المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

ما هو الحد الأقصى لعدد الأجهزة المدعومة في مجموعة إدارة مركزية؟

المقدمة

يصف هذا المستند الحد الأقصى لعدد الأجهزة المدعومة في مجموعة إدارة مركزية.

المتطلبات الأساسية

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى جهاز Cisco Email Security Appliance وجميع إصدارات نظام التشغيل AsyncOS.

ما هو الحد الأقصى لعدد الأجهزة المدعومة في مجموعة إدارة مركزية؟

لتحقيق الأداء الأمثل، توصي Cisco بأن يقصر المستخدمون أي نظام مجموعة واحدة على 20 جهازا أو أقل.