المحتويات

المقدمة

لماذا يفشل التحقق من SPF في الرد على الرسائل المشفرة أو في رسائل البريد الإلكتروني المرسلة مباشرة من CRES WebSafe؟

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إعداد سجل إطار عمل نهج المرسل (SPF) للرسائل من Cisco Registered Envelope Service (CRES).

لماذا يفشل التحقق من SPF في الرد على الرسائل المشفرة أو في رسائل البريد الإلكتروني المرسلة مباشرة من CRES WebSafe؟

بالنسبة لرسائل البريد الإلكتروني المرسلة من CRES (الرد الآمن أو رسائل البريد الإلكتروني المؤمنة)، يفشل التحقق من SPF في نهاية المستلم. والسبب هو إنشاء ردود آمنة وآمنة وتسليمها من خوادم المفاتيح المستضافة. لن يتطابق عنوان IP الصادر مع عناوين IP المدرجة في نهاية المستلمين. لحل هذه المشكلة، أضف هذه العبارة إلى سجل SPF الخاص بالمجال:

include:res.cisco.com