المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

المقدمة

يصف هذا المستند معنى "تم التحقق من عدم" على إتصالات SMTP الواردة.

معلومات أساسية

هنا مثال على رسالة سجل "تم التحقق من عدم":

Wed Nov 17 10:00:20 2004 Info: New SMTP ICID 353419258 interface

PublicNet(10.111.123.234) address 103.102.100.99 reverse dns

host unknown verified no

تشير رسائل السجل من هذا النوع إلى ما يلي:

1. لا يعكس عنوان IP الحل إلى اسم مجال مؤهل بالكامل (FQDN).

2. اسم المضيف الذي تم العثور عليه من الحل العكسي لا يقوم بإعادة توجيه الحل إلى نفس عنوان IP كما هو متصل.

غالبا ما يظهر هذا الشرط ل ISPs ذات سجلات DNS سيئة الصيانة.

لا يؤدي هذا الشرط عادة إلى فشل تسليم البريد.

يمكن لعملاء Cisco تقييد الرسائل من المجالات التي تحتوي على مشاكل DNS أو حظرها.