المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

طوبولوجيا

إضافة عقدة أخرى

الترتيب النهائي

ميغالتر 1

ميغالتر 2

ML 3

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند إجراء إضافة عقدة أو أكثر إلى حلقة الحزم المرنة (RPR) على بطاقات ML ل Cisco ONS 15454.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- Cisco ONS 15454

- بطاقات الإيثرنت Cisco ONS 15454 ML-Series Ethernet Cards

- برنامج Cisco IOS®

- الربط وتوجيه ال IP

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Cisco ONS 15454 أن يركض ONS، الإصدار 4.1.3.

- ML (مضمن كجزء من إصدار ONS 4.1.3) الذي يشغل برنامج Cisco IOS الإصدار 12.1(19) EO1.

ملاحظة: تستند التكوينات الواردة في هذا المستند إلى عملية ربط عبر حل RPR.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

طوبولوجيا

حلقة الحزم المرنة (RPR) هي بنية قائمة على المعايير من الطبقة 2، تم تحسينها لحركة مرور البيانات المتقطعة. ويتيح نظام RPR للبنية المستندة إلى الشبكة الدائرية دون الحاجة إلى شجرة الامتداد لشبكة الإيثرنت أو نظام حماية SONET/SDH، ولا يزال يوفر وقت تقارب الشبكة الفرعية بسرعة 50 مللي ثانية لخدمات إيثرنت و IP. توفر تقنية RPR نوع حماية SONET دون الحاجة إلى حجز النطاق الترددي. يمكن أن يعمل RPR مع حماية SONET أو بدونها. يقدم RPR على بطاقات ML نقطة أخرى بين الحزمة عبر واجهات SONET (POS) وواجهات الإيثرنت. واجهة حلقة الحزم المشتركة (SPR) هي واجهة ظاهرية توفر هذا الارتباط. بالنسبة إلى RPR، يعمل كلا المنفذين POS كعضوين في واجهة SPR. تقوم واجهة SPR تلقائيا بتنفيذ التفاف الحماية.

يشير الشكل 1 إلى دائرتين بين منافذ POS في عقد ONS 15454 عبر SONET. تقوم واجهة SPR1 واحدة على كل بطاقة ML بمعالجة وظيفة RPR.

شكل 1 - حلقة حزمة مرنة لعقدتين

بإضافة عقدة ثالثة، هناك ثلاث دوائر بين منافذ نقطة البيع على 15454 عقدة عبر SONET (راجع الشكل 2).

الشكل 2 - حلقة حزمة مرنة ذات ثلاث عقد

إضافة عقدة أخرى

أتمت هذا steps in order to أضفت واحد إضافي عقدة إلى ال RPR:

1. عطلت ال POS ميناء على ML1 أن يواجه الفسحة بين دعامتين حيث أنت تريد أن يضيف العقدة جديد. المنفذ هو POS 1 هنا:

ML1#configuration terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ML1(config)#interface POS 1

ML1(config-if)#shutdown

ML1(config-if)#^Z

2. عطلت ال POS ميناء على ML2 أن يواجه الفسحة بين دعامتين حيث أنت تريد أن يضيف العقدة جديد. المنفذ هو POS 0 في هذه الحالة:

ML2#configuration terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ML2(config)#interface POS 0

ML2(config-if)#shutdown

ML2(config-if)#^Z

3. احذف مسار إشارة النقل المتزامنة (STS) بين العقد المجاورة ل RPR (راجع الشكل 3).

شكل 3 - حذف مسار STS

4. تحقق ما إذا كان اتصال إيثرنت لا يزال موجودا على RPR (باستخدام مجموعة الاختبار وجداول التوجيه الخاصة بالعميل).

5. إضافة العقدة الجديدة (افترض أن العقدة مزودة بالفعل لمعرف الهدف (TID) وعنوان IP ومنافذ SONET وتمكين قناة اتصال البيانات SONET (SDCC) وما إلى ذلك).

6. تحميل تكوين ML إلى العقدة الجديدة (ML 3). رأيت ال ML 3 تشكيل في التشكيل نهائي قسم.

7. قم بإنشاء دائرتين جديدتين (وتأكد من تحديد IS كحالة الدائرة) من POS 0 من ML2 إلى POS 1 من ML3، ومن POS 0 من ML3 إلى POS 1 من ML1 (راجع الشكل 4). تحقق من سجل التدقيق لمعرفة ما إذا كانت الدائرة تنتقل في admin_IS أو admin_OOS.

الشكل 4 - إضافة دائرتين جديدتين

8. تنفيذ ما من إيقاف عمل على منفذ POS 1 في ML 1 الذي يواجه العقدة الجديدة:

ML1#configuration terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ML1(config)#interface POS 1

ML1(config-if)#no shutdown

ML1(config-if)#^Z

9. تنفيذ ما من إيقاف عمل على منفذ POS 0 في ML 2 الذي يواجه العقدة الجديدة:

ML2#configuration terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ML2(config)#interface POS 0

ML2(config-if)#no shutdown

ML2(config-if)#^Z

10. تحقق ما إذا كان اتصال الإيثرنت لا يزال موجودا على RPR (باستخدام مجموعة الاختبارات وجداول التوجيه الخاصة بالعميل)

11. مراقبة حركة مرور بيانات إيثرنت لمدة ساعة واحدة على الأقل بعد إدخال العقدة.

الترتيب النهائي

يزود هذا قسم التشكيل نهائي ل ML 1، ML 2، و ML3.

ميغالتر 1

ML1#show run

Building configuration...

Current configuration : 1238 bytes

!

version 12.1

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname ML1

!

enable password cisco

!

ip subnet-zero

!

!

bridge irb

!

!

interface SPR1

no ip address

no keepalive

spr station-id 1

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

hold-queue 150 in

!

interface FastEthernet0

no ip address

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet1

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet2

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet3

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet4

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet5

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet6

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet7

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet8

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet9

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet10

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet11

no ip address

shutdown

!

interface POS0

no ip address

spr-intf-id 1

crc 32

!

interface POS1

no ip address

spr-intf-id 1

crc 32

!

ip classless

no ip http server

!

!

!

!

line con 0

exec-timeout 5 5

password ww

line vty 0 4

exec-timeout 50 0

password ww

login

!

end

ميغالتر 2

ML2#show run

Building configuration...

Current configuration : 1238 bytes

!

version 12.1

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname ML2

!

enable password CISCO15

!

ip subnet-zero

!

!

bridge irb

!

!

interface SPR1

no ip address

no keepalive

spr station-id 2

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

hold-queue 150 in

!

interface FastEthernet0

no ip address

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet1

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet2

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet3

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet4

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet5

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet6

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet7

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet8

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet9

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet10

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet11

no ip address

shutdown

!

interface POS0

no ip address

spr-intf-id 1

crc 32

!

interface POS1

no ip address

spr-intf-id 1

crc 32

!

ip classless

no ip http server

!

!

!

!

line con 0

exec-timeout 5 5

password cisco

line vty 0 4

exec-timeout 50 0

password cisco

login

!

end

ML 3

ML3#show run

Building configuration...

Current configuration : 1238 bytes

!

version 12.1

no service pad

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname ML3

!

enable password cisco

!

ip subnet-zero

!

!

bridge irb

!

!

interface SPR1

no ip address

no keepalive

spr station-id 3

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

hold-queue 150 in

!

interface FastEthernet0

no ip address

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

!

interface FastEthernet1

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet2

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet3

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet4

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet5

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet6

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet7

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet8

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet9

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet10

no ip address

shutdown

!

interface FastEthernet11

no ip address

shutdown

!

interface POS0

no ip address

spr-intf-id 1

crc 32

!

interface POS1

no ip address

spr-intf-id 1

crc 32

!

ip classless

no ip http server

!

!

!

!

line con 0

exec-timeout 5 5

password cisco

line vty 0 4

exec-timeout 50 0

password cisco

login

!

end

معلومات ذات صلة

- تكوين حلقة الحزمة المرنة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems