المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

الاصطلاحات

المتطلبات

المكونات المستخدمة

أوامر التكوين 56K

معدل ساعة الخدمة-الوحدة النمطية 56 كيلو

مصدر ساعة 56K من Service-Module

ترميز البيانات ل Service-Module بسرعة 56 كيلو

فئة شبكة 56k من وحدات الخدمة

Service-Module 56k الاسترجاع عن بعد

حامل محول طراز Service-Module 56k

أوامر تكوين T1

مصدر ساعة Service-Module T1

ترميز بيانات وحدة الخدمة النمطية T1

الوحدات النمطية للخدمة T1 الوقت

service-module t1 fdl

هيكلة الخدمة-module t1

service-module t1 lbo

خط وحدة الخدمة النمطية T1

service-module t1 remote-alarm-enable

service-module t1 remote-loopback

أوامر EXEC

وحدة خدمة Clear-Service

debug service-module

show service-module

وحدة خدمة الاختبار

أوامر الاسترجاع

بيانات الاسترجاع

خط الاسترجاع

جهاز تحكم الاسترجاع

معلومات ذات صلة

مناقشات مجتمع دعم Cisco ذات الصلة

المقدمة

تنطبق أوامر التكوين هذه على الوحدات النمطية DSU/CSU المدمجة ل Cisco 2524-2525 و WIC-1DSU-56K4 (بطاقة واجهة DSU/CSU WAN بسرعة 56/64 كيلوبت/ثانية) و WIC-1DSU-T1 (T1 و Fractional T1 DSU/CSU WAN Interface Card).

المتطلبات الأساسية

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

المتطلبات

لا توجد متطلبات أساسية خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

أوامر التكوين 56K

معدل ساعة الخدمة-الوحدة النمطية 56 كيلو

بناء جملة

service-module 56k clock rate {auto | 2.4 | 4.8 | 9.6 | 19.2 | 38.4 | 56 | 64}

الوصف

يقوم أمر service-module 56k clock rate بتكوين سرعة دائرة خدمة البيانات الرقمية (DDS). عندما يتم تعيين نوع الشبكة على محول، يكون معدل الساعة دائما 56 كيلو، لذلك لا يتم تطبيق الأمر service-module rate 56k (وبالتالي لا يتم تطبيقه أبدا على الأمر two-wire 56k CSU/DSU).

يحدد الإعداد التلقائي معدل الساعة من السطر. لاستخدام تلقائي، يجب تكوين الأمر clock source على أنه خط. إذا كان مصدر الساعة **داخلي** وكان معدل الساعة تلقائيا، فلن تعرف CSU/DSU معدل إنشاء الساعة. لا يمكن إستخدام الإعداد التلقائي في التكوينات من الخلف إلى الخلف.

لا يمكن إستخدام وحدة التحكم في الوصول عن بعد (CSU)/وحدة التحكم عن بعد (DSU) رباعية الأسلاك في عمليات تهيئة من الخلف بمعدل ساعة يبلغ 64.

التطبيق

ينطبق هذا الأمر على وحدة التحكم في الوصول عن بعد (CSU)/DSU بسرعة 56 ألف لفة في الدقيقة رباعية الأسلاك. لا ينطبق هذا الأمر على وحدة التحكم CSU/DSU بسرعة 56 ألف لفة في الدقيقة المزودة بسلك مزدوج.

افتراضي

56

مثال

interface serial 0

service-module 56k clock rate 56

مصدر ساعة 56K من Service-Module

بناء جملة

service-module 56k clock source {line | internal}

الوصف

يقوم الأمر service-module 56k clock source بتكوين وحدة CSU/DSU بسرعة 56 كيلو لقبول مصدر الساعة من الخط (أو الشبكة، في مصطلحات Telco) أو لإنشاء ساعة داخليا. يقوم هذا الأمر بتكوين وحدة CSU/DSU، وليس واجهة Cisco 2524-2525 إلى CSU/DSU. تم تسجيل الدخول إلى الواجهة 2524-2525 من وحدة التحكم في الوصول عن بعد (CSU)/وحدة التحكم عن بعد (DSU) في أي من الإعدادين.

في معظم التطبيقات، يجب تكوين وحدة التحكم في الوصول عن بعد (CSU)/وحدة التحكم عن بعد (DSU) باستخدام خط مصدر الساعة. بالنسبة لعمليات التهيئة من الخلف إلى الخلف، يجب تكوين وحدة تحكم في الوصول عن بعد (CSU)/وحدة تحكم عن بعد (DSU) واحدة باستخدام مصدر الساعة الداخلي والأخرى باستخدام خط مصدر الساعة.

التطبيق

ينطبق هذا الأمر على وحدة التحكم CSU/DSU بسرعة 56 ألف لفة في الدقيقة رباعية الأسلاك، ولكنه لا ينطبق على وحدة التحكم CSU/DSU بسرعة 56 ألف لفة في الدقيقة.

افتراضي

line

مثال

interface serial 0

service-module 56k clock source line

ترميز البيانات ل Service-Module بسرعة 56 كيلو

بناء جملة

service-module 56k data-coding {normal | scrambled}

الوصف

لا يتم إستخدام الأمر service-module 56k data-code إلا في حالة تكوين وحدة التحكم في الوصول عن بعد (CSU/DSU) بسرعة 56 كيلو للتوصيل بأربعة أسلاك بمعدل بيانات يبلغ 64 كيلوبت في الثانية. عند تعيين ترميز البيانات على خردة، تقوم وحدة التحكم في الوصول عن بعد (CSU)/وحدة التحكم عن بعد (DSU) بالتجزئة" بيانات المستخدم بحيث لا تحتوي على رموز التحكم مثل "خارج الخدمة" (OOS) أو "خارج الإطار" (OOF).

لا يمكن تكوين وحدة التحكم CSU/DSU رباعية الأسلاك بسرعة 56 كيلو لعملية التشغيل الخلفية بسرعة 64 كيلوبت/ثانية، لذا لا يمكنك إختبار ترميز البيانات باستخدام كبل توصيل عكسي.

التطبيق

ينطبق هذا الأمر على وحدة التحكم CSU/DSU بسرعة 56 ألف لفة في الدقيقة وبسرعة 64 كيلوبت في الثانية فقط. لا ينطبق هذا الأمر على وحدة التحكم CSU/DSU بسرعة 56 ألف لفة في الدقيقة المزودة بسلك مزدوج.

افتراضي

normal

مثال

interface serial 0

service-module 56k data-coding scrambled

فئة شبكة 56k من وحدات الخدمة

بناء جملة

service-module 56k network-type {dds | switched}

الوصف

يتم إستخدام الأمر service-module 56k network-type لتحديد ما إذا كان الأمر four-wire 56k CSU/DSU يعمل في وضع DDS (الخط المؤجر) أو وضع Switch-56 (الطلب الهاتفي). تعمل وحدة التحكم في الوصول عن بعد (CSU)/DSU بسرعة 56 ألف لفة في وضع المحول 56 فقط، لذلك لا ينطبق هذا الأمر على وحدة التحكم في الوصول عن بعد (CSU)/DSU بسرعة 56 ألف لفة في الدقيقة المزودة بسكين.

في العملية المحولة-56، تستخدم وحدات CSU/DSU بسرعة 56 كيلو أوامر V.25bis للواجهة مع الموجه، لذلك يجب تكوين الواجهة للمطالب داخل النطاق. الطلب الطرفي للبيانات الجاهزة (DTR) غير مدعوم.

يمكنك إختبار عملية DDS في تكوين من الخلف، ولكن يجب إستخدام سطر حقيقي محول-56 لاختبار خدمة المحول-56.

التطبيق

ينطبق هذا الأمر على وحدة التحكم في الوصول عن بعد (CSU)/DSU بسرعة 56 ألف لفة في الدقيقة رباعية الأسلاك. لا ينطبق هذا الأمر على وحدة التحكم CSU/DSU بسرعة 56 ألف لفة في الدقيقة المزودة بسلك مزدوج.

افتراضي

dds

مثال

interface serial 0

service-module 56k network-type switched

dialer in-band

Service-Module 56k الاسترجاع عن بعد

بناء جملة

service-module 56k remote-loopback

الوصف

يتحكم الأمر service-module 56k remote loopback فيما إذا كانت وحدة CSU/DSU بسرعة 56 كيلو تستجيب لرموز الاسترجاع التي يتم استقبالها على الخط أم لا. عند تكوين Cisco 2524-2525 لعدم تكوين وحدة خدمة-56k للاسترداد عن بعد، فإن CSU/DSU لن تنتقل إلى الاسترجاع عندما تستلم رمز الاسترجاع على الخط.

لا يزال بإمكان وحدة التحكم في الوصول عن بعد (CSU)/وحدة التحكم في الوصول عن بعد (DSU) بسرعة 56 ألف لفة في الدقيقة إنشاء رموز الاسترجاع باستخدام تكوين وحدة الحماية عن بعد 56 ألف لفة في الدقيقة من خلال الأمر loopback remote . وهذا يختلف عن سلوك وحدة التحكم CSU/DSU للخادم T1.

التطبيق

ينطبق هذا الأمر على كل من وحدة CSU/DSU بسرعة 56 كيلو رباعية الأسلاك ووحدة CSU/DSU بسرعة 56 كيلو سلكية.

افتراضي

تم تمكين عمليات الاسترجاع عن بعد:

service-module 56k remote-loopback

مثال

interface serial 0

no service-module 56k remote-loopback

حامل محول طراز Service-Module 56k

بناء جملة

service-module 56k switched-carrier {att | sprint | other}

الوصف

يتحكم الأمر service-module 56k switswitch carrier فيما إذا كانت وحدة التحكم CSU/DSU بسرعة 56 كيلو ترسل نغمة إلغاء echo على الخط عند بدء مكالمة SWITCH-56. عند تعيين الأمر switswitch-carrier على sprint، يرسل وحدة التحكم في الوصول للوسائط (CSU)/وحدة التحكم عن بعد (DSU) بسرعة 56 ألف لفة في الدقيقة نغمة إلغاء الارتداد في بداية اتصال. عندما يتم تعيين الأمر switswitch-carrier على att أو آخر، لا يتم إرسال نغمة إلغاء echo.

يؤدي إرسال نغمة إلغاء الصدى إلى زيادة وقت إعداد المكالمة بنحو ثماني ثوان. وإلا، فإن تشغيل إلغاء الارتداد لا يؤثر على حركة مرور البيانات. إذا كان هناك إلغاء لصدى على الدائرة ولم يتم تعطيله، فقد "يتم إلغاء" بيانات المستخدم.

تم إختيار هذه الطريقة لتكوين إلغاء الارتداد لأن Sprint هو الناقل الرئيسي الوحيد الذي يستخدم بعض الخطوط الصوتية لحمل حركة مرور 56 المحولة، وبالتالي يجب تعطيل إلغاء الارتداد على هذه الدوائر.

التطبيق

ينطبق هذا الأمر على كل من وحدة CSU/DSU بسرعة 56 كيلو رباعية الأسلاك ووحدة التحكم CSU/DSU بسرعة 56 كيلو.

افتراضي

بالنسبة لوحدة التحكم CSU/DSU المزودة بأربعة أسلاك لاك بسرعة 56 كيلو:

بالنسبة لوحدة التحكم CSU/DSU ذات المحركين بسرعة 56 كيلو: sprint

مثال

interface serial 0

service-module 56k network-type switched

service-module 56k switched-carrier other

أوامر تكوين T1

مصدر ساعة Service-Module T1

بناء جملة

service-module t1 clock source {line | internal}

الوصف

يقوم الأمر service-module t1 source بتكوين الوحدة النمطية T1 CSU/DSU لقبول مصدر الساعة من السطر (أو الشبكة، في مصطلحات telco) أو لإنشاء ساعة داخليا. يقوم هذا الأمر بتكوين وحدة CSU/DSU، وليس واجهة Cisco 2524-2525 إلى CSU/DSU. تم تسجيل الدخول إلى الواجهة 2524-2525 من وحدة التحكم في الوصول عن بعد (CSU)/وحدة التحكم عن بعد (DSU) في أي من الإعدادين.

في معظم التطبيقات، يجب تكوين وحدة التحكم في الوصول عن بعد (CSU)/وحدة التحكم عن بعد (DSU) باستخدام خط مصدر الساعة. بالنسبة لعمليات التهيئة من الخلف إلى الخلف، يجب تكوين وحدة تحكم في الوصول عن بعد (CSU)/وحدة تحكم عن بعد (DSU) واحدة باستخدام مصدر الساعة الداخلي والأخرى باستخدام خط مصدر الساعة.

التطبيق

ينطبق هذا الأمر على T1 CSU/DSU.

افتراضي

line

مثال

interface serial 0

service-module t1 clock source line

ترميز بيانات وحدة الخدمة النمطية T1

بناء جملة

service-module t1 data-coding {normal | inverted}

الوصف

يحدد الأمر service-module t1 data-code ما إذا كانت بيانات المستخدم معكوسة بواسطة CSU/DSU. انعكاس البيانات يجعل كل وحدة بت في تدفق البيانات صفرا وكل وحدة صفر في وحدة واحدة. يتم إستخدام انعكاس البيانات مع البروتوكولات الموجهة نحو البت مثل HDLC و PPP و LAPB لضمان الكثافة على خط T1 مع تشفير Alternate Mark Inversion (AMI). تقوم هذه البروتوكولات الموجهة للبت بإجراء عمليات إدراج صفرية بعد كل خمس وحدات بت "واحدة" في تدفق البيانات. وهذا يؤدي إلى ضمان صفر واحد على الأقل في كل ثماني وحدات بت. إذا تم بعد ذلك عكس تدفق البيانات، فإنه يضمن أن وحدة واحدة على الأقل من كل ثماني وحدات بت هي وحدة واحدة.

لا يمكن إستخدام هذا الأمر إذا تم تعيين سرعة TimeLots على 56.

التطبيق

ينطبق هذا الأمر على T1 CSU/DSU. إنه الطريقة المفضلة لضمان الكثافة على خط AMI.

افتراضي

normal

مثال

interface serial 0

service-module t1 linecode ami

service-module t1 data-coding inverted

الوحدات النمطية للخدمة T1 الوقت

بناء جملة

service-module t1 timeslots {all | <range>} [speed 56 | 64]

الوصف

يقوم الأمر service-module t1 time بتكوين مساحات الوقت التي يتم إستخدامها (DS-0S) في عملية T1 الكسرية. كما يقوم بتكوين كمية النطاق الترددي المتاحة للموجه في كل مساحة زمنية. لاستخدام سطر T1 بالكامل، قم بتعيين الجداول الزمنية على الكل.

بالنسبة للجزء T1، يتم تكوين الجداول الزمنية على هيئة 1-4 و 6 و 7-10، على سبيل المثال.

عند تعيين السرعة على 56، فإن وحدة التحكم CSU/DSU تأخذ وحدة واحدة من كل ثماني وحدات بت من النطاق الترددي العريض وتجعلها وحدة واحدة فقط. وهذه ليست الطريقة المفضلة لضمان كثافة الآحاد بسبب فقدان عرض النطاق الترددي. والأساليب المفضلة لضمان الكثافة هي ترميز خط وحدة الخدمة T1 Linecde B8zs وترميز بيانات وحدة الخدمة T1 الذي تم عكسه .

التطبيق

ينطبق هذا الأمر على T1 CSU/DSU.

افتراضي

all

speed 64

مثال

interface serial 0

service-module t1 timeslots 1-10

service-module t1 fdl

بناء جملة

[no] service-module t1 fdl {att | ansi}

الوصف

يقوم الأمر service-module t1 fdl بتكوين سلوك CSU/DSU على إرتباط بيانات المرافق (FDL) الخاص بالإطار الفائق (ESF). عند تكوينه ل ATT، يقوم CSU/DSU بتطبيق AT&T TR 54016. عند تكوينه ل ANSI، فإنه يطبق ANSI T1.403. عند تكوين CSU/DSU بدون وحدة خدمة t1 fdl، فإنها تتجاهل FDL.

التطبيق

ينطبق هذا الأمر فقط على WIC-1DSU-T1. لا ينطبق على الوحدة النمطية للخدمة SM25-T1 CSU/DSU ل the Cisco 2524-2525. يطبق SM25-T1 دائما AT&T TR 54016 و ANSI T1.403 في آن واحد ولا يمكن تعطيله.

افتراضي

no service-module t1 fdl (the FDL is disabled)

مثال

interface serial 0

service-module t1 fdl att

هيكلة الخدمة-module t1

بناء جملة

service-module t1 framing {sf | esf}

الوصف

يقوم أمر service-module t1 framing بتكوين T1 CSU/DSU للتشغيل باستخدام D4 Super Frame (SF) أو Extended Super Frame (ESF).

التطبيق

ينطبق هذا الأمر على T1 CSU/DSU.

افتراضي

esf

مثال

interface serial 0

service-module t1 framing sf

service-module t1 lbo

بناء جملة

service-module t1 lbo {none | -7.5db | -15db}

الوصف

يتم إستخدام الأمر service-module t1 lbo لتكوين إنشاء الخط (LBO) من T1 CSU/DSU. يقلل LBO قوة إرسال الإشارة بمقدار -7.5 أو -15 ديسيبل. من الناحية النظرية، يمكن إستخدام هذا الأمر في عمليات التهيئة من الخلف، ولكنه ليس ضروريا عند توصيل وحدتي Cisco 2524-2525 CSU/DSU من الخلف إلى الخلف. ومن غير المرجح أن تكون هناك حاجة إليه في البنود الفعلية من T1.

التطبيق

ينطبق هذا الأمر على T1 CSU/DSU.

افتراضي

none

مثال

interface serial 0

service-module t1 lbo -7.5db

خط وحدة الخدمة النمطية T1

بناء جملة

service-module t1 linecode {b8zs | ami}

الوصف

يقوم الأمر service-module t1 linecde بتكوين خطوط T1 CSU/DSU للعملية على إستبدال الأصفار الثنائية 8 (B8ZS) أو Alternate Mark Inversion (AMI) T1. B8ZS هي طريقة لضمان الكثافة على خط T1 بالاستعاضة عن الخروقات المتعمدة ذات القطبين في موقعي البت 4 و 7 بسلسلة من ثماني وحدات بت صفرية. عند تكوين CSU/DSU ل AMI، يجب عليك ضمان الكثافة في تكوين الموجه الخاص بك باستخدام ترميز بيانات وحدة الخدمة T1 المعكوس أو وحدة الخدمة T1 TimeLots [all | <range>] أمر السرعة 56.

التطبيق

ينطبق هذا الأمر على T1 CSU/DSU.

افتراضي

b8zs

مثال

interface serial 0

service-module t1 linecode ami

service-module t1 data-coding inverted

service-module t1 remote-alarm-enable

بناء جملة

service-module t1 remote-alarm-enable

الوصف

يقوم الأمر service-module t1 remote-alarm-enable بتكوين ما إذا كانت الوحدة النمطية T1 CSU/DSU تقوم بإنشاء أجهزة الإنذار عن بعد (أجهزة الإنذار الصفراء) أو تقوم باكتشاف أجهزة التنبيه عن بعد التي يتم إرسالها من وحدة التحكم CSU/DSU المقابلة.

يتم إرسال الإنذار عن بعد بواسطة وحدة التحكم في الإرسال (CSU)/وحدة التحكم في الإرسال (DSU) عندما تكتشف حالة الإنذار: إما إنذار أحمر (فقد الإشارة) أو إنذار أزرق (1s غير مشروط). تعرف وحدة التحكم في الوصول عن بعد (CSU)/وحدة التحكم عن بعد (DSU) المتلقية بوجود حالة خطأ في الخط.

مع D4 Super Frame (service-module t1 framing sf)، يتم إرسال شرط تنبيه عن بعد بإعداد 2 من كل فتحة زمنية إلى صفر. يؤدي هذا إلى إتلاف بيانات المستخدم، ولهذا السبب يكون الإعداد الافتراضي لهذا الأمر هو no service-module t1 remote-alarm-enable.

مع الإطار الفائق الممتد (service-module t1 framing esf)، يتم الإشارة إلى حالة التنبيه عن بعد خارج النطاق، في إرتباط بيانات المرفق (FDL). وهكذا، في حالة حالة الترددات العالية جدا (ESF)، يكون تمكين الإنذارات عن بعد مأمونا ومرغوبا فيه.

يمكنك أن ترى ما إذا كان T1 CSU/DSU يتلقى تنبيه عن بعد (تنبيه أصفر) بإصدار الأمر show service-module [serial 0|1].

يرسل T1 CSU/DSU تنبيه أزرق (غير إطار 1s) إذا تم إيقاف تشغيل الواجهة. وبالتالي، ترسل وحدة التحكم في الوصول عن بعد (CSU)/وحدة التحكم عن بعد إشارة التنبيه عن بعد في حالة تمكين أجهزة الإنذار عن بعد.

التطبيق

ينطبق هذا الأمر على T1 CSU/DSU. يجب إستخدامه فقط عندما يكون الإطار ESF.

افتراضي

no service-module t1 remote-alarm-enable

مثال

interface serial 0

service-module t1 remote-alarm-enable

service-module t1 remote-loopback

بناء جملة

service-module t1 remote-loopback [full | payload] [v54 | alternate]

الوصف

يحدد الأمر service-module t1 remote-loopback ما إذا كان T1 CSU/DSU يذهب إلى الاسترجاع عندما يستلم رمز إسترجاع على الخط. [full | payload] تحدد المعلمة ما إذا كان T1 CSU/DSU يقبل عمليات الاسترجاع الكاملة (CSU loopback) أو عمليات إعادة التحميل (DSU loopback).

الطراز V54 | alternate] تحدد المعلمة رمز الاسترجاع الذي يتعرف عليه أو ينشئه T1 CSU/DSU باستخدام الأمر loopback remote. النمط "القياسي" (المحدد بحذف [V54 | البديلة]) المستخدمة في الولايات المتحدة وتتألف من نمط بت متكرر "10000". ويستخدم النمط البديل في كندا، وهو عكس الرمز "القياسي": "01111".

لتعطيل عمليات الاسترجاع عن بعد، لا تستخدم وحدة الخدمة النمطية T1 للاسترجاع عن بعد. لن تقوم الوحدة النمطية T1 بإنشاء رموز الاسترجاع عبر الأمر loopback remote في حالة تكوينه لعدم وجود وحدة خدمة-module T1 للنسخ الاحتياطي عن بعد.

التطبيق

ينطبق هذا الأمر على T1 CSU/DSU. لم يتم تنفيذ أكواد حلقات V.54 بعد في WIC-1DSU-T1.

افتراضي

بشكل افتراضي، يتم تمكين هذا الأمر لعمليات إعادة التحميل الكامل والحمولة باستخدام أنماط التكرار الحلقي "القياسي".

مثال

interface serial 0

no service-module t1 remote-loopback

أوامر EXEC

وحدة خدمة Clear-Service

بناء جملة

clear service-module [serial 0|1]

الوصف

يقوم الأمر clear service-module بإعادة ضبط جهاز وحدة CSU/DSU. بعد إعادة الضبط، يقوم برنامج الموجه بتحميل التكوين الحالي على وحدة CSU/DSU. يتم أيضا إعادة تعيين CSU/DSU عند التشغيل وعندما لا تستجيب الوحدة النمطية لأمر من برنامج الموجه في غضون ثلاث ثوان. يقوم الأمر clear service-module بإلغاء جميع عمليات الاسترجاع، وفي حالة الاسترجاع عن بعد، فإنه يرسل رمز تكرار حلقي إلى CSU/DSU عن بعد. يعمل الأمر clear service-module على مسح جميع الإحصائيات والعدادات الخاصة بوحدة CSU/DSU. ومع ذلك، إذا كنت تريد مسح هذه الإحصائيات والعدادات فقط، فيجب عليك ببساطة إصدار الأمر clear counters بدلا من ذلك.

لا تتم إعادة تعيين وحدة CSU/DSU باستخدام أمر clear interface أو عند إعادة تحميل الموجه. عند إعادة تحميل الموجه، يقوم برنامج الموجه بتنزيل التكوين إلى وحدة CSU/DSU.

التطبيق

ينطبق هذا الأمر على وحدة التحكم في الوصول عن بعد (CSU)/DSU بسرعة 56 كيلو ذات الأسلاك الأربعة ووحدة التحكم في الوصول عن بعد (CSU/DSU) بسرعة 56 كيلو وطراز T1 CSU/DSU.

مثال

clear service-module serial 0

debug service-module

بناء جملة

debug service-module

الوصف

يتيح الأمر debug service-module تصحيح أخطاء وحدات CSU/DSU النمطية. لا يتخذ هذا الأمر الواجهة كمعلمة، لذلك تم تمكين تصحيح الأخطاء لكلا الواجهات. يتم إنشاء رسائل تصحيح الأخطاء إستجابة لمقاطعة التنبيه من الوحدة النمطية CSU/DSU.

إذا حدث تنبيه، ستظهر رسالة مثل تلك الموضحة أدناه:

SERVICE_MODULE(1): detects <x>

في حالة مسح تنبيه، ستظهر رسالة مثل تلك الموضحة أدناه:

SERVICE_MODULE(1): <x> ended after duration 01:00:10

تختلف قيمة <x> عن نوعي الوحدات النمطية:

بالنسبة للوحدة النمطية T1، يمكن أن يكون <x>:

- فقدان الإشارة

- فقدان الإطار

- تنبيه AIS

- جهاز إنذار عن بعد

- أخطاء الوصول إلى الوحدة النمطية

- إختبار الاسترجاع

بالنسبة لوحدة SW56، يمكن أن يكون <x>:

- خارج المكتب/خارج المكتب

- فقدان الإشارة

- فقد تيار الإغلاق

- فقدان الإطار

- محاولات التكيف مع المعدل

- اتصال المكالمات/قطع الاتصال

- إختبار الاسترجاع من تيلكو

- إختبار الاسترجاع من وحدة نمطية بعيدة

التطبيق

ينطبق هذا الأمر على وحدة التحكم في الوصول عن بعد (CSU)/DSU بسرعة 56 كيلو ذات الأسلاك الأربعة ووحدة التحكم في الوصول عن بعد (CSU/DSU) بسرعة 56 كيلو وطراز T1 CSU/DSU.

مثال

debug service-module

show service-module

بناء جملة

show service-module [serial 0|1] [performance-statistics [<range>]

الوصف

يعرض الأمر show service-module معلومات حول وحدات CSU/DSU النمطية. هذا هو الأمر الأكثر أهمية لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها الخاص بوحدات CSU/DSU النمطية. تعرض معلمة إحصائيات الأداء إحصائيات الفاصل الزمني لمدة 15 دقيقة ل T1 CSU/DSU.

التطبيق

ينطبق هذا الأمر على وحدة التحكم في الوصول عن بعد (CSU)/DSU بسرعة 56 كيلو ذات الأسلاك الأربعة ووحدة التحكم في الوصول عن بعد (CSU/DSU) بسرعة 56 كيلو وطراز T1 CSU/DSU. تنطبق إحصائيات الأداء فقط على T1 CSU/DSU.

الأمثلة

مثال CSU/DSU 56K:

show service-module

Module type is 4-wire Switched 56

Hardware revision is B, Software revision is X.06,

Image checksum is 0x44304635, Protocol revision is 1.0

Connection state: Idle

Receiver has no alarms.

Current line rate is 56 Kbits/sec

Last module self-test (done at startup): Passed

Last clearing of alarm counters 0:15:12

oos/oof : 0,

loss of signal : 0,

loss of frame : 0,

rate adaption attempts: 0,

مثال T1 CSU/DSU:

show service-module

Module type is T1/fractional

Hardware revision is A, Software revision is 1.1h,

Image checksum is 0x21749B4, Protocol revision is 1.1

Receiver has AIS alarm,

Framing is ESF, Line Code is B8ZS, Current clock source is line,

Fraction has 24 timeslots (64 Kbits/sec each), Net bandwidth is 1536 Kbits/sec.

Last module self-test (done at startup): Passed

Last clearing of alarm counters 0:24:11

loss of signal : 0,

loss of frame : 0,

AIS alarm : 2, current duration 0:24:04

Remote alarm : 0,

Module access errors : 0,

Total Data (last 1 15 minute intervals):

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations

0 Slip Secs, 895 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

Data in current interval (553 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations

0 Slip Secs, 553 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 553 Unavail Secs

مثال على إحصائيات أداء وحدات الخدمة T1 CSU/DSU:

boa1#show service-module serial 0 performance-statistics 1-1

Total Data (last 2 15 minute intervals):

1 Line Code Violations, 0 Path Code Violations

1 Slip Secs, 1 Fr Loss Secs, 1 Line Err Secs, 0 Degraded Mins

1 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 1 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

Data in current interval (247 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations

0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

Data in Interval 1:

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations

0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

إن يتلقى أنت الإنتاج من عرض خدمة-وحدة مسلسل أمر من ك cisco أداة، أنت يستطيع استعملت لعرض المشكلات والإصلاحات المحتملة. من أجل إستخدام ، يجب أن تكون عميلا مسجلا وأن تسجل دخولك وأن يكون JavaScript متاحا.

أنت يستطيع استعملت إنتاج مترجم أن يعرض ممكن إصدار ونقطة معينة. لاستخدام مترجم الإخراج، يجب أن تكون عميل مسجل، وأن تسجل دخولك، وأن يتم تمكين JavaScript.

وحدة خدمة الاختبار

بناء جملة

test service-module [serial 0|1]

الوصف

يقوم الأمر test service-module بإجراء إختبار ذاتي ل CSU/DSU يتكون من هذه الاختبارات:

- المجموع الاختباري للذاكرة المؤقتة

- المجموع الاختباري ل EEPROM

- المجموع الاختباري لذاكرة القراءة فقط

- إختبار RAM

- DTE Loopback مع نمط إختبار داخلي

يتم إجراء هذا الاختبار الذاتي عند تشغيل الطاقة ومن خلال أمر EXEC هذا. لا يمكن إستخدام الأمر test service-module إذا كان DTE أو الخط أو الاسترجاع البعيد قيد التقدم. يمكنك رؤية نتائج آخر إختبار ذاتي ل CSU/DSU باستخدام الأمر show service-module.

التطبيق

ينطبق هذا الأمر على وحدة التحكم في الوصول عن بعد (CSU)/DSU بسرعة 56 كيلو ذات الأسلاك الأربعة ووحدة التحكم في الوصول عن بعد (CSU/DSU) بسرعة 56 كيلو وطراز T1 CSU/DSU.

مثال

test service-module serial 0

أوامر الاسترجاع

بيانات الاسترجاع

بناء جملة

[no] loopback dte

الوصف

يضع أمر تكوين الواجهة loopback remote interface وحدة CSU/DSU النمطية في إسترجاع DTE.

وحدة CSU/DSU بسرعة 56 كيلو:

عندما يتم وضع وحدة CSU/DSU بسرعة 56 كيلو في إسترجاع DTE، يتم إعادة حركة المرور التي تم إنشاؤها بواسطة DTE (إختبار الاتصال، على سبيل المثال) إلى DTE. يتم إرسال إشارة "خارج الخدمة" (OOS) على الخط.

وحدة T1 CSU/DSU:

عندما يتم وضع الوحدة النمطية T1 CSU/DSU في إسترجاع DTE، يتم إعادة حركة المرور التي تم إنشاؤها بواسطة DTE (إختبار الاتصال، على سبيل المثال) إلى DTE.

التطبيق

ينطبق هذا الأمر على المحولات ذات السلاك الثنائي بسرعة 56 كيلو، والأسلاك الأربعة بسرعة 56 كيلو، و T1 CSU/DSU.

افتراضي

no loopback dte

مثال

interface serial 0

loopback dte

خط الاسترجاع

بناء جملة

[no] loopback line [payload]

الوصف

يضع أمر تكوين واجهة سطر الاسترجاع وحدة CSU/DSU في خط الاسترجاع. هناك نوعان من إسترجاع الخطوط. بدون معلمة الحمولة، يتم دعم البند من خلال جزء CSU من الوحدة النمطية. في إسترجاع الحمولة، يتم دعم البند من خلال جزء وحدة التحكم الإدارية (DSU) من الوحدة النمطية.

وحدة CSU/DSU بسرعة 56 كيلو:

عند وضع وحدة CSU/DSU بسرعة 56 كيلو في خط الاسترجاع، تقوم وحدة CSU/DSU بتدوير الخط من خلال جزء CSU من الوحدة النمطية وتعيد تشغيل واجهة DTE مرة أخرى إلى الموجه. مصطلح Adtran لهذا الاسترجاع هو "DTE and loop." إذا تم تكوين CSU/DSU لوضع المحول، فيجب أن يكون هناك اتصال تم إنشاؤه لإجراء إعادة توجيه خط.

عندما يتم وضع وحدة CSU/DSU بسرعة 56 كيلو في حمولة خط الاسترجاع، تقوم وحدة CSU/DSU بتدوير الخط عبر الجزء الخاص بوحدة التحكم DSU من الوحدة. مصطلح Adtran لهذا الاسترجاع هو "أنشوطة فقط." إذا تم تكوين CSU/DSU لوضع المحول، فيجب أن يكون هناك اتصال تم إنشاؤه لإجراء إعادة توجيه خط.

وحدة T1 CSU/DSU:

عندما يتم وضع وحدة التحكم في الشبكة (CSU/DSU) من T1 في خط الاسترجاع، تقوم وحدة التحكم في الوصول عن بعد (CSU/DSU) بإجراء إسترداد النطاق الترددي الكامل من خلال جزء وحدة التحكم في الوصول عن بعد (CSU) من الوحدة النمطية. إنها تعيد توليد الإشارة مرة أخرى إلى الخط.

عندما يتم وضع وحدة التحكم في الوصول إلى النقل (CSU/DSU) من T1 في حمولة خط الاسترجاع، تقوم وحدة التحكم في الوصول إلى وحدات التخزين (CSU)/وحدة التحكم في الوصول عن بعد بالاسترجاع من خلال جزء وحدة التخزين المتصلة مباشرة (DSU) من الوحدة النمطية. يتم إجراء نسخ إحتياطي للبيانات فقط في الجداول الزمنية التي تم تكوينها. يقوم أمر حمولة الاسترجاع الخطية بإعادة ضبط إرتباط البيانات، وإعادة إنشاء الإشارة، وتصحيح الانتهاكات الثنائية القطبية (BPV) وأخطاء CRC للإطار الفائق (ESF) الموسعة.

التطبيق

ينطبق هذا الأمر على المحولات ذات السلاك الثنائي بسرعة 56 كيلو، والأسلاك الأربعة بسرعة 56 كيلو، و T1 CSU/DSU.

افتراضي

no loopback line

مثال

interface serial 0

loopback line

جهاز تحكم الاسترجاع

بناء جملة

وحدة CSU/DSU بسرعة 56 ألف لفة في الدقيقة:

[no] loopback remote [2047 | 511 | stress-pattern {1-4}]

وحدة التحكم CSU/DSU من T1:

[no] loopback remote {full | payload | smart-jack}

[qrw | 1in8 | 3in24 | 1in2 | 1in5 | 1in1 | 0in1 | user-pattern value]

ملاحظة: القيمة هي قيمة ثنائية 24 بت

الوصف

يتسبب الأمر loopback remote في قيام CSU/DSU بإرسال رمز تكرار حلقي إلى وحدة التحكم في الوصول عن بعد CSU/DSU. يمكنك إختياريا تحديد نمط إختبار أو إرسال بيانات المستخدم (إختبار اتصال الموجه، على سبيل المثال). إذا كانت الواجهة البعيدة موجودة بالفعل في حالة الاسترجاع، فلن يتم إصدار الأمر no loopback remote.

وحدة CSU/DSU بسرعة 56 كيلو:

ستعمل وحدة التحكم في الوصول عن بعد (CSU)/وحدة التحكم عن بعد (DSU) بسرعة 56 ألف لفة في الدقيقة على إنشاء رمز تكرار حلقي إلى وحدة التحكم عن بعد (CSU)/وحدة التحكم عن بعد (DSU). لا تتوفر أنماط الإجهاد من 1 إلى 4 إلا على وحدات CSU/DSU ذات الأربعة أسلاك. إذا لم يتم إدخال وحدة CSU/DSU البعيدة في الاسترجاع، فتحقق للتأكد من تمكين عمليات الاسترجاع عن بعد.

وحدة التحكم عن بعد CSU/DSU 56K

وحدة T1 CSU/DSU:

يقوم الطراز T1 CSU/DSU بإنشاء رمز التكرار الحلقي الذي تم تكوينه باستخدام الأمر service-module t1 remote-loopback إلى وحدة CSU/DSU البعيدة. إذا تم تحديد نمط إختبار، فإن وحدة CSU/DSU تقوم بإنشاء نمط إختبار محدد. عندما يتم إنهاء الاسترجاع، يتم عرض نتيجة إختبار النمط. إذا لم تحدد نمط إختبار، فاستخدم الموجه لإرسال البيانات، مثل دق واجهة الموجه، لاختبار الاسترجاع. لن يقوم CSU/DSU T1 بإنشاء أكواد تكرار حلقي إذا تم تعطيل عمليات الاسترجاع عن بعد على CSU/DSU المحلية.

يرسل الأمر loopback remote full الرمز up unframed (بدون الإطار الفائق الموسع أو D4 سوبر إطار) إلى CSU/DSU البعيد. تذهب وحدة التحكم في الوصول عن بعد (CSU)/وحدة التحكم في البيانات (DSU) إلى ما يعادل خط الاسترجاع، الذي يمثل إسترجاع عرض النطاق الترددي الكامل من خلال جزء وحدة التحكم في الوصول عن بعد (CSU) من الوحدة النمطية.

وحدة إسترجاع البيانات T1 CSU/DSU عن بعد full

يرسل الأمر loopback remote payload رمز التكرار لأعلى على الجداول الزمنية التي تم تكوينها أثناء الحفاظ على الإطارات (ESF أو D4 SF). يتم إستخدام وحدة التحكم في الوصول عن بعد (CSU/DSU) لما يعادل حمولة خط الاسترجاع . تقوم وحدة التحكم في الوصول عن بعد (CSU)/وحدة التحكم في البيانات (DSU) بإرجاع مساحات العمل الزمنية التي تلقت تعليمات التكرار الحلقي عليها فقط. يقوم هذا الاسترجاع بإعادة صياغة إرتباط البيانات، وإعادة إنشاء الإشارة، وتصحيح الانتهاكات الثنائية القطبية (BPV) وأخطاء CRC بالإطار الفائق الموسع (ESF).

الحمولة عن بعد لإعادة التوجيه ل T1 CSU/DSU

يرسل الأمر loopback remote remote smart-jack رمز تكرار حلقي إلى المقبس الذكي البعيد. لا يمكنك وضع المقبس الذكي المحلي في الاسترجاع. لا ينطبق إسترجاع المقبس الذكي على WIC-1DSU-T1.

قابس ذكي بعيد طراز T1 CSU/DSU Loopback

ملاحظة: إذا تم تكوين وحدة التحكم في الوصول إلى النقل (CSU)/وحدة التحكم في الوصول إلى البيانات (DSU) للساعة (مصدر داخلي للساعة من خلال وحدة الخدمة T1)، فلن تعود هذه الوحدة تقوم بإنشاء الساعة عند وضعها في الاسترجاع.

التطبيق

ينطبق هذا الأمر على وحدات التحكم CSU/DSU ذات الأسلاك المزدوجة بسرعة 56 كيلو، والأسلاك الأربعة بسرعة 56 كيلو و T1.

افتراضي

no loopback remote

مثال

interface serial 0

loopback remote payload

معلومات ذات صلة

- الدعم الفني - Cisco Systems