المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

خطأ: nic_get_channel: INVALID_NICNUM

المشكلة

الحل

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند خطأ INVALID_NICNUM الذي قد يظهر عند تشغيل جهاز الأمان القابل للتكيف (ASA) 8.4(2) من Cisco أو إصدار أحدث.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى جهاز الأمان القابل للتكيف (ASA) من Cisco.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

خطأ: nic_get_channel: INVALID_NICNUM

المشكلة

عند تشغيل ASA 8.4(2) أو إصدار أحدث، قد يقوم ASA بطباعة رسائل وحدة التحكم المماثلة لما يلي:

nic_get_channel: INVALID_NICNUM (19) from 0x08db6275

أو

nic_get_channel: INVALID_NICNUM (39) from 0x00000000011fbfb3

ملاحظة: قد تتغير القيم السداسية وأرقام NIC.

الحل

هذه المشكلة تجميلية ويتم تشغيلها عند تكوين الأمر snmp-server على ASA.

يتم إستخدام معرفات أخطاء Cisco هذه لتعقب هذه المشكلة على النظام الأساسي المناسب:

- 5505 فقط

CSCtq96332 (العملاء المسجلون فقط) —ASA 5505 يسجل رسائل "INVALID_NICNUM" إلى وحدة التحكم (هذه المشكلة ثابتة في الإصدارات 8.4(2)2 وما فوقها.)

- غير طراز 5505

CSCtr83349 (العملاء المسجلون فقط) —ASA يسجل رسائل "INVALID_NICNUM" إلى وحدة التحكم (يتم إصلاح هذه المشكلة في الإصدارات 8.4(2)6 والإصدارات الأعلى.)

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems