المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

مشكلات MXP-MR-10DME مع حركة مرور بيانات FC

مشكلات قابلية التشغيل البيني

زيادة FCstatsRxRecvrReady وfcStatsTxRecvrReady

ملخص المشكلة

تعطيل منافذ مبدل SAN لوضع R_RDY من EMC

يتم الآن ملاحظة عمليات صرف متقطعة للإخراج على واجهة المحول

ملخص

ملخص القرار

معرف الخطأ من Cisco CSCsr75681

زيادة أخطاء MediaIndStatsTxFramesBadCRC على واجهة عميل MXP-MR-10DME

ملخص

ملخص القرار

معرف الخطأ من Cisco CSCsm50360

عيوب البرامج المعروفة

معرف الخطأ من Cisco CSCsc36494

الوصف

إصدارات البرامج المتأثرة المعروفة

شروط

الحل

قرار متوقع

معرف الخطأ من Cisco CSCsh71385

الوصف

إصدارات البرامج المتأثرة المعروفة

شروط

الحل

قرار متوقع

معرف الخطأ من Cisco CSCsj42162

الوصف

إصدارات البرامج المتأثرة المعروفة

شروط

الحل

قرار متوقع

معرف الخطأ من Cisco CSCsm50360

الوصف

إصدارات البرامج المتأثرة المعروفة

شروط

الحل

قرار متوقع

معرف الخطأ من Cisco CSCso92457

الوصف

إصدارات البرامج المتأثرة المعروفة

شروط

الحل

قرار متوقع

معرف الخطأ من Cisco CSCsq46283

الوصف

إصدارات البرامج المتأثرة المعروفة

شروط

الحل

قرار متوقع

معرف الخطأ من Cisco CSCsr41096

الوصف

إصدارات البرامج المتأثرة المعروفة

شروط

الحل

قرار متوقع

معرف الخطأ من Cisco CSCsr75681

الوصف

إصدارات البرامج المتأثرة المعروفة

شروط

الحل

قرار متوقع

معرف الخطأ من Cisco CSCsr93501

الوصف

إصدارات البرامج المتأثرة المعروفة

شروط

الحل

قرار متوقع

FPGA

توصية

تنزيل إصدار البرامج

المقدمة

يصف هذا المستند المشاكل التي تتم ملاحظتها عند إستخدام محولات شبكة منطقة التخزين (SAN) لبطاقة خط MXP-MR Series لنقل حركة مرور القناة الليفية (FC). يهدف هذا المستند إلى دمج جميع المشكلات والعيوب والحلول المعروفة.

ملاحظة: راجع قسم بطاقات 11.12 MXP_MR_10DME_C و MXP_MR_10DME_L في دليل تكوين Cisco ONS 15454 DWDM، الإصدار 9.8 للحصول على معلومات إضافية حول هذه البطاقة.

ملاحظة: قم بتسجيل الدخول إلى موقع الدعم الفني من Cisco على الويب للحصول على مزيد من المعلومات أو تسجيل الدخول إلى صفحة الويب جهات اتصال Cisco العالمية للحصول على دليل لأرقام الدعم التقني المجانية لبلدك.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- أنظمة النظام الأساسي للنقل متعدد الخدمات (MSTP) والمفاهيم والأجهزة

- وحدة التحكم في النقل من Cisco

- المصطلحات المستخدمة في حركة مرور FC

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات المكونات المادية والبرامج التالية:

- MXP-MR (15454-10DME-C) Linecard

- نظام الشبكة الضوئية (ONS) 15454 MSTP

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

يتم إستخدام بطاقة الخط Cisco MXP-MR-10DME-C لتجميع مزيج من مدخلات خدمة شبكة التخزين (SAN) للعملاء (GE و FICON و FC) في إشارة OUT-2/STM-64/OC-192 DWDM جانبية لصفقة الإشارة.

تمت ملاحظة مشاكل في حركة مرور FC عبر بطاقة الخط هذه. يمكن أن تكون هذه المشاكل تقلبات على واجهة المحول، أو أخطاء في واجهات عميل MXP-MR-10DME-C، أو أخطاء في واجهة محول SAN، أو مشاكل في قابلية التشغيل البيني.

للحصول على مزيد من التوضيح للمعلومات الموضحة في هذا المستند، اتصل بمركز المساعدة التقنية (TAC) من Cisco.

مشكلات MXP-MR-10DME مع حركة مرور بيانات FC

مشكلات قابلية التشغيل البيني

يصف هذا القسم مشاكل قابلية التشغيل البيني بين محولات البيانات متعددة الطبقات Cisco 9500 Series Multilayer Data Switches (MDS9500) و ONS 15454-10DME Series التي تستخدم واجهات 4-G FC.

بالنسبة لاتصالات تجميع انقسام الموجة الكثيف (DWDM) ONS التي تستخدم ميزة امتداد المسافة (DE) (المعروفة أيضا بانتحال ائتمان المخزن المؤقت إلى المخزن المؤقت)، يجب تعطيل خيار إعلام تغيير حالة المخزن المؤقت إلى المخزن المؤقت (FCBBSCN) للقناة الليفية على بروتوكولات الارتباط بين المحولات (ISLs).

ملاحظة: راجع قسم تكوين المخازن المؤقتة للواجهة في دليل تكوين واجهات NX-OS من مجموعة Cisco MDS 9000 للحصول على مزيد من المعلومات.

بالنسبة ل ONS مع بطاقة الخط 10DME، يقوم الطراز ONS بإسقاط إطارات الاسترداد من المخزن المؤقت إلى المخزن المؤقت (B2B) بسرعة 2 جيجابت في الثانية ولا يقوم بتمريرها، حتى مع تمكين DE. ومع ذلك، فإنه عند سرعة تبلغ أربعة جيجابت في الثانية يتخطى نظام التشغيل ONS إطارات B2B. وهذا يتسبب في إصدار قابلية التشغيل البيني مع ميزة FCBBSCN.

لحل هذا السلوك، أكمل إحدى الخطوتين التاليتين:

1. قم بتكوين MDS9500 باستخدام no switchport fcbbscn.

2. قم بتعطيل ميزة DE على منافذ بطاقة الخط 10DME.

زيادة FCstatsRxRecvrReady وfcStatsTxRecvrReady

إذا تم ملاحظة زيادة ل FCstatsRevrReady وfcStatsTxRecvrReady فقط من علامة التبويب "الأداء" الموجودة على أساسات MXP-MR-10DME-C ولا تظهر زيادات أخرى في المعلمات عند حدوث حركة مرور البيانات، فاستخدم الحل الموضح في هذا القسم.

ملخص المشكلة

يؤدي فقد كلمة الإرسال (R_RDY) الجاهزة لجهاز الاستقبال إلى منع إصدار مخزن مؤقت للائتمان. بشكل افتراضي، يقوم منافذ المحول بتهيئة الارتباطات باستخدام وضع معلمات إرتباط Exchange (ELP) 1. ومع ذلك، تتوقع البوابات التهيئة باستخدام وضع ELP 2، والذي يشار إليه أيضا باسم وضع ISL R_RDY. لذلك، in order to مكنت إثنان مفتاح أن يربط من خلال مدخل، الميناء على كلا مفتاح ينبغي كنت ثبتت ل ELP أسلوب 2.

بما أن كل مضيف يرسل إطار إلى المفتاح، المفتاح يقرأ ال SID و domain id (DID) في الإطار رأس. إن يكون ال DID من الغاية عنوان ال نفسه من المفتاح (intra-switch إتصالات)، الإطار مصد نسخت إلى الغاية ميناء، وأرسلت ائتمان R_RDY إلى المضيف. يحتاج المفتاح فقط أن يقرأ word zero و word واحد من ال FC إطار in order to أنجزت ما يعرف ب شق خلال تحشد. قد يبدأ إطار في الظهور من منفذ الإخراج قبل أن يتم إستلامه بالكامل بواسطة منفذ الإدخال. لا يلزم تخزين الإطار بالكامل مؤقتا في المحول.

يتم التحكم في التدفق B2B من خلال منفذ إرسال مزود بمصدر الائتمان المتاح الخاص به وينتظر أن يتم تجديد الأرصدة بواسطة المنفذ على الطرف المقابل من الارتباط. يتم إستخدام اعتمادات B2B هذه بواسطة خدمات من الفئة 2 والفئة 3 وتعتمد على كلمة التحكم في R_RDY للقناة الليفية التي يتم إرسالها من منفذ إرتباط الاستلام إلى المرسل.

يتم تنظيم معدل إرسال الإطارات بواسطة منفذ إرتباط الاستلام استنادا إلى قدرة المخازن المؤقتة على الاحتفاظ بالإطارات المستلمة.

تعطيل منافذ مبدل SAN لوضع R_RDY من EMC

هنا مثال من القديم مفتاح قارن تشكيل:

- تم تعطيل عزل حركة المرور

- التوصيل معطل

- تم تمكين وضع ISL_R_RDY

هذا هو التكوين الجديد الذي يحل مشكلة قابلية التشغيل البيني الموضحة مسبقا:

- تم تعطيل عزل حركة المرور

- التوصيل معطل

- تم تعطيل وضع ISL_R_RDY

القرار

تستند المشكلة إلى مشكلة معروفة مع محولات EMC وعلامات MXP-MR-10DME.

لحل هذه المشكلة، يتم إجراء هذه التغييرات على محول EMC:

- تم تعطيل عزل حركة المرور

- التوصيل معطل

- تم تعطيل وضع ISL_R_RDY

- كلا مفتاح ثبتت ل ELP أسلوب 2

ملاحظة: يمكن أن تحدث هذه الأخطاء أيضا إذا كان المحول لا يدعم DE أو إذا لم يكن يدعم المسافة المطلوبة من DWDM. راجع مورد المحول للحصول على مزيد من المعلومات، لأن برنامج/جهاز المحول قد يحتاج إلى ترقية.

يتم الآن ملاحظة عمليات صرف متقطعة للإخراج على واجهة المحول

ملخص

في هذا السيناريو، تتم ملاحظة عمليات رفض الإخراج للحزم على واجهة المحول ولا يتم ملاحظة أي إنذارات/شروط على أنظمة ONS 15454. في بطاقة الخط MXP-MR-10DME-C، يتم ملاحظة زيادات في FCstatsRxRecvrReady و8b10bInvalidOrderedSetsDispErrorsSum.

ملخص القرار

تحقق من إصدار البرنامج لنظام ONS 15454 المتأثر. إن يكون البرمجية صيغة 8.50، 8.51، أو 8.52، بعد ذلك هناك برمجية خلل أن يسبب المشكلة.

in order to حللت هذا إصدار، ONS ينبغي كنت حسنت إلى برمجية صيغة 9.1.0.

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCsr75681

هذه هي أعراض الخلل:

- يتم فقد الحزم ثم يتم إستئناف حركة المرور.

- تتم ملاحظة المرتجعات الناتجة عند واجهة محول MDS9513.

- لم يتم الإبلاغ عن أي أخطاء في مركز مراقبة الإرهاب.

تتمثل حالة العيب في أن بطاقة الخط 10DME متصلة بالمحول MDS9513 وتم تكوينها باستخدام:

- قناة ليفية من الجيل الرابع

- دي أون إي

بعد ترقية برنامج ONS، تحقق من إصدار صفيف بوابة قابل للبرمجة في الحقل (FPGA) على بطاقة الخط MXP-MR-10DME-C:

1. سجل الدخول إلى وحدة تحكم النقل (CTC) من Cisco.

2. انتقل إلى عرض البطاقة > صيانة > معلومات.

أحدث إصدارات FPGAs هي Rail_South 1.41 وRialto_North 2.35، تم إختبارها في الإصدار 9.222 وتتوفر في جميع الإصدارات الجديدة. راجع قسم FPGA للحصول على مزيد من المعلومات.

إذا لم تكن أحدث إصدارات FPGA متوفرة بعد ترقية البرامج، فعليك بإجراء تحديث Force FPGA. راجع ترقية Cisco ONS 15454 إلى إصدار 9.1 مقالة Cisco للحصول على مزيد من المعلومات حول الترقيات إلى هذا النظام.

ملاحظة: قم بتسجيل الدخول إلى موقع الدعم الفني من Cisco على الويب للحصول على مزيد من المعلومات أو تسجيل الدخول إلى صفحة الويب جهات اتصال Cisco العالمية للحصول على دليل لأرقام الدعم التقني المجانية لبلدك.

زيادة أخطاء MediaIndStatsTxFramesBadCRC على واجهة عميل MXP-MR-10DME

ملخص

تبلغ كلا واجهات المحول عن أخطاء CRC المتقطعة. في بطاقة الخط MXP-MR-10DME، تتم ملاحظة زيادة في أخطاء TxBadCRC من منفذ العميل.

ملخص القرار

تحقق من إصدار البرنامج لعقدة ONS 15454. إذا كان البرنامج هو الإصدار 7.0 إلى 8.52، فإن النظام يتأثر بعيب البرنامج.

لإصلاح هذه المشكلة، يجب ترقية عقدة ONS إلى الإصدار 9.1.0 من البرنامج.

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCsm50360

هذه هي أعراض الخلل:

- أحداث خطأ البت الواحد (معدل الخطأ حول 1E-12) يتم إنشاؤها بواسطة بطاقة الخط 10DME في إتجاه المخرج (TX-out).

- يتم التقاط الأخطاء بواسطة عداد MediaIndStatTXFramesBadCRC.

الشرط من العيب أن 4-G FC استعملت أسلوب على ميناء 1 أو ميناء 5 (ميناء 1يتأثر غالبا).

بعد ترقية برنامج ONS، تحقق من إصدار صفيف بوابة قابل للبرمجة في الحقل (FPGA) على بطاقة الخط MXP-MR-10DME-C:

1. سجل الدخول إلى وحدة تحكم النقل (CTC) من Cisco.

2. انتقل إلى عرض البطاقة > صيانة > معلومات.

أحدث إصدارات FPGAs هي Rail_South 1.41 وRialto_North 2.35، تم إختبارها في الإصدار 9.222 وتتوفر في جميع الإصدارات الجديدة. راجع قسم FPGA للحصول على مزيد من المعلومات.

إذا لم تكن أحدث إصدارات FPGA متوفرة بعد ترقية البرامج، فعليك بإجراء تحديث Force FPGA. راجع ترقية Cisco ONS 15454 إلى إصدار 9.1 مقالة Cisco للحصول على مزيد من المعلومات حول الترقيات إلى هذا النظام.

ملاحظة: قم بتسجيل الدخول إلى موقع الدعم الفني من Cisco على الويب للحصول على مزيد من المعلومات أو تسجيل الدخول إلى صفحة الويب جهات اتصال Cisco العالمية للحصول على دليل لأرقام الدعم التقني المجانية لبلدك.

عيوب البرامج المعروفة

تتضمن إصدارات برنامج ONS من 7.0 إلى 8.50 عيوبا تتعلق بحركة مرور MXP-MR-10DME Linecard و FC. يصف هذا القسم العيوب المعروفة.

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCsc36494

الوصف

عنوان معرف تصحيح الأخطاء من Cisco: يمكن أن تتسبب محولات الكبل Y اليدوية التي تم إيقاف تشغيلها باستخدام التصيد في جعل إرتباط القناة الليفية مع محولات Brocade يتعطل.

إصدارات البرامج المتأثرة المعروفة

ويلاحظ هذا العيب في إصدارات البرنامج 7.0 والإصدارات الأحدث.

شروط

أتمت هذا steps in order to أتمت هذا إصدار:

1. قم بإعداد خطوط MXP_MR_10DME حتى تكون محمية بواسطة كابل Y. توفير الإسقاط حتى يتم إيقاف تشغيله. تم تمكين DE.

2. تأكد من أن المسار بين زوج من أسلاك الحماية المحمية باستخدام الكابل Y لم يتم إدخال مسافة، ولكن تم إدخال تأخير على مسار الحماية يبلغ 800 كيلومتر.

3. بدء حركة مرور بيانات FC باستخدام محولات Brocade.

4. قم بتنفيذ محول Y-cable يدويا بدأه المستخدم من CTC.

بعد بضعة محولات، ينخفض إرتباط القناة الليفية. يتم ملاحظة أجهزة الإنذار GFP-CSF و SIGLOSS.

الحل

توصي Cisco بتضمين التحويل الذي سيتم تشغيله عند العمل البيني مع محولات Brocade. إذا كان أحد الأسباب، يجب إيقاف تشغيل الإسقاط باستخدام محولات Brocade، فإن Cisco توصيك باستخدام الأمر force لإجراء محول بكابل Y.

قرار متوقع

لا يوجد حل معروف لهذه المسألة. توصي Cisco بتطبيق الحل البديل.

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCsh71385

الوصف

عنوان معرف تصحيح الأخطاء من Cisco: 10DME-C:FC انخفاض غير متوقع لحركة مرور البيانات عند التشغيل البيني مع Brocade.

ومع حركة مرور البيانات من قناة ليفية 1-أو 2-G، يحدث الخرج كما هو متوقع في إتجاه واحد، بينما يظهر الإتجاه المعاكس المشكلات. ويكون معدل الإنتاجية الأولي عاديا ولكنه ينخفض ببطء إلى صفر بسبب فقدان الائتمان. عادة ما يقوم المحول بتشغيل LR لاستعادة الارتباط. قد تقوم بطاقة الخط MXP-10DME بحذف VC-RDY عندما تكون فجوة الحزمة البينية ARB بدلا من كونها خاملة.

إصدارات البرامج المتأثرة المعروفة

تتأثر إصدارات البرامج من 7.0 إلى 8.50 بهذا الخلل.

شروط

حركة المرور هي FC (قناة ليفية 1-أو 2-G) وهي الفئة الظاهرية 3 (يتم إستخدام VC-RDY بدلا من R-RDY). تحدث المشكلة عندما تقوم بطاقة الخط MXP-10DME بتنفيذ تعويض المعدل السالب (إزالة فجوة الحزمة البينية).

الحل

استعملت ال isc (R_rdy) أسلوب على المفتاح.

قرار متوقع

هناك إصلاح لهذه المشكلة مضمن في برنامج صيغة 8.52.

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCsj42162

الوصف

عنوان معرف تصحيح الأخطاء من Cisco: لم يتم إستعادة حركة المرور في سلسلة mxp-mr-10dme.

بعض الحزم تالفة مع أخطاء CRC (mediaIndStatsRxFramesBadCRC زيادات على الحمولة/الإحصائيات) في سلاسل MXP-MR-10DME عندما يتم إسقاط إشارة الإيثرنت المصدر ثم إعادة تقديمها في إعداد سلسلة مترابطة لخطوط MXP-MR-10DME (متصلة ذهابا وإيابا مع بعضها البعض).

إصدارات البرامج المتأثرة المعروفة

ويلاحظ هذا العيب في الإصدار 7.3 من البرنامج.

شروط

يجب أن يكون هناك إعداد سلسلة متقطعة مع أربعة خطوط MXP-MR-10DME على الأقل، كما يجب إسقاط إشارة الإيثرنت المصدر وإعادة تقديمها.

الحل

يجب نقل حالة Admin لكل SFP في مسار الناقل المفقود إلى OOS-DSBLD ثم إلى حالة IS.

قرار متوقع

هناك إصلاح لهذا العيب مدرج في برمجية صيغة 8.51.

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCsm50360

الوصف

عنوان معرف تصحيح الأخطاء من Cisco: أخطاء 10dMe Egress CRC في وضع 4FC.

هناك وحيد بت خطأ حادث (خطأ معدل حول 1E-12) أن يكون ولدت ب ال 10DME linecard في المخرج (tx out) إتجاه. يتم التقاط الأخطاء بواسطة عداد MediaIndStatTXFramesBadCRC.

إصدارات البرامج المتأثرة المعروفة

ويلاحظ هذا العيب في إصدارات البرامج من 7.0 إلى 8.51.

شروط

يتم إستخدام وضع قناة ليفية من الجيل الرابع على المنفذ 1 أو 5. يتأثر المنفذ 1 غالبا.

الحل

لا يوجد حل بديل معروف لهذا العيب.

قرار متوقع

يتم تضمين إصلاح لهذا العيب في إصدار البرنامج 8.52.

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCso92457

الوصف

عنوان معرف تصحيح الأخطاء من Cisco: 4GFC أوقات تحويل ترتيب الدقائق.

بعد حدوث محول خط اتصال MXP-MR-10DME، يتم تعطيل حركة المرور بشكل دائم أو يتم إرجاعها بعد أربع إلى خمس دقائق.

إصدارات البرامج المتأثرة المعروفة

ويلاحظ هذا العيب في الإصدار 9.0 من البرنامج.

شروط

أتمت هذا steps in order to أنتجت الإصدار:

1. قم بتوفير خطوط MXP-MR-10DME مع تمكين تقنية FC DE من الجيل الرابع وتأكد من أنها محمية بكبل Y.

2. استخرج خط اتصال RX fiber.

3. تأكد من أن بطاقة الخط MXP-MR-10DME تقوم برفع LOS-P على خط الاتصال والمحولات وفقا لذلك.

4. تحقق من عودة حركة المرور بعد 30 ثانية (إعادة تفاوض الارتباط مع المحول).

الحل

لا يوجد حل بديل معروف لهذا العيب.

قرار متوقع

يتم تضمين إصلاح لهذا العيب في الإصدار 9.1 من البرنامج.

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCsq46283

الوصف

عنوان معرف تصحيح الأخطاء من Cisco: MXP-MR-10DME: FC4G IS -> OOSMT -> هو ما يتسبب في بطء فقدان الحزم المستمر.

تفقد بعض الحزم باستمرار لمدة عشر إلى خمس عشرة دقيقة.

إصدارات البرامج المتأثرة المعروفة

ويلاحظ هذا العيب في إصدار البرنامج 8.52.

شروط

أتمت هذا steps in order to أنتجت الإصدار:

1. تزويد MXP-MR-10DME مع بطاقة FC من الجيل الرابع أو بطاقة FICON من الجيل الرابع وميزة DE الممكنة.

2. ضمنت شكلت الميناء يكون مماثل إلى هذا: هو > os، mt > is.

3. تحقق من فقدان بعض الحزم.

الحل

شكلت الميناء مماثل إلى هذا: oos، DSBLD>is.

قرار متوقع

تم تضمين إصلاح لهذا العيب في الإصدار 9.00 من البرنامج.

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCsr41096

الوصف

عنوان معرف تصحيح الأخطاء من Cisco: التوافق مع تقنية 4G FC مع Brocade Silkworm.

لا يوجد تنبيه على CTC عندما يأتي منفذ محول شبكة التخزين (SAN) دون اتصال/عبر الإنترنت.

إصدارات البرامج المتأثرة المعروفة

ويلاحظ هذا العيب في إصدار البرنامج 8.52.

شروط

يتم إعداد بطاقة الخط لحركة مرور بيانات قناة ليفية من الجيل الرابع وتستخدم الوضع E، أما DE فهو ممكن أو معطل. تتعلق المشكلة بتسلسل معين بحزم صغيرة من أي حجم (36 بايت، أو حزم ذات حمولة من صفر بايت).

الحل

من المحول MDS، قم بتعيين المنفذ إلى وضع التوصيل: قيد التشغيل. لا يوجد حل بديل معروف على البروكاد.

قرار متوقع

تم تضمين إصلاح لهذا العيب في الإصدار 9.0 من البرنامج.

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCsr75681

الوصف

عنوان معرف تصحيح الأخطاء من Cisco: MXP-MR-10DME-C:FC4G من MDS9513:DE on:إسقاط الحزمة.

يتم فقد الحزم، ويتم إستئناف حركة المرور. تتم ملاحظة المرتجعات الناتجة على واجهة محول MDS 9513 Series Switch. لم يتم الإبلاغ عن أي أخطاء في مركز مراقبة الإرهاب.

إصدارات البرامج المتأثرة المعروفة

ويلاحظ هذا العيب في إصدار البرنامج 8.52.

شروط

يتم إرفاق بطاقة الخط 10DME بمحول MDS 9513 Series Switch ويتم تكوينها بطريقة مشابهة لما يلي:

- يتم إستخدام قناة ليفية من الجيل الرابع

- تم تمكين DE

- يتم إستخدام تكوين E-e

ملاحظة: يتم ملاحظة هذه المشكلة أيضا عند تعطيل DE على بطاقة الخط MXP.

الحل

لا يوجد حل بديل معروف لهذا العيب.

قرار متوقع

تم تضمين إصلاح لهذا العيب في الإصدار 9.0 من البرنامج.

معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCsr93501

الوصف

عنوان معرف تصحيح الأخطاء من Cisco: إسقاط سعة معالجة غير متوقع مع تشغيل DE وعدد قليل من الحسابات على Brocade/Qlogic.

يتعذر على الارتباط تحقيق معدل إنتاجية كامل. لا يتم فقد أية إطارات. تقارير مراقبة أداء بطاقة الخط MXP-MR-10DME FCstatsZeroTxCredit تساوي fcStatsRxRecvrReady وتساوي تقريبا fcStatsTxRecvrReady. وهذا يعني أن بطاقة الخط MXP-MR-10DME تعمل مع 0 Tx Credit، كما لو كانت الصلة مزدحمة.

إصدارات البرامج المتأثرة المعروفة

ويلاحظ هذا العيب في إصدار البرنامج 8.52.

شروط

تم إعداد النظام بطريقة مشابهة لهذه: TestSet > Brocade > MXP-MR-10DME > MXP-MR-10DME > Brocade > TestSet. يتم تكوين Brocade باستخدام منفذ ISL (منفذ E) في وضع R_RDY باستخدام الأمر portCfgISLMode 1. توجد ثمانية أرصدة دائنة على المنفذ F وثمانية أرصدة دائنة على المنفذ E تم الإبلاغ عنها بواسطة واجهة واجهة المستخدم الرسومية (GUI) من Brocade. كما يتم تمكين بطاقة الخط MXP-MR-10DME DE.

الحل

لا يوجد حل بديل معروف لهذا العيب.

قرار متوقع

تم تضمين إصلاح لهذا العيب في الإصدار 9.0 من البرنامج.

ملاحظة: يتم نسخ هذه المشكلة بالكامل تقريبا مع Brocade ومع محولات Q-Logic المزودة بقنوات ليفية (16 ائتمانا فقط). لم تتم ملاحظة تأثر محولات MDS بهذه المشكلة.

FPGA

يوجد نوعان من FPGA على كل بطاقة خط MXP-MR-10DME-C:

- Rialto_North للمنافذ من 1 إلى 4.

- Rialto_South للمنافذ من 5 إلى 8.

يمكن الحصول على معلومات FPGA من لجنة مكافحة الإرهاب. للحصول على هذه المعلومات أثناء عرض البطاقة، انقر فوق صيانة ثم معلومات. تحت علامة التبويب معلومات، يحتوي FW_VERSION (إصدار البرنامج الثابت) على معلومات حول كل من إصداري FPGA. تكون المنافذ من 1 إلى 4 والمنافذ 5 إلى 8 قابلة للتكوين لحركة مرور القناة الليفية من الجيل الأول أو الجيل الرابع.

ملاحظة: تعد إصدارات FPGA الموضحة في الصورة لكل من قناة ليفية 4-G وقناة ليفية 1-G (وإصدارات البرامج الثابتة) أحدث الإصدارات، المتاحة في الإصدارات 9.2.2 والإصدارات الأحدث.

توصية

توصي Cisco بترقية إصدارات البرامج للأنظمة التي تشغل حركة مرور FC إلى الإصدار 9.1.0 على الأقل لتجنب عيوب البرامج المعروفة.

تنزيل إصدار البرامج

راجع صفحة تنزيل برامج Cisco لتنزيل أحدث برنامج Cisco ONS 15454 M12 Series MSTPsoftware.

ملاحظة: قم بتسجيل الدخول إلى موقع الدعم الفني من Cisco على الويب للحصول على مزيد من المعلومات أو تسجيل الدخول إلى صفحة الويب جهات اتصال Cisco العالمية للحصول على دليل لأرقام الدعم التقني المجانية لبلدك.