المحتويات

المقدمة

VPC 2.4

VPC 3.0.x / AMPPC3000

المقدمة

تصف هذه المقالة إجراء إعادة ضبط كلمة مرور OPAdmin/root في AMP VPC(السحابة الخاصة الظاهرية). الرجاء التأكد من توفر وصول وحدة التحكم إلى الجهاز. يمكن أن يكون هذا إما من خلال بوابة UCS CIMC، أو وحدة تحكم KVM المادية في حالة AMPPC3000 (أو) وحدة التحكم عن بعد VM في حالة الأجهزة الظاهرية.

VPC 2.4

—1) أثناء إعادة تشغيل السحابة الخاصة الظاهرية، اضغط على المفتاح F10 لمقاطعة عملية تمهيد الجهاز الظاهري.

—2) ستحصل على شيء مشابه:

—3) انقر فوق 'e'

—4) ستظهر الشاشة التالية، الرجاء الانتقال إلى kernel والنقر فوق 'e' مرة أخرى:

—5) أضف النص "الفردي" كما هو موضح في الصورة، بعد ذلك أبدا، كما هو موضح في الصورة:

—6) انقر فوق Enter و'b' في شاشة GRUB.

—7) بمجرد حصولك على موجه أوامر الجذر، الرجاء متابعة أمر كلمة المرور، وتقديم كلمة المرور الجديدة:

—8) أعد تشغيل VPC وحاول تسجيل الدخول باستخدام مجموعة كلمات المرور الجديدة.

VPC 3.0.x / AMPPC3000

نظرا لتغيير إصدار CentOS، فإن عملية إعادة تعيين كلمة المرور الجذر تختلف قليلا.

—1) أثناء إعادة تشغيل السحابة الخاصة الظاهرية، اضغط على المفتاح F10 لمقاطعة عملية تمهيد الجهاز الظاهري.

—2) ستحصل على شيء مشابه:

—3) انقر فوق 'e'

— 4) ستظهر الشاشة التالية، يرجى تمرير الإخراج للوصول إلى القسم "fi"، وتغيير الجزء "أو":

لعرض "init=/sysroot/bin/sh" كما هو موضح في الشاشة التالية:

—5) انقر على Ctrl-X

—6) بمجرد تقديم قذيفة، يرجى تنفيذ الأمر chroot /sysroot":

—7) استمر في إستخدام الأمر password، ووفر كلمة المرور الجديدة:

—8) أعد تحميل جهاز VPC وقم بتسجيل الدخول باستخدام كلمة المرور الجديدة.