المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

الحصول على إرتباط على المنفذ G1000-4

إيكسيا

المقدمة

يتناول هذا المستند بعض مشاكل التكوين التي تحيط بالتحكم في التدفق على بطاقات G1000-4.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Cisco Catalyst C3500XL-C3H2S-M، الإصدار 12.0(5.4)WC(1) و Cisco Catalyst 6509 (c6sup2_rp-DSV-M)، الإصدار 12.1(8b)E11 تم إختبارها مع G1000-4 ONS 15454 الإصدار 3.2 و 3.3.

- يظهر الإصدار 3.3 من G1000-2 ONS15327 بشكل مثالي سلوكا مماثلا، رغم عدم إجراء أي إختبارات مع ONS 15327 لأغراض هذا المستند.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

الحصول على إرتباط على المنفذ G1000-4

تتضمن بعض الخصائص الهامة لميزات التحكم في التدفق في الطراز G1000-4 ما يلي:

- تدعم البطاقة G1000-4 التحكم في التدفق غير المتماثل فقط. يتم إرسال إطارات التحكم في التدفق إلى المعدات الخارجية، غير أنه لا توجد حاجة لأي إستجابة من المعدات الخارجية أو يتم التصرف بناء عليها.

- يتم تجاهل إطارات التحكم في التدفق المستلمة بهدوء. لا تتم إعادة توجيه إطارات التحكم في التدفق المستلمة إلى مسار SONET، ولا تستجيب البطاقة G1000-4 لإطارات التحكم في التدفق.

- على بطاقة G1000-4، يمكنك فقط تمكين التحكم في التدفق على منفذ ما عندما يتم تمكين التفاوض التلقائي للارتباط أيضا على ذلك المنفذ. أحلت ل كثير معلومة، ال cisco ONS 15400 sery يركب ويرقي مرشد.

نظرا للخصائص المذكورة، يجب توفير التفاوض التلقائي للارتباط وإمكانية التحكم في التدفق على جهاز الإيثرنت المرفق بشكل صحيح للتفاوض التلقائي للارتباط والتحكم في التدفق على الطراز G1000-4 بنجاح. من دون التحكم في التدفق، يمكن أن تحدث خسارة حركة المرور إذا كان معدل حركة مرور الإدخال أعلى من النطاق الترددي للدائرة لفترة زمنية ممتدة.

من المهم فهم أن خيار التحكم في التدفق لبطاقة G1000-4 يخدم غرضين. يتيح هذا الخيار التحكم في التدفق (غير متماثل، إيقاف مؤقت تجاه شريك الارتباط)، كما يتيح التفاوض التلقائي للمنفذ. بينما تدعم G1000-4 الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل فقط، يجب أن تستمر عملية التفاوض في حالة تكوينها على منفذ المحول. يجب أن يتطابق التفاوض التلقائي تماما بين G1000-4 ومنفذ المحول للحصول على إرتباط.

ملاحظة: إذا تم تكوين المحول للتفاوض التلقائي، فيجب عليك التحقق من خيار التحكم في التدفق على G1000-4. إذا تم تعطيل التفاوض التلقائي على المحول، فيجب عليك إلغاء تحديد خيار التحكم في التدفق على G1000-4 وتكوين منفذ المحول على الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل.

إذا تم ترك إعدادات منفذ المحول G1000-4 والمحول المتصل عند القيم الافتراضية (تشغيل التفاوض التلقائي)، فمن الناحية المثالية لا تواجه بطاقات G1000-4 والدورة المتصلة أي مشاكل في حركة مرور البيانات. ومع ذلك، في هذا التكوين، لا يعمل التحكم في التدفق. لكي يعمل التحكم في التدفق، يجب تكوين هذا الخيار على المحول ليتطابق مع G1000-4.

التحكم في التدفق الذي يتم تنفيذه من قبل G1000-4 غير متماثل وإرسال إطارات Pause (إيقاف مؤقت) فقط إلى شريكه المتصل مباشرة. يتم إسقاط أي إطارات PAUSE (إيقاف مؤقت) تم تلقيها من قبل G1000-4 ولا يتم العمل بموجبها. بعض cisco مادة حفازة مفتاح، ال 3500 sSeries مفتاح، مثلا، ببساطة يتلقى خيار ل غير متماثل، متماثل، وبدون تحكم تدفق. ويتم تنفيذ التحكم في التدفق غير المتماثل الخاص بها بنفس الطريقة التي يتم بها تنفيذ G1000-4، مع إيقاف مؤقت تجاه شريك الارتباط ولكن دون رد فعل على إطارات PAUSE (الإيقاف المؤقت) المستلمة. لا يمكنك ببساطة مطابقة خياري الإمداد هذين. أنت يستطيع لا ببساطة شكلت ال G1000-4 أن يرسل ولا يستلم، وال cisco مادة حفازة أن يرسل ولا يستلم. يمكنك الحصول على إرتباط، ولكن التحكم في التدفق لا يعمل وتظهر حالة التفاوض على G1000-4 "لا يوجد تحكم في التدفق". قبل ONS15454 الإصدار 3.3، تعذر على G1000-4 التفاوض على التحكم في التدفق باستخدام Cisco Catalyst الذي تم تكوينه للتحكم في التدفق المتماثل أيضا. مرة أخرى، يتم الحصول على إرتباط، ولكن التحكم في التدفق لا يعمل. تتم الإشارة إلى "عدم التحكم في التدفق" ضمن حالة التفاوض G1000-4 في وحدة التحكم في النقل من Cisco (CTC).

تم إدخال القدرة على دعم التحكم في التدفق على السلسلة Cisco Catalyst 3500 Series والمحولات المماثلة في الإصدار ONS15454، الإصدار 3.3. في هذه الحالة، يمكن أن تفاوض G1000-4 التحكم في التدفق مع Cisco Catalyst عند تكوين Catalyst للتحكم في التدفق المتماثل. التنبيه هنا هو أن G1000-4 لا تزال تطبق تحكم تدفق غير متماثل كما تفعل دائما. مع ال cisco مادة حفازة يشكل بهذه الطريقة، ال G1000-4 مفاوضات وضع يظهر "غير متماثل تدفق تحكم"، ويرسل إيقاف مؤقت إطار باتجاه المادة حفازة بينما ال G1000-4 يتجاهل ويرفض أي أن هو يستلم.

يكون للمحولات Cisco Catalyst 6500 Series Switches الخيار لتكوين التحكم في التدفق الإرسال والاستقبال بشكل مستقل عن بعضها البعض. إذا كنت تتطلب التحكم في التدفق، فيجب عليك تمكين هذا الخيار على G1000-4 ويتطلب إستقبال التحكم في التدفق على أو إستقبال التحكم في التدفق على 6500. لا تحدث إعدادات إرسال عنصر التحكم في التدفق 6500 أي فرق فيما إذا كان يمكنك الحصول على إرتباط وحركة مرور بيانات مرورية. تعرف على أنه نظرا لأن الشاشة طراز G1000-4 لا تتفاعل مع إطارات الإيقاف المؤقت، فإنه من الناحية المثالية يجب تعيين "إرسال التحكم في التدفق" على إيقاف التشغيل.

إذا تم إلغاء تحديد التحكم في التدفق على G1000-4، فيجب تعيين عدم ظهور السرعة على 6509. تذكر، إذا قمت بإلغاء تحديد التحكم في التدفق على G1000-4، فيجب عليك أيضا تعطيل التفاوض التلقائي. إعدادات التحكم في التدفق على 6500 غير ذات صلة في هذه الحالة، وتدفقات حركة المرور بغض النظر عن كيفية تعيين هذه الخيارات. يجب أن يكون مفهوما أنه نظرا لعدم وجود تحكم في التدفق يعمل على G1000-4، يجب تعيين إرسال التحكم في التدفق واستقبال التحكم في التدفق على إيقاف التشغيل.

فيما يلي بعض السيناريوهات التي تعطي نتائج على الإمداد الصحيح، بالإضافة إلى نتائج عدم تطابق الإمداد:

ملاحظة: إذا تم تعيين خصائص الطبقة المادية، فلا يزال الجهاز غير متاح/منبه أو غير مزود بدائرة يتم تزويده من نهاية إلى نهاية لكل بطاقة G ومنفذ.

1. قناة ليفية (افتراضي) على المحولات G1000-4 (3.2 و 3.3)، والتفاوض التلقائي على المحولات 3500.

البطاقة G Series A: فحص التحكم في التدفق Cat3500A: التفاوض التلقائي، بدون تدفق

البطاقة G Series B: فحص التحكم في التدفق Cat3500B: التفاوض التلقائي، بدون تدفق

تم توفير الدائرة في 15454a G1000-4/ منفذ 1 إلى 15454b G1000-4/ منفذ 1

النتيجة= عدم وجود تنبيهات على الطراز 15454's، حركة المرور والمنافذ قيد التشغيل، بدون التحكم في التدفق.

2. قناة ليفية (افتراضي) على المحولات G1000-4 (3.2 و 3.3)، والتفاوض التلقائي على المحولات 3500.

البطاقة G series A: التحكم في التدفق CAT3500A: التفاوض التلقائي، ASYM.

البطاقة G series B: فحص التحكم في التدفق CAT3500B: التفاوض التلقائي، ASYM.

تم توفير الدائرة في 15454a G1000-4/ منفذ 1 إلى 15454b G1000-4/ منفذ 1

النتيجة= عدم وجود تنبيهات على الطراز 15454's، حركة المرور والمنافذ قيد التشغيل، بدون التحكم في التدفق.

3. القناة الليفية (الافتراضي) على المحول طراز G1000-4 (3.2) والتفاوض التلقائي على المحولات طراز 3500.

البطاقة G Series A: فحص التحكم في التدفق Cat3500A: التفاوض التلقائي، SYM.

البطاقة G Series B: فحص التحكم في التدفق Cat3500B: التفاوض التلقائي، SYM.

تم توفير الدائرة في 15454a G1000-4/ منفذ 1 إلى 15454b G1000-4/ منفذ 1

النتيجة= عدم وجود تنبيهات على الطراز 15454's، حركة المرور والمنافذ قيد التشغيل، بدون التحكم في التدفق.

4. قناة ليفية (افتراضي) على المحول G1000-4 (3.3)، والتفاوض التلقائي على المحولات 3500.

البطاقة G Series A: فحص التحكم في التدفق Cat3500A: التفاوض التلقائي، SYM.

البطاقة G Series B: فحص التحكم في التدفق Cat3500B: التفاوض التلقائي، SYM.

تم توفير الدائرة في 15454a G1000-4/ منفذ 1 إلى 15454b G1000-4/ منفذ 1

النتيجة= عدم وجود تنبيهات على الطراز 15454، حركة المرور والمنافذ قيد التشغيل، التحكم في تدفق ASYM.

5. FC غير محدد على G1000-4 (3.2، 3.3)، والتفاوض التلقائي على محولات 3500.

البطاقة G Series A: التحكم في التدفق غير محدد Cat3500A: التفاوض التلقائي، بدون تدفق

بطاقة G Series B: التحكم في التدفق Cat3500B: التفاوض التلقائي، بدون تدفق

تم توفير الدائرة في 15454a G1000-4/ منفذ 1 إلى 15454b G1000-4/ منفذ 1

النتيجة= لا يوجد تنبيهات على 15454، حركة المرور ومنافذ المحول معطلة.

6. تم إلغاء تحديد FC على G1000-4 (3.2، 3.3)، وتم تعطيل التفاوض التلقائي على المحولات 3500.

البطاقة G Series A: التحكم في التدفق غير محدد CAT3500A: لا يوجد تفاوض تلقائي، لا يوجد تدفق

بطاقة G Series B: التحكم في التدفق CAT3500B: لا يوجد تفاوض تلقائي، لا يوجد تدفق

تم توفير الدائرة في 15454a G1000-4/ منفذ 1 إلى 15454b G1000-4/ منفذ 1

النتيجة= عدم وجود تنبيهات وحركة مرور ومنافذ لأعلى، بدون التحكم في التدفق.

7. قناة ليفية (افتراضي) على المحولات G1000-4 (3.2 و 3.3)، والتفاوض التلقائي على المحولات 3500.

البطاقة G Series A: فحص التحكم في التدفق Cat3500A: التفاوض التلقائي، SYM.

البطاقة G Series B: فحص التحكم في التدفق Cat3500B: التفاوض التلقائي، SYM.

لا تتوفر أية دائرة في الطراز 15454 G1000-4S.

النتيجة= لا يوجد تنبيهات على 15454، حركة المرور ومنافذ المحول معطلة.

ملاحظة: لا يمكن للوحدة النمطية G1000-4 التفاوض التلقائي مع وحدة Cisco Catalyst 6500 التي تشغل الإصدار 7.1.2 وتستخدم الوحدة النمطية 8-Port gig-e أو الوحدة النمطية Supervisor-1A. لا يتواجد هذا إصدار في مادة حفازة os (CatOS) صيغة مبكر من 7.1.2. المشرف-2، وال 16-port gig-e وحدة نمطية لا يتأثر مع أي صيغة من CatOS. يؤثر CatOS 7.1.2 على جميع إصدارات برنامج ONS التي تدعم G1000-4. يمكن ل G1000-4 التفاوض التلقائي مع ما يلي:

- ريفرستون آر إس 3000

- Cisco 2948G-L3

- قمة التطرف 48

- كابلترون إس آر

- Catalyst 6500، جميع الإصدارات الأقدم من 7.1.2 على جميع الوحدات النمطية

- الوحدة النمطية Catalyst 6500 7.1.2 مع Supervisor-2 و 6-port gig-e Module فقط

أحلت ل كثير معلومة، cisco بق id CSCdy24967.

إيكسيا

إذا قمت بتوصيل جهاز إختبار IXIA، فيجب عليك تكوينه بشكل صحيح لدعم التحكم في التدفق غير المتماثل. أنت تحتاج أن يغير هذا عملية إعداد على IXIA:

- تحت إعدادات التحكم في المنفذ / التدفق، قم بتعطيل "تمكين إستقبال التحكم في التدفق".

- قم بتمكين التفاوض التلقائي، مع "يمكن الإرسال و/أو التلقي (متماثل أو غير متماثل)".

- بعد القيام بهذا، يظهر حقل حالة التفاوض / الإعداد 15454 "ASYM". التحكم في التدفق.