المقدمة

يصف هذا المستند كيفية أستكشاف أخطاء حجم تجمع الذاكرة وإصلاحها ونطاق مسموح به غير صالح من رسالة الخطأ من 2 إلى 512 على جهاز الأمان القابل للتكيف (ASA) من Cisco.

المشكلة

عندما يدخل أنت ال url-block url-mempool 10240 أمر على ال ASA في وضع يتعدد، أنت تستلم هذا خطأ رسالة:

ciscoasa(config)# url-block url-mempool 10240

Memory pool size is not valid

Allowed range from 2 to 512

الحل

تم تعيين الحد الأقصى لحجم تجمع ذاكرة التخزين المؤقت لعنوان URL (url-mempool) إلى 10240 كيلوبايت في الوضع الواحد على ASA. ومع ذلك، في الوضع المتعدد، يمكن أن يكون لكل سياق حد أقصى قدره 512 كيلوبايت مخصص ل url-mempool. تم ترميز هذه القيمة القصوى بشكل ثابت ولا يمكن تغييرها.

ملاحظة: يجب أن يكون الحد الأقصى لحجم عنوان URL المسموح به (الذي تم تكوينه باستخدام الأمر url-block url-size) أقل من حجم url-mempool. نتيجة لذلك، قبل زيادة قيمة حجم url، يجب عليك زيادة قيمة url-mempool، بناء على الوضع الذي يعمل فيه ASA.

معلومات ذات صلة

- الأسئلة المتداولة حول ASA: هل يمكن تكوين ASA لوضع شفاف بدون عنوان IP على مجموعة الجسر؟

- الأسئلة المتداولة حول ASA: هل يمكنني تكوين إدخالات NAT ثابتة أكثر من الحد الأقصى لعدد الاتصالات المتزامنة للنظام الأساسي المحدد؟

- الأسئلة المتداولة حول جهاز الأمان القابل للتكيف ASA 5500 Series