المحتويات

سؤال

إجابة

سؤال

هل يمكنني إجراء نسخ إحتياطي لبيانات التعقب وإعداد التقارير والمحاسبة لعزل البيانات من خلال "جهاز إدارة الأمان" (SMA)؟

إجابة

يسمح جهاز إدارة الأمان من Cisco (SMA) للمسؤول بنسخ مجموعات البيانات النشطة (التعقب والإبلاغ وقاعدة بيانات ISQ) من SMA "المصدر" إلى SMA "الهدف" عبر الأمر backupconfig على واجهة سطر الأوامر.

يتم تنفيذ عملية النسخ الاحتياطي على مرحلتين:

المرحلة الأولى

تبدأ عملية النسخ الاحتياطي بنقل البيانات بين الجهاز المصدر والجهاز الهدف. أثناء نقل البيانات، تظل الخدمات الموجودة على الجهاز المصدر قيد التشغيل، وبالتالي يمكن الاستمرار في جمع البيانات. على الرغم من إيقاف تشغيل الخدمات على الجهاز الهدف. بمجرد اكتمال نقل البيانات من الجهاز المصدر إلى الجهاز الهدف، تبدأ المرحلة الثانية.

المرحلة الثانية

عند بدء المرحلة الثانية، يتم إيقاف تشغيل الخدمات الموجودة على الجهاز المصدر. يتم نسخ أي إختلافات تم تجميعها أثناء نقل البيانات بين الجهاز المصدر والجهاز الهدف منذ إيقاف التشغيل الأولي إلى الجهاز الهدف ويتم إستعادة الخدمة لكل من المصدر والهدف. وهذا يسمح بالحد الأقصى من وقت العمل على الجهاز المصدر وعدم فقد البيانات لأي من الجهازين.

هناك نوعان من عمليات النسخ الاحتياطي المجدولة التي يمكنك تنفيذها على SMA:

عمليات النسخ الاحتياطي الدورية: تتكون عمليات النسخ الاحتياطي الدورية من عمليات نسخ إحتياطي مستمرة يمكن جدولتها في وقت محدد مسبقا أو لإجراء عملية نسخ إحتياطي واحدة تحدث في وقت محدد مسبقا.

النسخ الاحتياطية الفورية: تحدث عمليات النسخ الاحتياطي الفورية على الفور عندما يقوم المستخدم بتهيئة الأمر backupconfig على واجهة سطر الأوامر.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك عرض عمليات النسخ الاحتياطي المجدولة والمستمرة أو إلغائها أو التحقق من حالة النسخ الاحتياطي أو التحقق من إمكانية جدولة عملية النسخ الاحتياطي على جهاز بعيد.