المحتويات

المقدمة

وصف التنبيه

الإجراءات الاختيارية

المقدمة

يصف هذا المستند سبب رسالة تنبيه خطأ مهلة مكافحة الفيروسات على جهاز أمان البريد الإلكتروني من Cisco (ESA).

وصف التنبيه

يتم تلقي تنبيه خطأ مهلة مكافحة الفيروسات عندما يحاول محرك Sophos لمكافحة الفيروسات فحص رسالة ولكنه يصل إلى المهلة التي تم تكوينها قبل اكتمال الفحص. هذا التنبيه إعلامي بحت ولا يتطلب أي إجراء على معظم التكوينات.

MID 123456 antivirus timeout error

الإجراءات الاختيارية

تتم معالجة هذه الرسالة باستخدام تكوين Sophos غير القابل للمسح الضوئي الخاص بالرسائل الذي كان نشطا على هذه الرسالة، والذي يتم تحديده بواسطة نهج البريد الوارد أو الصادر الذي يتطابق مع الرسالة.

إذا كانت أخطاء المهلة هذه متكررة، فقد تشير إلى أن النظام يقوم بمعالجة رسائل كبيرة غالبا أو أنه يعالج كمية كبيرة من البريد. وعلى الرغم من أنه غير مستحسن، يمكنك رفع حد المهلة هذا باستخدام الأمر antivirusconfig.