المحتويات

سؤال

سؤال

ما هو معدل التقاط Cisco Anti-Spam ومعدل الإيجاب الكاذب والإنتاجية؟

يتم تحسين جهاز أمان البريد الإلكتروني (ESA) من Cisco ومحرك مكافحة البريد العشوائي حول تقليل الإيجابيات الخاطئة.

ويتمثل هدف Cisco في الحصول على معدل إيجابي كاذب أقل من واحد في مليون ومعدل صيد أكبر من 97٪.

ملاحظة: سيختلف إخراج برنامج Cisco Anti-Spam بناء على كيفية تكوين ESA وموارد الأجهزة المتاحة لمعالجة الإنتاجية المطلوبة.

يختلف معدل الصيد الفعلي ومعدل الإيجاب الكاذب حسب المنطقة وتدفق البريد.