المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

مهايئ CAB-25AS-FDTE

معلومات ذات صلة

المقدمة

يقدم هذا المستند المواصفات الفنية ومتطلبات توصيل الكابلات لمهايئ CAB-25AS-FDTE.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

مهايئ CAB-25AS-FDTE

يوضح الرسم التوضيحي التالي المحول CAB-25AS-FDTE (رقم الجزء CAB-25AS-FDTE). يستخدم هذا المحول في سلسلة Cisco 2500، بما في ذلك سلسلة Access Server (Cisco 2509 through Cisco 2512). يتضمن هذا المهايئ موصلا RJ-45 من جهة وموصلا DB-25 من جهة أخرى.

يوضح هذا الجدول السنون الخاصة ب RJ-45 و DTE M/F و DCE M/F و MMOD:

كبل

المهايئات DB-25

موصل RJ-45

مسامير DTE خاصة M/F

1

4

2

20

3

2

4

7

5

7

6

3

7

6

8

5

يسمى محول FDTE المتوفر من خلال Cisco "terminal".

معلومات ذات صلة

- الدعم الفني - Cisco Systems