المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

المشكلة

الحل

معلومات ذات صلة

المقدمة

يشرح هذا المستند الأسباب التي تؤدي إلى فقدان الموجه لتكوينه إذا فقد الطاقة، أو إذا تمت إعادة تشغيله. يوفر المستند أيضا إجراء بسيطا للتحقق من المشكلة على أي موجه. في معظم الحالات، يكون هذا نتيجة لسجل تكوين تم تعيينه بشكل غير صحيح. عادة ما يتم تغيير سجل التكوين أثناء إسترداد كلمة المرور لتجاوز تكوين بدء التشغيل عند إعادة التشغيل. وفي العديد من الأحيان، لا يتم إرجاع سجل التكوين إلى إعداد عادي.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

المشكلة

يمكن للموجه تجاوز تكوين بدء التشغيل المخزن في ذاكرة الوصول العشوائي غير المتطايرة (NVRAM) أثناء تسلسل التمهيد الخاص به. للتحقق من حدوث هذه المشكلة، أكمل الخطوات التالية:

1. بعد تمهيد الموجه، لا تدخل مربع حوار التكوين الأولي (أختر لا عند طلبها).

--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no

2. اضغط على Enter للوصول إلى موجه الأمر Router.

3. اكتب enable، واضغط ENTER لإدخال الوضع ذي الامتيازات.

4. من موجه الأمر Router#، اكتب show start واضغط على ENTER. يجب أن يكون التكوين الخاص بك هو التكوين الذي تم حفظه قبل إعادة التمهيد أو انقطاع الطاقة. إذا وجدت أن التكوين ليس هو نفسه، فمن الممكن أن يكون الموجه قد تجاهل تكوين بدء التشغيل. انتقل إلى الخطوة 5.

5. اكتب show version، اضغط ENTER، وانظر إلى السطر الأخير في الإخراج الذي يظهر. فيما يلي مثال:

Router#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) 2500 Software (C2500-JS-L), Version 12.1(5),

RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2000 by cisco Systems, Inc.

Compiled Wed 25-Oct-00 05:18 by cmong

Image text-base: 0x03071DB0, data-base: 0x00001000

ROM: System Bootstrap, Version 5.2(8a), RELEASE SOFTWARE

BOOTFLASH: 3000 Bootstrap Software (IGS-RXBOOT), Version 10.2(8a),

RELEASE SOFTWARE (fc1)

Router uptime is 7 minutes

System returned to ROM by reload

System image file is "flash:c2500-js-l_121-5.bin"

cisco 2500 (68030) processor (revision D) with 16384K/2048K bytes of memory.

Processor board ID 03867477, with hardware revision 00000000

Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).

TN3270 Emulation software.

1 Token Ring/IEEE 802.5 interface(s)

2 Serial network interface(s)

32K bytes of non-volatile configuration memory.

16384K bytes of processor board System flash (Read ONLY)

Configuration register is 0x2142

في هذا المثال، يعرض سجل التكوين 0x2142. يتجاوز الموجه تكوين بدء التشغيل المخزن في ذاكرة NVRAM أثناء تسلسل التمهيد الخاص به. عادة ما يتم إستخدام هذه الميزة أثناء إجراء إسترداد كلمة المرور.

يشرح هذا الجدول معاني بت سجل التكوين:

لا بت.

سداسي

معنى

00-03

0x0000-0x000f

معلمات حقل التمهيد 0x0000 تبقى في موجه تمهيد النظام 0x0001 يمهد صورة النظام على EPROM 0x0002-0x000f يحدد اسم ملف NetBoot الافتراضي.

06

0x0040

تجاهل محتويات NVRAM.

07

0x0080

تم تمكين بت OEM لاستبعاد التفاصيل في رسائل التمهيد.

08

0x0100

تم تعطيل الفاصل.

10

0x0400

بث IP مع جميع الأصفار.

11-12

0x0800-0x1000

سرعة خط وحدة التحكم.

13

0x2000

برنامج التمهيد الافتراضي ROM في حال فشل تمهيد الشبكة.

14

0x4000

لا تحتوي عمليات بث IP على أرقام صافية.

15

0x8000

قم بتمكين رسائل التشخيص وتجاهل محتويات NVRAM.

يكون إعداد إعدادات المصنع الافتراضية لسجل التكوين هو 0x2102. وهذا يشير إلى أن الموجه يجب أن يحاول تحميل صورة برنامج Cisco IOS® Software من ذاكرة Flash وتحميل تكوين بدء التشغيل.

الحل

يتمثل السبب الأكثر إحتمالا وراء تجاوز الموجه تكوين بدء التشغيل المخزن في ذاكرة NVRAM في أن سجل التكوين لم يتم تعيينه بشكل صحيح. لتغيير سجل التكوين الخاص بك حتى لا يتجاهل الموجه تكوين بدء التشغيل أو يتجاوزه عند إعادة التمهيد أو دورة الطاقة، أكمل الخطوات التالية:

من نافذة مطالبة Router#:

1. اكتب configure terminal ، واضغط ENTER.

2. اكتب config-register 0x2102، واضغط ENTER.

3. اكتب end، واضغط ENTER.

للتحقق من تغيير سجل التكوين، اكتب show version في موجه الأمر Router#، وراجع إخراج الأمر show version مرة أخرى. ابحث عن إعداد سجل التكوين، والذي يجب إظهار قيمة جديدة عند إعادة التحميل التالية. فيما يلي مثال:

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#config-register 0x2102

Router(config)#end

Router#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) 2500 Software (C2500-JS-L), Version 12.1(5),

RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1986-2000 by cisco Systems, Inc.

Compiled Wed 25-Oct-00 05:18 by cmong

Image text-base: 0x03071DB0, data-base: 0x00001000

ROM: System Bootstrap, Version 5.2(8a), RELEASE SOFTWARE

BOOTFLASH: 3000 Bootstrap Software (IGS-RXBOOT), Version 10.2(8a),

RELEASE SOFTWARE (fc1)

Router uptime is 11 minutes

System returned to ROM by reload

System image file is "flash:c2500-js-l_121-5.bin"

cisco 2500 (68030) processor (revision D) with 16384K/2048K bytes of memory.

Processor board ID 03867477, with hardware revision 00000000

Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).

TN3270 Emulation software.

1 Token Ring/IEEE 802.5 interface(s)

2 Serial network interface(s)

32K bytes of non-volatile configuration memory.

16384K bytes of processor board System flash (Read ONLY)

Configuration register is 0x2142 (will be 0x2102 at next reload)

عند إعادة تحميل الموجه، يصبح إعداد سجل التكوين الجديد نشطا.

Router#reload

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: n

Proceed with reload? [confirm]

يتم الآن تحميل الموجه لديك مع تكوين بدء التشغيل، ويتم تعيين سجل التكوين على 0x2102. يتم تحميل التكوين بشكل صحيح بعد إعادة التحميل التالية أو دورة الطاقة التالية.

معلومات ذات صلة

- إعادة تمهيد موجه

- سجل تكوين البرامج

- إجراءات استرداد كلمة المرور

- الدعم الفني - Cisco Systems