المحتويات

المقدمة

الإصدارات المدعومة

توافق نظام تشغيل Mac Connector

وسيلة الإيضاح

اطّلع أيضًا على

المقدمة

يصف هذا المستند معلومات توافق نظام التشغيل لموصل Mac لنقطة النهاية الآمنة من Cisco.

الإصدارات المدعومة

لم تعد بعض الإصدارات المدرجة مدعومة وتم تضمينها للرجوع إليها سابقا. ارجع إلى سياسة دعم موصل نقطة النهاية الآمنة للحصول على تفاصيل حول إصدارات الموصلات المدعومة.

توافق نظام تشغيل Mac Connector

ماك أو إس

الإصدار

إصدار موصل MAC لنقطة النهاية الآمنة من Cisco

1.11.1

إلى

1.12.7

1.14.0

إلى

1.15.3

1.15.4*

إلى

1.16.3

1.18.0

إلى

1.20.0 * *

1.21.0

إلى

1.22.1

1.22.2

و

أحدث

10.13

10.14

10.15

من 11 إلى 11٫2

الإصدار 11.3 والإصدارات الأحدث

12

13

14***

ملاحظة*: بدء الدعم الأصلي لبنية ARM

ملاحظة**: لا يمكن الترقية إلى الإصدار 1.20 أو إصدار أحدث من إصدارات البرامج الأقدم من 1.11.  قم بالترقية إلى إصدار بين 1.11 و 1.18 أولا ثم قم بالمتابعة للترقية إلى 1.20 أو أحدث.

ملاحظة***: راجع متطلبات النظام المداري من Cisco للحصول على آخر التحديثات حول التوافق المداري مع نظام التشغيل MacOS.

وسيلة الإيضاح

متوافق.

لاحظ أنه يوصى دائما باستخدام أحدث إصدار متوفر للموصل.

متوافق، غير مدعوم.

غير مدعومة.

اطّلع أيضًا على

- توافق نظام تشغيل Windows Connector لنقطة النهاية الآمنة

- توافق Cisco Security Connector مع نظام التشغيل Apple

- توافق نظام تشغيل Cisco Secure Endpoint Linux Connector

- متطلبات إعادة تمهيد تحديث Cisco Secure Endpoint Linux Connector

- متطلبات النظام المداري من Cisco