحادي من موجه أمر التمهيد. على سبيل المثال، على جهاز يشغل الإصدار 5.2، قم بتشغيل ما يلي على موجه أمر التمهيد:

3D-5.2.0 console=tty0 single

الخطوة 8: إذا لم يحل أي من الخطوات أعلاه هذه المشكلة، فإن إعادة الصورة ستكون الخيار التالي.