المحتويات

المقدمة

دعم Windows لنقطة النهاية الآمنة Windows Connector الإصدار 8.x (64 بت فقط)

دعم Windows القديم لنقطة النهاية الآمنة موصل Windows 7.x (64-بت أو 32-بت)

اطّلع أيضًا على

المقدمة

يصف هذا المستند توافق نظام التشغيل للإصدارات المدعومة من موصل Windows لنقطة النهاية الآمنة.

ملاحظة: تدعم Private Cloud إصدارات Windows Connector حتى 8.2.3.

دعم Windows لنقطة النهاية الآمنة Windows Connector الإصدار 8.x (64 بت فقط)

بدءا من الإصدار 8.0.1، يدعم موصل Windows لنقطة النهاية الآمنة من Cisco التثبيت على إصدارات 64 بت من نظام التشغيل فقط.

يجب أن يستخدم تثبيت إصدارات 32 بت من نظام التشغيل نقطة النهاية الآمنة من Cisco لإصدارات Windows 7.x.

Windows القائم على تقنية ARM غير مدعوم في الوقت الحالي.

اسم Windows

الإصدار

8.4.0

8.2.4

8.2.3

8.2.1

8.1.71

تاريخ الإصدار

2024-05-14

2024-03-18

2024-02-12

2023-09-11

2023-07-04

نظام التشغيل Windows 11

الكل

نظام التشغيل Windows 10

22H2

21H2

21H1

20H2

2004

1909

1903 أو أيسر

IoT^2

نظام التشغيل Windows 10 LTSC

2021

2019

Windows 10 LTSB

2016

2015

Windows Server^3

2022

2019

2016

1 اعتبارا من الإصدار 8.1.3 من الموصل، يتطلب التثبيت تصحيحات نظام التشغيل برمز Azure الموقع كما هو مطلوب من قبل Microsoft.  راجع توقيع كود دعم Windows ل Azure.

2 لا يدعم الموصل الموجود على Windows 10 IoT Enterprise HORM و UWF و Kenna Risk Score. راجع البرامج والتكوينات غير المتوافقة.

3 يتضمن الدعم كلا من واجهة المستخدم الرسومية (UI) لسطح المكتب والإصدارات الأساسية.

دعم Windows القديم لنقطة النهاية الآمنة موصل Windows 7.x (64-بت أو 32-بت)

يجب أن يستخدم تثبيت إصدارات 32 بت من نظام التشغيل الإصدارات 7.x لنقطة النهاية الآمنة ل Cisco Windows Conenctor. يدعم هذا الإصدار من الموصل أيضا إصدارات 64 بت من أنظمة التشغيل.

لا توفر تحديثات أنظمة التشغيل القديمة إلا الإصلاحات الضرورية والدعم الفني حتى يتم إعلان نهاية الدعم الرسمية من قبل Cisco لنظام التشغيل وإصدار الموصل.

اسم Windows

الإصدار

7.5.17

7.5.15

7.5.131

تاريخ الإصدار

2023-11-27

2023-09-11

2023-08-15

نظام التشغيل Windows 11

الكل

نظام التشغيل Windows 10

22H2

21H2

21H1

20H2

2004

1909

1903 أو قبل

IoT^2

نظام التشغيل Windows 10 LTSC

2021

2019

Windows 10 LTSB

2016

2015

نظام التشغيل Windows 8

8.1

نظام التشغيل Windows 7

SP1 و ESU

Windows Server^3

2022

2019

2016

2012 R2

2012

2008 R2، ESU

1 اعتبارا من 7.5.7، يتطلب التثبيت تصحيحات نظام التشغيل مع رمز Azure الموقع كما هو مطلوب من Microsoft.  راجع توقيع كود دعم Windows ل Azure.

2 لا يدعم الموصل الموجود على Windows 10 IoT Enterprise HORM و UWF و Kenna Risk Score. راجع البرامج والتكوينات غير المتوافقة.

3 يتضمن الدعم كلا من واجهة المستخدم الرسومية (UI) لسطح المكتب والإصدارات الأساسية.

اطّلع أيضًا على

- توافق نظام تشغيل Mac Connector لنقطة النهاية الآمنة

- توافق Cisco Security Connector مع نظام التشغيل Apple

- توافق نظام تشغيل Cisco Secure Endpoint Linux Connector

- متطلبات إعادة تمهيد تحديث Cisco Secure Endpoint Linux Connector

- متطلبات النظام المداري من Cisco

وسيلة الإيضاح

نظام التشغيل والإصدار المدعمان

متوافق، إصدار نظام التشغيل بعد إصدار الموصل

متوافق، الموصل يعمل ولكن نظام التشغيل أو الموصل غير مدعوم

غير مدعومة

للحصول على مزيد من المعلومات حول دعم البرامج لموصل نقطة النهاية الآمنة، راجع سياسة دعم موصل نقطة النهاية الآمنة.