المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

الخطوة 1. لتكوين الوصول إلى CLI الذكي على FTD.

الخطوة 2: تكوين المعلمات على كائن واجهة سطر الأوامر (CLI) الذكي

الخطوة 3: نشر تغيير التكوين

الخطوة 4: التكوين على الموجه

الخطوة 5: التحقق من التكوين على واجهة سطر الأوامر (CLI) ل FTD

التحقق من الصحة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تكوين توجيه OSPF على "الدفاع عن تهديد FirePOWER (FTD)" المدار بواسطة مدير أجهزة FirePOWER (FDM).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- FDM

- نظام Firepower Threat Defense ‪(FTD)‬

- بروتوكول أقصر مسار أولاً (OSPF)

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- FTD الإصدار 6.4.0 أو إصدار أحدث وتتم إدارته بواسطة FDM

- كافة الأنظمة الأساسية المادية والافتراضية

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

في هذا السيناريو، تقوم بتكوين OSPF على الموجه FTD و R1 من الرسم التخطيطي للشبكة.

أنت تقوم بتكوين OSPF على FTD وموجه ل 3 شبكات فرعية.

الخطوة 1. لتكوين الوصول إلى CLI الذكي على FTD.

- سجل الدخول إلى FDM، أختر Device:FirePOWER > تكوين متقدم > CLI ذكي > توجيه > إنشاء جديد > إضافة اسم > CLI Template >OSPF.

- ( قم بالوصول إلى مقطع التوجيه ثم قم بإضافته باستخدام أيقونة +).

- يمكنك الوصول إلى كل أمر خاص بقالب التكوين وفقا لمتطلبات مخطط الشبكة لديك.

- يتم إكمال التكوين في المستند باستخدام الرسم التخطيطي للشبكة المشار إليه.

الخطوة 2: تكوين المعلمات على كائن واجهة سطر الأوامر (CLI) الذكي

- المبرزة هي تغييرات التكوين أن يكون عملت طبقا للشبكة رسم بياني.

- المعلمات: يتم تغيير معرف عملية OSPF ومعرف الموجه والمنطقة والشبكات.

الخطوة 3: نشر تغيير التكوين

- انقر على أيقونة نشر المشار إليها بسهم في الصورة التالية.

- ثم انقر فوق علامة التبويب نشر الآن".

الخطوة 4: التكوين على الموجه

- إضافة التكوين إلى الموجه. في هذا السيناريو، أنت تقوم بالتكوين على الموجه R1 من الرسم التخطيطي للشبكة. ارجع إلى الصورة التالية.

الخطوة 5: التحقق من التكوين على واجهة سطر الأوامر (CLI) ل FTD

- تحقق باستخدام الأمر show run router ospf على CLI.

التحقق من الصحة

للتحقق من التكوين على FTD CLI:

- show route — تحقق من موجهات الإخراج عبر بروتوكول فتح أقصر مسار أولا (OSPF) التي يتم الإعلان عنها.

- إظهار جار OSPF

للتحقق من التكوين على الموجه:

- show ip route — تحقق من موجهات الإخراج عبر بروتوكول فتح أقصر مسار أولا (OSPF) التي يتم الإعلان عنها.

- show ip ospf neighbor