المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكون المستخدم

معلومات أساسية

إعداد تجميع انقسام طول الموجة الكثيف (DWDM)

التطبيق

مثال 1

مثال 2

مثال 3

تحديد

التكوين

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند إستخدام منافذ قناة بيانات المستخدم (UDC)، والتي تتوفر على وحدة الاتصال الخارجي (ECU) من Cisco ONS 15454 M6.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية

- أنظمة النظام الأساسي للنقل متعدد الخدمات (MSTP) والمفاهيم والأجهزة

- وحدة التحكم في النقل (CTC) من Cisco

المكون المستخدم

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات المكونات المادية والبرامج التالية:

- ONS 15454 M6، ONS 15454 M6 ECU، و ONS 15454 M TNC

- قناة المراقبة الضوئية (OSC) التي تجمع/تفصل البطاقة الضوئية

- لجنة مكافحة الإرهاب

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

ECU عبارة عن وحدة قابلة للاستبدال موضوعة فوق رف ONS 15454 M6. تقوم الوحدة النمطية لوحدة العملة الأوروبية باكتشاف مخزون وحدات الرفوف الخارجية وإدارته. كما أنها تتعامل مع إتصالات الإدارة متعددة الأرفف والتزامن الزمني.

هناك ثلاثة أنواع من وحدات ECU المتاحة لرف ONS 15454 M6 وهي ECU (رقم الجزء (PN): 15454-M6-ECU=)، ECU2 (PN: 15454-M6-ECU2=)، و ECU-60V (PN: 15454-M6-ECU-60=).

ملاحظة: يشير القسم 5.7 من دليل تثبيت أجهزة Cisco ONS 15454 للحصول على معلومات إضافية حول هذه الوحدة النمطية.

هناك إثنان UDC ميناء يتوفر على ال ecu وحدة نمطية. تتم إدارة كل منفذ وتكوينه بواسطة بطاقات مختلفة لوحدة التحكم في عقدة النقل (TNC). يرتبط المنفذ على الجانب الأيسر ب TNC في slot-1. منفذ آخر على الجانب الأيمن مرتبط ب TNC في slot-8.

يكون موضع المنافذ كما هو موضح هنا:

إعداد تجميع انقسام طول الموجة الكثيف (DWDM)

لفهم تطبيق منافذ UDC، تخيل مثالا على عقدتي M6 متصلتين ببعضهما البعض، وموجودتين على مسافة. لنفترض ان اسم هاتين العقدتين هو أ و ب.

هاتان العقدان الموضحتان في الصورة هما عقد DWDM نموذجية، وهما متصلتان مع بعضهما باستخدام شريطين من الألياف الضوئية. ولإدارتها، تستخدم هذه العقد مركز الأنظمة المفتوحة (OSC).

OSC هي قناة ضوئية تستخدم لنقل وحدات البايت الإضافية التي يتم إستخدامها فقط لإدارة شبكات DWDM. دائما ما يكون OSC إشارة ضوئية منفصلة عند طول الموجة 1510 نانومتر. قبل أن يتم إرسالها عبر الألياف الضوئية، يتم دمجها مع القنوات الأخرى التي تحمل حركة مرور فعلية، ثم يتم فصلها في الطرف البعيد. في الصورة، يتم دمج عنصر الاتصال المتبادل بين الأنظمة المفتوحة (OSC) في العقدة A ويتم فصله في العقدة B والعكس بالعكس.

وحدات البايت الإضافية التي يستخدمها OSC هي من STM-1 أو OC-3 استنادا إلى نوع الإعداد. يتم إستخدام وحدات البايت D1 إلى D3 الخاصة بنفقات قسم إعادة الإنشاء من قبل OSC لتوفير الاتصال بين عقد DWDM. لا يتم إستخدام باقي وحدات البايت والحمولة الخاصة ب STM-1 أو OC3 من قبل OSC ويمكن إستخدامها لأغراض أخرى.

التطبيق

تستخدم منافذ UDC المتوفرة على ECU حمولة STM-1 أو OC-3 لتوفير نفق بين العقدتين. وتصل سعة عرض النطاق لهذا النفق إلى 100 ميجابت في الثانية.

هنا بعض الأمثلة لمساعدتك على فهم تطبيق UDC بشكل أفضل.

مثال 1

كما هو موضح في هذا المخطط، يتم توصيل جهازين على منفذ UDC على ECU لكل عقدة-A والعقدة-B. يتصل كلا جهازي الكمبيوتر ببعضهما البعض عبر نفق يوفر نطاقا تردديا يبلغ 100 ميجابت في الثانية. وبما ان هذا النفق شفاف، فهو نفسه كما لو ان جهازي الكمبيوتر متصلان واحدهما بالآخر. وهذا الإعداد هو نفس الطريقة التي يمكن بها توصيل خادمين ببعضهما البعض.

في هذا المثال، يمكنك الحصول على 100 ميجابت في الثانية من وحدات بايت الحمولة الخاصة ب STM-1 و OC-3 الخاصة ب OSC.

مثال 2

كما هو موضح في هذا المخطط، يتم توصيل موجهين مع بعضهما البعض باستخدام منافذ UDC لهيكل ONS 15454 M6. من خلال نفق UDC هذا، وعلى الرغم من أن الموجه يقع على مسافة بعيدة، فإنه تتم إدارته وتوصيله.

مثال 3

يمكن توصيل منافذ المحول ببعضها البعض عبر UDC بنفس الطريقة الموضحة في مخطط المثال 2.

تحديد

VLAN-tagged حركة مرور لا يساند على UDC أو VoIP ميناء أن يكون حاضر على ال ecu. هذا يعني أنه عندما يكون إثنان مفتاح ميناء يشكل كشنطة ربطت مع بعضهم بعضا من خلال ال UDC ميناء من ال ecu، هم لا يستطيع أن يمر أي VLANs أن يكون شكلت على شنطة قارن.

ملاحظة: راجع قسم منافذ الواجهة G.23 من دليل تكوين Cisco ONS 15454 DWDM، الإصدار 9.8.

التكوين

هناك إثنان UDC ميناء على ال ecu من ONS 15454 M6. يكون منفذ UDC الخاص بالجانب الأيسر قابلا للتكوين دائما من بطاقة TNC في slot-1، ويكون منفذ UDC الخاص بالجانب الأيمن دائما قابلا للتكوين من بطاقة TNC في slot-8.

ملاحظة: يجب أن تكون بطاقات TNC ذات الصلة قيد الاستخدام. يتم التصحيح من منافذ TNC الصغيرة القابلة للتوصيل (SFP) ويجب أن تكون في حالة UP.

يتم دعم تكوينات UDC فقط عندما يتم توفير OSC على منافذ SFP الخاصة ببطاقة TNC.

أتمت هذا steps in order to وفرت:

1. في عرض العقدة (وضع الرف الواحد) أو عرض الرف (عرض الرفوف المتعددة)، انقر نقرا مزدوجا على بطاقة TNC حيث تريد تكوين UDC و VoIP.

2. انقر فوق تبويبات الإمداد > UDC / VoIP.

3. من القائمة المنسدلة نوع الخدمة، أختر UDC.

ملاحظة: يمكنك تكوين UDC أو VoIP على منفذ SFP واحد فقط في المرة الواحدة لكل بطاقة TNC. إن يريد أنت أن يشكل UDC أو VoIP على الثاني SFP ميناء، أخترت none من الخدمة نوع قائمة ميلان إلى جانب للميناء أول، وبعد ذلك أخترت UDC أو VoIP للميناء الثاني.

4. انقر فوق تطبيق.

التحقق من الصحة

لا يوجد حاليًا إجراء للتحقق من صحة هذا التكوين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

للحصول على مزيد من الاستعلامات، اتصل بمركز المساعدة التقنية (TAC) من Cisco.

ملاحظة: سجل الدخول إلى موقع دعم Cisco التقني على الويب للحصول على مزيد من المعلومات أو الوصول إلى صفحة الويب جهات اتصال Cisco العالمية للحصول على دليل لأرقام الدعم التقني المجانية لبلدك.

معلومات ذات صلة

- إستخدام منفذ UDC على ONS 15454 M6

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems