المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوين

مهلة إبريونية

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يقدم هذا المستند عينة تكوين ل PIX 7.1(1) والإصدارات الأحدث من المهلة التي تكون محددة لتطبيق معين مثل SSH/Telnet/HTTP، مقارنة بالتكوين الذي ينطبق على جميع التطبيقات. يستخدم مثال التكوين هذا إطار العمل الجديد للسياسة النمطية الذي تم تقديمه في PIX 7.0. راجع إستخدام إطار عمل السياسة النمطية للحصول على مزيد من المعلومات.

في نموذج التكوين هذا، يتم تكوين جدار حماية PIX للسماح لمحطة العمل (10.77.241.129) ب Telnet/SSH/HTTP بالخادم البعيد (10.1.1.1) خلف الموجه. كما تم تكوين مهلة اتصال منفصلة لحركة مرور بيانات Telnet/SSH/HTTP. تستمر جميع حركات مرور TCP الأخرى في الحصول على قيمة انتهاء مهلة الاتصال العادية المقترنة بمهلة conn 1:00:00.

ارجع إلى ASA 8.3 والإصدارات الأحدث: تعيين مهلة اتصال SSH/Telnet/HTTP باستخدام مثال تكوين MPF للحصول على مزيد من المعلومات حول التكوين المتطابق باستخدام ASDM مع جهاز الأمان القابل للتكيف (ASA) من Cisco الإصدار 8.3 والإصدارات الأحدث.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى برنامج جهاز الأمان Cisco PIX/ASA Security Appliance، الإصدار 7.1(1) مع Adaptive Security Device Manager (ASDM) 5.1.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط) للحصول على مزيد من المعلومات حول الأوامر المستخدمة في هذا القسم.

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة التالي:

ملاحظة: ال ip ليس يخاطب خطة يستعمل في هذا تشكيل قانونيا routable على الإنترنت. هم rfc 1918 عنوان، أي يتلقى يكون استعملت في مختبر بيئة.

التكوين

يستعمل هذا وثيقة هذا تشكيل:

ملاحظة: تنطبق تكوينات CLI و ASDM هذه على الوحدة النمطية لخدمة جدار الحماية (FWSM)

CLI تشكيل:

تكوين PIX

PIX Version - 7.1(1)

!

hostname PIX

domain-name Cisco.com

enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted

names

!

interface Ethernet0

nameif outside

security-level 0

ip address 192.168.200.1 255.255.255.0

!

interface Ethernet1

nameif inside

security-level 100

ip address 10.77.241.142 255.255.255.192

!

access-list inside_nat0_outbound extended permit ip 10.77.241.128 255.255.255.192 any

!--- Define the traffic that has to be matched in the class map. !--- Telnet is defined in this example.

access-list outside_mpc_in extended permit tcp host 10.77.241.129 any eq telnet

access-list outside_mpc_in extended permit tcp host 10.77.241.129 any eq ssh

access-list outside_mpc_in extended permit tcp host 10.77.241.129 any eq www

access-list 101 extended permit tcp 10.77.241.128 255.255.255.192 any eq telnet

access-list 101 extended permit tcp 10.77.241.128 255.255.255.192 any eq ssh

access-list 101 extended permit tcp 10.77.241.128 255.255.255.192 any eq www

pager lines 24

mtu inside 1500

mtu outside 1500

no failover

no asdm history enable

arp timeout 14400

nat (inside) 0 access-list inside_nat0_outbound

access-group 101 in interface outside

route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.200.2 1

timeout xlate 3:00:00

!--- The default connection timeout value of one hour is applicable to !--- all other TCP applications.

timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 icmp 0:00:02

timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00

timeout mgcp-pat 0:05:00 sip 0:30:00 sip_media 0:02:00

timeout uauth 0:05:00 absolute

no snmp-server location

no snmp-server contact

snmp-server enable traps snmp authentication linkup linkdown coldstart

telnet timeout 5

ssh timeout 5

console timeout 0

!

!--- Define the class map telnet in order !--- to classify Telnet/ssh/http traffic when you use Modular Policy Framework !--- to configure a security feature. !--- Assign the parameters to be matched by class map.

class-map telnet

description telnet

match access-list outside_mpc_in

class-map inspection_default

match default-inspection-traffic

!

!

policy-map global_policy

class inspection_default

inspect dns maximum-length 512

inspect ftp

inspect h323 h225

inspect h323 ras

inspect netbios

inspect rsh

inspect rtsp

inspect skinny

inspect esmtp

inspect sqlnet

inspect sunrpc

inspect tftp

inspect sip

inspect xdmcp

!--- Use the pre-defined class map telnet in the policy map.

policy-map telnet

!--- Set the connection timeout under the class mode in which !--- the idle TCP (Telnet/ssh/http) connection is disconnected. !--- There is a set value of ten minutes in this example. !--- The minimum possible value is five minutes.

class telnet

set connection timeout tcp 00:10:00 reset

!

!

service-policy global_policy global

!--- Apply the policy-map telnet on the interface. !--- You can apply the service-policy command to any interface that !--- can be defined by the nameif command.

service-policy telnet interface outside

end

تكوين ASDM:

أكمل هذه الخطوات لإعداد مهلة اتصال TCP لحركة مرور بيانات Telnet استنادا إلى قائمة الوصول التي تستخدم ASDM كما هو موضح.

ملاحظة: راجع السماح بوصول HTTPS ل ASDM للإعدادات الأساسية للوصول إلى PIX/ASA من خلال ASDM.

1. تكوين الواجهات

1. أخترت تشكيل>قارن>يضيف in order to شكلت القارن إثرنيت0 (خارج) و إثرنيت 1 (داخل) كما هو موضح.

2. وانقر فوق OK.

تكوين CLI المكافئ كما هو موضح:

interface Ethernet0

nameif outside

security-level 0

ip address 192.168.200.1 255.255.255.0

!

interface Ethernet1

nameif inside

security-level 100

ip address 10.77.241.142 255.255.255.192

2. تكوين NAT 0

1. أخترت تشكيل>nat>ترجمة إستثناء قاعدة>يضيف in order to سمحت الحركة مرور من الشبكة 10.77.241.128/26 أن ينفذ الإنترنت دون أي ترجمة.

2. وانقر فوق OK.

تكوين CLI المكافئ كما هو موضح:

access-list inside_nat0_outbound extended permit ip 10.77.241.128 255.255.255.192 any

nat (inside) 0 access-list inside_nat0_outbound

3. تكوين قوائم التحكم في الوصول إلى ACL

أختر تكوين > سياسة الأمان >قواعد الوصول لتكوين قوائم التحكم في الوصول (ACL) كما هو موضح.

انقر فوق إضافة لتكوين قائمة التحكم في الوصول (ACL) 101 التي تسمح بإنشاء حركة مرور Telnet من الشبكة 10.77.241.128/26 إلى أي شبكة وجهة وتطبيقها على حركة المرور الصادرة على الواجهة الخارجية.

وانقر فوق OK. وبالمثل لحركة مرور SSH و http:

تكوين CLI المكافئ كما هو موضح:

access-list 101 extended permit tcp 10.77.241.128 255.255.255.192 any eq telnet

access-list 101 extended permit tcp 10.77.241.128 255.255.255.192 any eq ssh

access-list 101 extended permit tcp 10.77.241.128 255.255.255.192 any eq www

access-group 101 out interface outside

4. تكوين حالات انتهاء المهلة

أخترت تشكيل>خصائص>وقت in order to شكلت المختلف وقت. في هذا السيناريو، احتفظ بالقيمة الافتراضية لجميع حالات انتهاء المهلة.

تكوين CLI المكافئ كما هو موضح:

timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 icmp 0:00:02

5. تكوين قواعد سياسة الخدمة.

أختر تكوين > سياسة الأمان > قواعد سياسة الخدمة > إضافة لتكوين خريطة الفئة، ومخطط السياسة لإعداد مهلة اتصال TCP ك10 دقائق، وتطبيق سياسة الخدمة على الواجهة الخارجية كما هو موضح.

1. أخترت القارن لاسلكي in order to أخترت خارجي - (يخلق خدمة سياسة جديد)، أي أن يكون خلقت، وعينت telnet كالسياسة إسم.

انقر فوق Next (التالي).

2. قم بإنشاء اسم خريطة الفئة telnet واختر عنوان IP للمصدر والوجهة (يستخدم قائمة التحكم في الوصول (ACL) خانة الاختيار في معايير مطابقة حركة المرور.

انقر فوق Next (التالي).

3. قم بإنشاء قائمة تحكم في الوصول (ACL) لمطابقة حركة مرور Telnet التي تم إنشاؤها من الشبكة 10.77.241.128/26 إلى أي شبكة وجهة وتطبيقها على الفئة Telnet.

انقر فوق Next (التالي). وبالمثل لحركة مرور SSH و http:

4. أختر إعدادات الاتصال لإعداد مهلة اتصال TCP ك10 دقائق، واختر أيضا خانة الاختيار إرسال إعادة التعيين إلى نقاط نهاية TCP قبل المهلة.

5. انقر فوق إنهاء.

تكوين CLI المكافئ كما هو موضح:

access-list outside_mpc_in extended permit tcp host 10.77.241.129  any eq telnet

access-list outside_mpc_in extended permit tcp host 10.77.241.129 any eq ssh

access-list outside_mpc_in extended permit tcp host 10.77.241.129 any eq www

class-map telnet

description telnet

match access-list outside_mpc_in

policy-map telnet

class telnet

set connection timeout tcp 00:10:00 reset

service-policy telnet interface outside

مهلة إبريونية

الاتصال الجنيني هو اتصال نصف مفتوح أو، على سبيل المثال، لم تكتمل المصافحة الثلاثية له. يتم تعريفه على أنه مهلة SYN على ASA؛ وبشكل افتراضي تكون مهلة SYN على ASA 30 ثانية. هذه هي الطريقة لتكوين المهلة الجنينية:

access-list emb_map extended permit tcp any any

class-map emb_map

match access-list emb_map

policy-map global_policy

class emb_map

set connection timeout embryonic 0:02:00

service-policy global_policy global

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

تدعم أداة مترجم الإخراج (للعملاءالمسجلين فقط) بعض أوامر show. استعملت ال OIT in order to شاهدت تحليل من عرض أمر إنتاج.

قم بإصدار الأمر show service-policy interface خارج النظام للتحقق من التكوينات الخاصة بك.

PIX#show service-policy interface outside

Interface outside:

Service-policy: http

Class-map: http

Set connection policy:

Set connection timeout policy:

tcp 0:05:00 reset

Inspect: http, packet 80, drop 0, reset-drop 0

قم بإصدار الأمر show service-policy flow للتحقق من تطابق حركة المرور المحددة مع تكوينات سياسة الخدمة.

تعرض مخرجات الأمر هذه مثالا:

PIX#show service-policy flow tcp host 10.77.241.129 host 10.1.1.2 eq 23

Global policy:

Service-policy: global_policy

Interface outside:

Service-policy: telnet

Class-map: telnet

Match: access-list 101

Access rule: permit tcp 10.77.241.128 255.255.255.192 any eq telnet

Action:

Input flow:  set connection timeout tcp 0:10:00 reset

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا وجدت أن مهلة الاتصال لا تعمل مع "إطار عمل السياسات النمطية" (MPF)، فتحقق من اتصال بدء بروتوكول TCP. يمكن أن تكون المشكلة عكس عنوان IP للمصدر والوجهة أو عنوان IP مكون بشكل غير صحيح في قائمة الوصول لا يتطابق مع MPF لتعيين قيمة المهلة الجديدة أو لتغيير المهلة الافتراضية للتطبيق. قم بإنشاء إدخال قائمة وصول (المصدر والوجهة) وفقا لبدء الاتصال لتعيين مهلة الاتصال باستخدام MPF.

معلومات ذات صلة

- أجهزة الأمان Cisco PIX 500 Series Security Appliances

- أجهزة الأمان المعدلة Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security Appliances

- برنامج جدار حماية Cisco PIX

- مراجع أوامر جدار حماية PIX الآمن من Cisco

- الإعلامات الميدانية لمنتج الأمان (بما في ذلك PIX)

- طلبات التعليقات (RFCs)