المحتويات

1. ضع ملف الصورة في المجلدات التالية.

/usr/local/postx/server_x.x.x/conf/branding/1/branding/ (قد لا يكون هذا المجلد موجودا في الإصدارات الأحدث)

/usr/local/postx/server_x.x.x/conf/branding/branding/

/usr/local/postx/server_x.x.x/samples/default_envelope/

2. في وحدة تحكم الإدارة، انتقل إلى علامة التبويب "التكوين" > "تحديد طريقة العرض: متقدم" > SMTPMmodule > التطبيقات.

- انقر على أي تطبيق يستخدم المظروف (أي مسجلEnvelopeRegistered)

- انقر فوق علامة التبويب "تخصيص الرسالة". تحت 'عنوان URL لشعار شريط الرسائل' قم بتغيير اسم ملف 'PostXLogo.gif' إلى اسم الصورة الخاص بك. لديك أيضا خيار تغيير "وجهة شعار شريط الرسائل" إلى أي عنوان ربط.

- يمكن تكرار هذه الخطوة لكل تطبيق باستخدام مظروف.

3. انتقل إلى علامة التبويب "التكوين" > SMTPMModule > Envelope > Default > Graphics > Logo.

4. قم بتغيير اسم ملف PostXLogo.gif في 'مصدر الصورة' و'إرتباط الصورة' إلى اسم صورتك. يمكنك تعيين 'href' للإشارة إلى عنوان URL مختلف أيضا.

5. انقر فوق نشر التغييرات في الزاوية العلوية اليمنى.

6. قم بإعادة تشغيل محول SMTP.

7. يتطلب تغيير الشعار إعادة تشغيل الخادم