المحتويات

المقدمة

كيف يمكنني تكوين إعدادات الإرسال ثنائي الإتجاه لواجهات الشبكة على ESA؟

المقدمة

يصف هذا وثيقة السبب من إصطدام خطأ تنبيهات.

يتم إنشاء تنبيهات خطأ التصادم عندما يتم تكوين إعدادات الإيثرنت على جهاز أمان البريد الإلكتروني (ESA) من Cisco بشكل غير صحيح. عادة ما تحدث هذه الأخطاء عندما لا تتطابق إعدادات الوسائط ل ESA ومنفذ المحول المرفق به.

تحقق من إعدادات الشبكة وتأكد من تعيين كل من محول الشبكة و ESA لديك على نفس السرعة ووضع الإرسال ثنائي الإتجاه.

كيف يمكنني تكوين إعدادات الإرسال ثنائي الإتجاه لواجهات الشبكة على ESA؟

يمكن إستخدام أمر etherConfig CLI لتكوين إعدادات إيثرنت مختلفة مثل إعدادات الإرسال ثنائي الإتجاه (full/half) وإنتاجية الواجهة (10/100/1000 ميجابت في الثانية).

بشكل افتراضي، تحدد الواجهات إعدادات الوسائط تلقائيا، ومع ذلك، إذا كان النظام يقوم بتوليد أخطاء تصادم فقد يكون من الضروري تجاوز هذا الإعداد.

للحصول على معلومات حول إعدادات الوسائط على واجهات إيثرنت، راجع دليل التكوين المتقدم AsyncOS.