المحتويات

إجراء تهيئة MS والمشاكل المشتركة مع تكوين MS وحلها

المتطلبات الأساسية:

نظرة عامة على المستند:

ما هي أنواع الأرفف في تكوين الأرفف المتعددة:

متطلبات الأجهزة:

الرسم التخطيطي للاتصال متعدد الأرفف:

M12 كوحدة تحكم في العقد متصلة بمحول :

توفير رف وحدة التحكم:

أساسي مادة حفازة مفتاح تشكيل

المشاكل الشائعة المتعلقة بتفاصيل الحلول والإمداد متعدد الأرفف:

النقاط الرئيسية قبل تزويد ms:

مناقشات مجتمع دعم Cisco ذات الصلة

إجراء تهيئة MS والمشاكل المشتركة مع تكوين MS وحلها

المقدمة:

يصف هذا المستند مثال التكوين الأساسي متعدد الأرفف والمشاكل الشائعة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

معرف الميزة: مثال التكوين متعدد الأرفف واستكشاف المشكلات الشائعة وحلها.

المتطلبات الأساسية:

1) معرفة أساسية بمفهوم الرفوف المتعددة.

2) القدرة على تنفيذ عمليات توفير شاشات CTC و LCD.

3) معرفة أساسية بهيكل Cisco 15454 M6 و M12

نظرة عامة على المستند:

يقدم هذا المستند نظرة عامة على تكوين الرفوف المتعددة من Cisco للرف M12 و M6.

تكوين الرفوف المتعددة للنظام الأساسي للنقل المتعدد الخدمات ONS 15454 والمشاكل المشتركة أثناء عقد بدء التشغيل الجديدة وعقد التشغيل.يتم تحديث جميع المشكلات والحل البديل/الحل استنادا إلى المشاكل الميدانية المختلفة التي تم الإبلاغ عنها.

ما هي أنواع الأرفف في تكوين الأرفف المتعددة:

· رف وحدة التحكم

· الرف الفرعي

متطلبات الأجهزة:

رف وحدة التحكم

من واحد إلى عشرين رفوف فرعية في حالة إستخدام رف M6 كوحدة تحكم في العقد.

سيتم إستخدام محولين Catalyst أو بطاقتي MS-ISC (بطاقة MS-ISC فقط عند إستخدام رف M12 كوحدة تحكم في العقدة)

الرسم التخطيطي للاتصال متعدد الأرفف:

M12 كوحدة تحكم في العقد ومتصل بمحول :

تبديل إلى تفاصيل اتصال ONS:

رف وحدة التحكم في العقد ONS 15454 Node Controller Shelf

· المحول TCC 7 إلى Catalyst 1 منفذ 1

· المحول TCC 11 إلى Catalyst 2 port 1

الأرفف من 1 إلى 7 تحت التضخيم ONS 15454

· n shelf TCC 7 إلى Catalyst 1 منفذ N

· n shelf TCC 11 إلى مادة حفازة 2 ميناء n

إتصالات Catalyst

· كل منفذ Catalyst 23 إلى الشبكة

· منفذ Catalyst 1 22 إلى منفذ Catalyst 22

الرفوف المتعددة تستخدم عناوين IP الداخلية

· 192.168.190.16x حيث x=رقم الرف: 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8

Telnet إلى رف وحدة التحكم

تسجيل الدخول

يتم الآن إختبار الاتصال "192.168.190.162" والحصول على رد إذا تم توفير الرف 2 بشكل صحيح

توفير رف وحدة التحكم:

- انتقل إلى Shelf> Provisioning> Multishelf

- انقر على تمكين كوحدة تحكم في العقد

- إختيار قائم بذاته

- انقر فوق تطبيق

بمجرد تحديده وضربه تطبيق، سيذهب الرف لإعادة التشغيل وسيظهر كرف وحدة تحكم العقدة.

تكوين محول Catalyst الأساسي

منافذ خطوط الاتصال

· يعد المنفذان 1 و 22 منافذ خطوط اتصال

منافذ الوصول

· المنافذ من 2 إلى 8 هي منافذ وصول على شبكة VLAN رقم 2

· المنافذ 23 و 24 هي منافذ وصول على شبكة VLAN رقم 1

المنافذ المتبقية معطلة

يوفر المنفذ 1 والمنفذ 22 كمنافذ خطوط اتصال:

switch(config)#int fa0/1

switch(config-if)#switchport mode trunk

switch(config-if)#switchport trunk encap dot1Q

switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1،2

switch(config-if)#switchport nonegotiate

switch(config-if)#switchport trunk pruning vlan none

منافذ الوصول للمنفذ 2 والمنفذ 21:

switch(config)#int fa0/2

switch(config-if)#switchport mode access

switch(config-if)#switchport access vlan 2

إمداد ميناء 23 في VLAN 1 بما أن هو سيتصل من مفتاح إلى شبكة خارجية

switch(config)#int fa0/23

switch(config-if)#switchport mode access

switch(config-if)#switchport access vlan 1

في حالة إستخدام اتصال MS-ISC، يكون MS-ISC لديه بطاقة ML مكونة مسبقا ويحتاج إلى الاتصال كما هو مذكور أدناه:

رف وحدة التحكم ONS 15454 Controller Shelf

· منفذ TCC 7 إلى MS-ISC الأيسر 9

· المحول TCC 11 إلى المنفذ الأيمن MS-ISC 9

الأرفف الفرعية ONS 15454 من 1 إلى 7

· منفذ TCC 7 على الرف N إلى MS-ISC الأيسر

· n الرف TCC 11 إلى MS-ISC Right Port N

إتصالات MS-ISC

· كل منفذ MS-ISC 0 للشبكة

· المنفذ الأيمن MS-ISC 10 إلى MS-ISC 10

إمداد رف الاستضافة

الاتصال برف الترجمة الفرعية باستخدام CTC

· أختر الرف > الإمداد > تكوين الرفوف المتعددة.

· أختر تمكين كرف تقسيم فرعي.

· أختر معرف الرف.

أو تكوين من اللوحة الأمامية

· التمرير إلى قائمة MS.

· أختر ms=y.

· أختر رقم الرف = n.

· أختر إيثرنت = Y.

النتائج

· عمليات إعادة تمهيد الرف دون أن تكون TCC نشطة

· تقارير نافذة LCD "في انتظار CT"

الانتقال إلى رف وحدة التحكم

· انتقل إلى الرف > الإمداد > الرفوف المتعددة.

· انقر بزر الماوس الأيمن على أول الرفوف المتعددة.

· أختر إضافة رف برقم = n.

· تغيير الشبكة المستقلة إلى إيثرنت.

· انقر فوق تطبيق.

النتائج

· عمليات إعادة تمهيد وتنزيلات الرفوف المتعددة من رف وحدة التحكم

· تغييرات نافذة CTC إلى تكوين الرفوف المتعددة

عرض الرفوف المتعددة من CTC

إرتباطات مرجعية لمستندات الإمداد متعدد الأرفف:

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/optical/hardware/15454install/guide/hig15454/hig_15454.html#wp546337

http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/optical/hardware/15454install/guide/hig_15454.html#wp547312

المشاكل الشائعة المتعلقة بتفاصيل الحلول والإمداد متعدد الأرفف:

المشكلة 1:

إدراج رف جديد في تكوين الرفوف المتعددة الموجود.

الدقة:

- تم التخطيط لإدراج الرف المتعدد الجديد أي الرف-4 في إعداد التكوين متعدد الأرفف الحالي ولكن عند محاولة إدراج الرف الجديد، لم تكن هناك أي خيارات على لوحة LCD لتغيير معرف الرف. أزلت كلا من بطاقتي التحكم من الرف-4 وأدخلت بطاقة TNC الاحتياطية الخاصة بالرف-3 slot-3 في slot-8 من الرف-4.بعد إعادة توصيل كبلات شبكة LAN كانت قادرة على إضافة الرف-4 في CTC.

- ولكن عندما حاولت إدراج بطاقات TNC-E الإضافية التي كانت من الرف-4 في الرف-3 slot-8، لم تكن تأتي.

- وحتى عندما حاولت إدراج بطاقة TNCE في الرف-4، لم تكن تمهد، لذلك اعتقدت ان بطاقات TCE الجديدة رديئة.

- فحص إصدار البرنامج للعقدة التي كانت 9.21 وبطاقة TCE غير متوافقين مع بطاقة TNC في هذا الإصدار وهما متوافقان بعد الإصدار 9.30.

- أزلنا بطاقة TNC التي أدرجناها في shelf-3 slot-8 وظهرت.

المشكلة-2

Shelf-comm-fail على الرف 2

الدقة:

- عثر "فني الحقل" على الموقع على كلا منافذ LAN في حالة الحظر/التعطيل.

- تم إلغاء التوصيل وإعادة التوصيل مرة أخرى التي تم فيها حل المشكلة.

المشكلة-3

إضافة M6 كرف فرعي إلى M12 NC مع بطاقة TCC3 وفشل تنزيل البطاقة الفرعية S/W على بطاقة TNC ذات الرف الفرعي.

الدقة:

- تم تحليل أن وحدة تحكم العقد TCC3 لديها إصدار برنامج lite كقسم حماية. نظرا لأن TNC/TSC لا تدعم إصدار lite، فستكون هناك مشكلة. الحاجة إلى تحميل الإصدار الكامل كحماية في رف وحدة التحكم بالعقدة.

- بعد وضع الإصدار الكامل على ميزة "حماية الطرف" (تنزيل الإصدار الكامل مرة أخرى)، تمكن الرف الفرعي من الحصول على المحول S/W من شركة NC ونجحت عملية تكوين الرفوف المتعددة.

المشكلة-4

تم مسح زر التزويد Node*** Multi-shelf and VLAN الجديدة بالكامل بالكامل.

الدقة:

تعذر تغيير التوفير باستخدام أزرار LCD.ذاكرة تخزين مؤقت CTC محذوفة وبدون تغيير.حذف قاعدة البيانات وبعد ذلك يمكن تغييرها إلى متعددة الأرفف.

المشكلة-5

تم جدولة MW لتقسيم رف رف M12 إلى وحدة تحكم عقدة M6.

الدقة:

- تم تجهيز رف M12 ببطاقات TCC3 وتقسم إلى NC، ولكنه لم يأت. تمت محاولة إعادة الضبط/إعادة الضبط إلى جميع وحدات التحكم في الرف ولكن لم يتم العثور على الرف 2 أبدا.

- ترتيب بطاقتي TCC2P للموقع

- أضفت واحدة منها إلى M12 وشكلتها على الرف 2 لتقتصر على NC لكنها فشلت أيضا.

- ثم أستخدم بطاقة TCC2P إحتياطية أخرى. قم بتنزيل برنامج MSTP الصحيح إليه، كما هو الحال في وحدة التحكم في العقد وتمويله. لقد نجح ذلك، وتمت إضافة الرف 2. ثم أضافت بطاقة TCC2P (التي لم تعمل من قبل) للوقوف بجانبها

- لاحظ أنه تم إصدار MSPP SW وبالتالي فشل. تمت ملاحظة نفس المشكلة مع بطاقتي TCC3 أخريين.

- لما بتطلع كرت TCC3 كمبينة كانت عم تنسخ برمجية صحيحة من جهاز تحكم نشط.

- ثم تم إجراء التحويل الجانبي وإضافة TCC3 أخرى كذلك. ظهر رف مضمن بشكل جيد مع بطاقات TCC3.

- لم تكن بطاقات TCC3 تحتوي على نسخة برامج صحيحة.

المشكلة-6

فشل ترقية الرف متعدد الأرفف من 9.21 إلى 9.605 2d.

بعد ترقية العقدة من 9.221 إلى 9.605 رف 2 لم تتم الترقية.

في رف تصحيح الأخطاء 2 لا تظهر TNC شق مكان 1 برمجية 9.605 آخر TNC في شق 8 يظهر مستقر وله كلا البرمجية. تم ملاحظة تنبيه فشل اتصال الرف على الرف-2

الدقة:

- قم بإزالة بطاقة TNC من الفتحة 1.

- انتظر لمدة 10 دقائق إذا لم يحل المنفذ 8 محل البطاقة TNC في الفتحة 8.

- بعد ظهور رف 2، ثم إدراج فتحة 1 في الرف.

تم حل المشكلة بعد تنفيذ خطة العمل الموصى بها

المشكلة-7

لا تزال إضافة الجرف الفرعي الجديد و TNC-E في وضع التحميل.

الدقة:

- وحدة التحكم بالعقدة التي تحتوي على برنامج 9.203

- رف متفرع يحتوي على بطاقة وحدة تحكم TNC-E

- لا تدعم بطاقة TNC-E البرامج قبل 9.3 والتي تتسبب في حدوث مشكلة وكانت تعرض باستمرار في حالة التحميل.تمت ترقية برنامج وحدة التحكم في العقد إلى 9.605 وبعد أن تمت إضافة هذا الرف الفرعي إلى الرف الرئيسي بنجاح.

المشكلة-8

لم تتم إضافة الرف الفرعي M6-4 في الرفوف المتعددة مع وحدة التحكم في العقد M12.

الدقة:

- تم تغيير التكوين متعدد الأرفف بنجاح في الرف -4 مثل MS=Y، ID=4 و VLAN=Y عبر LCD.

- عند الاتصال بالرف-4 مع المحول ولم تتم إضافته كرفوف متعددة.لا تظهر كل من بطاقتي TSC حالة LED.

- لم يتم تحميل البطاقة في shelf-4 بعد الاتصال بالمحول.

- وبعد ذلك أزلت شاشة LCD، وأزالت بطاقة SL-1 وأبقت بطاقة TSC SL-8 فقط في الرف، وربطت كبل LAN في منافذ MSM في ECU، وعملت وتم تمهيد بطاقة SL-8 وأصبحت نشطة.

- ثم تم إدخال SL-1 و LCD وكان الرف يأتي عادة في طبقة CTC Shlef-4.

المشكلة-9

تعذر الاتصال بالعقدة M6 من تسجيل الدخول المحلي.

الدقة:

- تعذر إختبار الاتصال بالعقدة.مصباح LED الخاص بلوحة LCD show sc في انتظار الإمداد والأرفف المتعددة.  هذا هو

يفترض أن تكون عقدة مستقلة.أستخدم أزرار LCD لتعطيل تكوين الرفوف المتعددة.  بعد إعادة تعيين TNC أصبح من الممكن تسجيل الدخول المحلي إلى Node.

المشكلة - 10

جميع البطاقات الموجودة في الرف تقوم بإعادة التشغيل بشكل مستمر

- برنامج العقد:9.211

في الرف 3،الفتحة 7 نشطة والفتحة 11 في وضع الاستعداد.

يتم عرض بطاقة الفتحة 7 الداخلة في حالة التحميل بشكل دوري بعد 1-2 دقيقة وجميع بطاقات جهاز الإرسال/الاستقبال في الفتحة 1،3،12،13،14،17 في حالة التحميل.

عندما يكون slot7 في حالة تحميل، فإن slot 11 أيضا ينتقل إلى حالة التحميل ولا يظهر كنشط.

تمت محاولة إجراء إعادة تعيين على هذه البطاقة (slot7) من جلسة عمل برنامج Telnet ولكنها لا تسمح للفتحة 11 بأن تصبح نشطة كما هي.

بمجرد أن تصبح الفتحة 11 نشطة، ولكن بعد مرور بعض الوقت، عادت مرة أخرى إلى حالة التحميل وتعطلت جميع أجهزة إرسال التقارير ببطاقة جهاز الإرسال/الاستقبال.

الدقة:

الإجراء الذي يتم تنفيذه عند توفر فني ميداني على الموقع:

- تمت إزالة slot7 مع وجود slot 11 كمؤشر LED لفحص البطاقة الأخرى. تظهر جميع البطاقات الأخرى في حالة التحميل.

- تمت إزالة البطاقة Slot 11 أيضا، ثم حاولت إدراج بطاقة إحتياطية جديدة في slot7.

- وصلت البطاقة بشكل صحيح ولكنها كانت تظهر كبطاقة وحدة تحكم عقدة وغير قادرة على الاتصال ببطاقة وحدة التحكم الرئيسية.

- حاولت الدخول المحلي لتغييره إلى رف متفرع لكن بسبب عدم توافق جافا لم نتمكن من تسجيل الدخول محليا.

- حاول جعلها متعددة الرفوف من لوحة LCD ولكن لم يتمكن الفني الميداني من الحصول على الخيار من لوحة LCD إلى تهيئة MS. غريب.

- تمت محاولة إعادة توزيع شاشة LCD ولكن لا يزال الوضع كما هو.

- أزلت كلا من بطاقتي وحدة التحكم في الرف والآن أزلت بطاقة وحدة التحكم من الرف 2 وأدرجت في الرف 3 slot7 وتحضنت البطاقة بشكل صحيح وكانت تحصل على الخيار لتغيير تكوين MS.(في هذا الوقت قمنا بإزالة جميع إتصالات شبكة LAN من الرف-3)

- قام بتغييره إلى الرف 3 وتوصيله كما كان موصلا في وقت سابق في تكوين الرفوف المتعددة والآن نحن قادرون على إستعادة اتصال الرف 3.

- أدخلت البطاقة TCC2P الجديدة في الفتحة 11 وتم وضعها في وضع الاستعداد بشكل صحيح.

- أدخلت كل البطاقات واحدة تلو الأخرى وجميع البطاقات تم حملها بشكل صحيح وعادت مرة أخرى.

- بعد هذا النشاط لم تتم ملاحظة أي إعادة تمهيد إضافي إلى الرف وكل بطاقة المرور توقف إعادة التشغيل التلقائي.

- رتب بطاقة TCC الجديدة ووضعها في الشلف 2 slot11 من المكان الذي أخرجنا منه البطاقة لاستعادة الرف 3 وتمهيد وتأتي في وضع الاستعداد بشكل صحيح.

- وتأكد وجود حركة مرور.

المشكلة-11

M12 رف يشغل 9.6.05 على TCC3 وتحاول إضافة رف M6 يشغل الإصدار نفسه على TSC-E إلا أن عملية تنزيل البرامج لم تتوقف أبدا لمدة 18 ساعة.

الدقة:

- فحصت المفتاح تشكيل وهو جيد.

- تمت محاولة إزالة تكوين الرفوف المتعددة.

- تم حذف الرف الثالث من وحدة تحكم العقد.

- تمت إزالته من اتصال LAN.

- تم تحميله بشكل منفصل.

- حاول تغيير وضع التشغيل النشط/وضع الاستعداد على وحدة التحكم بالعقدة.

- تمت إضافة العقدة الجديدة مرة أخرى إلى وحدة تحكم العقدة.

- موصل في شبكة LAN.

- الفتحة 8 على الرف الجديد 3 تمر بعملية تنزيل البرامج وتبقي على تكرار حلقي هناك.

- مش طالع خالص.

- فتحة مزالة 8 TSCE/

- بيطلع من عملية التحميل لكن ما بيطلع من حالة التحميل.

- ملخص القرار:

- تمت إزالة الرف 3 من تكوين MS وتم إجراء حذف كامل DB و USB على

- Shelf3 في الوضع المستقل وتسجيل الدخول مباشرة إلى الرف وجعله متضمنا الرف-3 من لجنة مكافحة الإرهاب.

- لاحظت أن وحدة التحكم في العقدة الرئيسية تقوم بتحميل S/W العامل كإصدار كامل وتقوم بحماية تحميل S/W كإصدار خفيف.

- حاولت تنزيل الإصدار الكامل على قسم حماية الفلاش وتوصيل الرف 3 إلى MS و الرف 3 بشكل صحيح.

المشكلة-12

كان الرف-4 لديه تنبيه فشل الرف-comm.

shelf-4 كانت بطاقة TCC2P في slot-7 في إعادة تمهيد دوري و slot-11 كانت فقط

إظهار PWR-A و PWR-B باللون الأخضر، وإلا فلن يتم إضاءة البطاقة.

الدقة:

- تم فحصه عبر VxWorks (shelfConns) ووجد أن shelf-4 مفقود من قائمة الأرفف المعلقة القائمة.

- كان slot-7 في إعادة تمهيد دوري لذلك يبدو أن بطاقة TCC2P لم تكن تتصل بوحدة التحكم في العقدة وتم الإعلان عن تحذير الترددات على الرف.

- لم يظهر slot-11 أي حالة لا نشطة ولا في وضع الاستعداد.

- مع الاشتباه في أن المشكلة كانت مع بطاقة TCC2P في الرف-4 التي لم تكن تتصل مع NC.

- مقترح لتغيير منفذ المحول المتصل بالرف-4.

- من خلال تغيير منفذ المحول، تم حل المشكلة ويمكن رؤية الرف-4.

- أعد تركيب بطاقة TCC-7 shelf-4، حيث أنها كانت عالقة في حالة التحميل و

- الإبلاغ عن فشل EQPT ولم يتم الوصول.

- حاولت إدخال نسخة إحتياطية TCC في slot-7 واستغرق التمهيد بالكامل حوالي 20 دقيقة.

- يأتي الطراز slot-7 في وضع الاستعداد وكان slot-11 نشطا في shelf-4.

المشكلة-13

لا يمكن إضافة هيكل M6 مع عناصر TSC إلى الرفوف المتعددة الموجودة M12.

الدقة:

- طبقا لبيان المشكلة، قم بتضمين بطاقات TCC3 والإصدار الكامل من R9.603 في رف وحدة التحكم بالعقدة (Node CoTroller كان M12 مع بطاقات TCC3.

- Webex'ed و telnet'ed to node و FlmStat المهجورة، هذا يظهر أن إصدار الحماية كان قد تم تحميل Lite R9.603.

- تم تنزيل الإصدار الكامل R9.603 من وحدة التحكم في العقد وهيكل M6 الذي تمت تهيئته.تم تصميم نظام TSC بشكل جيد بعد هذه الخطوة.

المشكلة-14

محاولة إضافة عقدة M12 و M6 إلى عقدة متعددة الأرفف موجودة.

الدقة:

- لقد ظهر رف M12 بشكل جيد ليكون الرف 3، ومع ذلك، لن يظهر رف M6. مصابيح LED موجودة على بطاقات TNC، ولها إرتباط/تصرف فقط. يعرض العرض "SC Waiting PROV". تتم إعادة تشغيل الطراز M6 كل 10-15 دقيقة تقريبا.

- تم تحديد المشكلة بالترقيع الخطأ لمنفذ M6 المراد تحويله. يتم توصيل MS بمنفذ TNC M6

- منفذ LAN. الكبل الذي تم نقله إلى MSM p1.  جاءت العقدة بشكل طبيعي.

المشكلة-15

فشل اتصال الرف على الرف-2

الدقة:

- لم يتم عرض كل من بطاقتي وحدة التحكم في الأرفف إما نشطة أو إحتياطية.

- أزلت كلا من بطاقات وحدة التحكم وأدخلت TCC من وحدة التحكم بالعقدة، لكنها لم تظهر ولم تتمكن من تغيير معرف الرف من خلال CTC بالإضافة إلى LCD.تم إدخال بطاقة TCC مرة أخرى إلى وحدة التحكم بالعقدة وتركها تقوم بالتمهيد بشكل كامل وعندما كانت تظهر بشكل صحيح كإستعداد مع مزامنة DB ثم قامت بتحويل النشط من slot-11 إلى slot-7 في وحدة التحكم بالعقدة.لاحظت إستعادة اتصال الرف.

المشكلة-16

لم تتم إضافة الرف الجديد.

الدقة:

- كان رف M6 الجديد مزودا ببطاقات TSC.

- كان إصدار البرنامج على رف وحدة التحكم في العقدة 9.604 و 9.40 (إصدار lite) في بطاقة TSC للحماية Flash.M6 لا يدعم الإصدار 9.40 lite الذي كان يمثل المشكلة التي تمنع SS M6 من الظهور.

- تم تنزيل الإصدار 9.604 من البرنامج بالكامل على وحدة التحكم، بالإضافة إلى هيكل M6، بعد إجراء الاتصال بشكل جيد.

المشكلة-17

أثناء ترقية البرنامج فقد الرف الفرعي، مراقبة فشل اتصال الرف.

كان مفتاح خارجي قيد الاستخدام لتكوين الأرفف المتعددة.

الدقة:

- أثناء تنشيط البرامج، تتم إعادة تشغيل بطاقة TCC وبسبب هذا الاتصال بين منفذ إيثرنت TCC وعمليات إسقاط منافذ الإيثرنت للمحول.

- بعد اكتمال أحذية TCC، لم يتم إستعادة الاتصال بين الرف الفرعي والرف الرئيسي.

- يجب أن يحدث هذا الاتصال بين الرفين عبر المحول.

- يرجى ملاحظة أن منفذ الإيثرنت على بطاقة TCC بسرعة 10 ميجابت في الثانية وبطاقة الإرسال أحادي الإتجاه.

حيث إنه في هذه الحالة، كانت واجهة المحول بسرعة 100 ميجابت في الثانية وميزة التحكم التلقائي المزدوج الكامل.

- وهذا يعني أنه بعد اكتمال إعادة تشغيل TCC، فشلت واجهة المحول في التفاوض بشأن السرعة ووضع الإرسال ثنائي الإتجاه. وبالتالي تم تغيير واجهة المحول إلى إرسال أحادي الإتجاه وبسرعة 10 ميجابت في الثانية.

المشكلة-18

كافة البطاقات الموجودة في رف 5 الخاصة بالعقدة التي يتم الانتقال إليها لحالة التحميل.

الدقة:

- لاحظ الرف 5 كانت جميع البطاقات في حالة تحميل مستمر مع وجود slot8 كنشطة

- عندما تكون slot8 في حالة تحميل، لم تكن تسمح بأن يكون slot1 نشطا.

- حاولت أن تنصت على الرف 5، لكنه لم يكن يسمح بالدخول.

- تمت إزالة البطاقة من slot8 والرف 5 الذي تم ملاحظته وهو مستقر للعمل.

- كان Telnet داخل الرف 5 ممكنا ويظهر الحالة الصحيحة.

- نسخت البطاقة الجديدة المدرجة في الفتحة 8 والفتحة 8 جميع معلومات الإمداد من slot8.

- تم العثور على Shelf 5 يعمل بشكل جيد.

النقاط الرئيسية قبل تزويد ms:

- نوع بطاقات وحدة التحكم بالعقدة المستخدمة (إذا كان الرف M12 مع TCC3) فتأكد من تحميل بطاقات TCC3 باستخدام إصدار البرنامج الكامل ويجب ألا يكون لها إصدار خفيف إذا كنا نحاول تقسيم الرف M6 تحت وحدة التحكم M12.

- عند إستخدام رف M6 كوحدة تحكم في العقد، سيتم توصيل منفذ EMS الموجود على ECU بمحول خارجي وسيتم إستخدام منفذ MSM لتتالي العقد متعددة الأرفف.

- تحقق من المحول على اتصال بطاقة وحدة التحكم/بطاقة الرف الفرعية أولا قبل المتابعة لأي حل بديل على مستوى الأجهزة الإضافية.

- تحقق من حالة توفير لوحة LCD التي ستشير إلى نوع الإمداد الذي تم إجراؤه على العقدة.

- تحقق من إشارة LED على وحدة التحكم في العقدة ووحدة التحكم في الرف.لا تقم بإعادة بيع البطاقة إذا كانت بطاقة وحدة التحكم الأخرى في الشريك في حالة تحميل أو كان لديها أي تنبيه هام والاتصال ب TAC لمزيد من أستكشاف الأخطاء وإصلاحها.