المحتويات

مقدمة إلى إعلام ملائمة SNMP:

المتطلبات الأساسية

بنية إدارة أعطال SNMP:

إعداد SNMP على بيئة الأرفف المتعددة:

إعداد SNMP على وكيل بيئة Socks متعددة الأرفف:

قواعد معلومات الإدارة (MIB) الخاصة:

ملفات قاعدة معلومات الإدارة ل SMIv1/SMIv2 ل Cisco ONS 15454:

تحميل ملفات MIB في أنظمة NMS الأساسية:

تحميل قاعدة معلومات الإدارة في HPOV Network Node Manager

جدول تبعية قاعدة معلومات الإدارة:

معالجة الملائمة:

مثال SNMP v1:

هل الفخ خدمة تؤثر علي الانذار ؟

مثال SNMP v2:

نفس الإجراء:

الوثائق ذات الصلة:

مناقشات مجتمع دعم Cisco ذات الصلة

مقدمة إلى إعلام ملائمة SNMP:

تعد ملائمة SNMP أساسا مجموعة إعلام غير متزامنة من وكيل SNMP إلى نظام إدارة الشبكة. مثل الرسائل الأخرى في SNMP، يتم إرسال الملائمات باستخدام UDP.

الملائمة هي حزمة بيانات معرفة بواسطة قاعدة معلومات مدارة (MIB). تقع الملائمات في مصارف: عامة وخاصة بمؤسسة.

المتطلبات الأساسية

- عقدة SNMP الأساسية.

- نظرة عامة على MSTP Cisco 15454.

بنية إدارة أعطال SNMP:

إعداد SNMP على بيئة الأرفف المتعددة:

- عندما تكون العقدة متعددة الأرفف متصلة فقط ب OSC (أو GCC)، فإنها ترسل الملائمات إلى الشبكة المحلية على أي حال.

- لتجنب هذه المشكلة، يجب تعيين عقدة العبارة، أي عقدة شبكة LAN المتصلة:

- إما "الوكيل فقط"

- أو NE.

- فيما يلي وصف لوكيل Socks:

وكيل Socks (GNE، ENE، وكيل فقط، LNE)

إذا تم تحديد زر تمكين وكيل SOCKS.  و، يتم تحديد GNU.

— إنشاء نفق SOCKS ليتم إنشاؤه بين جهاز الكمبيوتر الذي يشغل CTC والعقدة المتصلة بالشبكة المحلية (LAN).

— هذا يعني أن عقدة البوابة (GNE) هي التي تستخدم وكيل SOCKS.

— يشغل هذا الخيار جدار الحماية. (GNE = وكيل SOCKS + جدار الحماية)

— هذه العقدة متصلة بالشبكة المحلية (LAN) ومن ورائها شبكة إيثرنت (ENE).

— لا يمكن أن تعلن ENE خلف GNE عبر LAN.

— يمكنك إختبار الاتصال، Telnet و CTC إلى GNE ويمكنك رؤية كل ENE خلف GNE.

— لا يمكنك إختبار الاتصال أو برنامج Telnet أو برنامج CTC إلى ENE.

إذا تم تحديد زر تمكين وكيل SOCKS.  و ENE محدد.

— إنشاء نفق SOCKS ليتم إنشاؤه بين جهاز الكمبيوتر الذي يشغل CTC والعقدة المتصلة بالشبكة المحلية (LAN).

— هذا لعقد متصلة فقط مع DCC.

— يمنع هذا الإعداد عقدة ENE من إضافة أي مسارات إلى جدول التوجيه باستخدام الخطوة التالية لواجهة شبكة LAN (motfcc0 ل 15xxx).

— يمكنك إختبار اتصال ENE إلا إذا كانت العقدة المتصلة بالشبكة المحلية LAN هي Socks GNS.

— يمكن للفني إختبار الاتصال أو برنامج Telnet أو برنامج CTC إلى شبكة إيثرنت (NE) إذا كان متصلا بالعقدة مع جهاز كمبيوتر شخصي في الشبكة الفرعية نفسها الخاصة بشبكة NE.

إذا تم تحديد زر تمكين وكيل SOCKS.  ويتم تحديد وكيل Socks فقط.

— إنشاء نفق SOCKS ليتم إنشاؤه بين جهاز الكمبيوتر الذي يشغل CTC والعقدة المتصلة بالشبكة المحلية (LAN).

— مثل GNE باستثناء أنه لا يشغل جدار الحماية.

— تم إيقاف تشغيل جدار الحماية.

— يمكنك إختبار الاتصال وبرنامج Telnet إلى العقد.

إذا تم تحديد تمكين Socks ProxyButton.  ويتم تحديد وكيل Socks فقط.

— إنشاء نفق SOCKS ليتم إنشاؤه بين جهاز الكمبيوتر الذي يشغل CTC والعقدة المتصلة بالشبكة المحلية (LAN).

— مثل GNE باستثناء أنه لا يشغل جدار الحماية.

— تم إيقاف تشغيل جدار الحماية.

— يمكنك إختبار الاتصال وبرنامج Telnet إلى العقد.

إعداد SNMP على وكيل بيئة Socks متعددة الأرفف:

- يجب أن يكون ل LNE مسار ثابت للإعلان عن نفسه كبوابة في منطقة DCC.

- عينة طريق ساكن إستاتيكي هو تقصير، غاية 0.0.0.0، الخطوة التالية ال DCN مسحاج تخديد، التكلفة=10.

- يجب أن ترسل عقد ENE فخاخ إلى LNE، المنفذ 391.

رقم قاعدة معلومات الإدارة

اسم الوحدة النمطية

خاص بالتقنية

1

Cerent-Global-Registry.mib

محدد 15454

2

Cerent-TC.mib

محدد 15454

3

Cerent-454.mib

محدد 15454

4

Cerent-generic.mib (لا ينطبق على ONS 15454)

محدد 15454

5

Cisco-SMI.MIB

محدد 15454

6

Cisco-voa-MIB.mib

بروتوكول الشجرة المتفرعة المتعددة (MSTP) الخاص ببروتوكول 15454

7

Cerent-MSDWDM-MIB.mib

8

Cisco-optical-monitor-mib.mib

9

Cerent-HC-RMON-MIB.mib

محدد 15454

10

Cerent-envmon-mib.mib

محدد 15454

11

Cerent-generic-pm-mib.mib

محدد 15454

قواعد معلومات الإدارة (MIB) الخاصة:

يقوم Cisco ONS 15454 بتنفيذ قواعد معلومات الإدارة (MIB) الخاصة بالمؤسسات بالإضافة إلى قواعد معلومات الإدارة (MIB) القياسية من IETF، بينما تعد قواعد معلومات الإدارة (MIB) ل IETF شائعة لكل من Cisco 15327 وكذلك Cisco 15454، ولا ينطبق نفس الأمر على قواعد معلومات الإدارة (MIB) الخاصة. يحتوي كل منتج على مجموعة تتألف من ثلاثة ملفات MIB خاصة.

تتوفر ملفات قاعدة معلومات الإدارة الخاصة بالمؤسسات في الإصدار الثاني من بروتوكول SMI (يشار إليه عادة باسم "قاعدة معلومات الإدارة (MIB) للإصدار الثاني من بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)" بالإضافة إلى الإصدار الأول من بروتوكول SMI (يشار إليه عادة باسم "قاعدة معلومات الإدارة (MIB) للإصدار الأول من بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)"). بناء على ما هو مطلوب بواسطة NMS، يجب تحميل مجموعة مناسبة من ملفات قاعدة معلومات الإدارة في NMS.

لاحظ أنه لا توجد إختلافات بين ملفات قاعدة معلومات الإدارة (SMIv2) و SMIv1 باستثناء الصياغة، وبالتالي فإنها لن تؤثر على NMS إذا تم تحميل ملفات قاعدة معلومات الإدارة (MIB) ل SMIv1 بدلا من ملفات قاعدة معلومات الإدارة (MIB) الخاصة بالإصدار الثاني من بروتوكول SMI، أو العكس.

ميزة فريدة من بروتوكول SNMP هي أن إصدارا معينا من ملف قاعدة معلومات الإدارة يكون متوافقا دائما مع جميع الإصدارات السابقة من نفس الملف. على سبيل المثال، يتوافق ملف CERENT-454-MIB.mib مع إصدار البرامج R2.2.3 و R2.2.1 و R2.0، وما إلى ذلك. هذه خاصية إلزامية لكل ملفات SNMP MIB وملفات MIB الخاصة من Cisco ONG ليست إستثناء. وبالتالي، عندما يكون هناك خيار، قم بتحميل أحدث ملفات قاعدة معلومات الإدارة إلى وحدة إدارة الشبكة (NMS) لإجراء العمليات التي لا تسبب أية مشكلات.

ملفات قاعدة معلومات الإدارة ل SMIv1/SMIv2 ل Cisco ONS 15454:

1. Cerent-Global-Registry.mib

2. Cerent-TC.mib

3. Cerent-454-MIB.MIB

4. Cerent-MSDWDM-MIB.mib

5. Cerent-optical-monitor-mib.mib

6. Cisco-SMI.MIB*

7. Cisco-optical-monitor-mib.mib*

8. Cisco-voa-MIB.mib

تحميل ملفات MIB في أنظمة NMS الأساسية:

من شأن اتباع هذه الإرشادات أثناء تحميل ملفات قاعدة معلومات الإدارة (MIB) لبروتوكول SNMP في نظام إدارة الشبكة أن يجعل الأمور أكثر سهولة وسرعة.

- أولا، تأكد من أنك تقوم بتحميل الإصدار المقبول من ملفات قاعدة معلومات الإدارة. على سبيل المثال، لا تزال بعض أنظمة NMS الأساسية تقبل ملفات قاعدة معلومات الإدارة (SMIv1) ل SMIv1 (أو 'SNMP الإصدار 1') فقط.

- يجب تحميل ملفات قاعدة معلومات الإدارة بالترتيب الذي تظهر به أعلاه. إذا لم يتم اتباع هذا الأمر بشكل صارم، فلن يتم تحويل ملف MIB واحد أو أكثر برمجيا. أمر التحميل المحدد في جدول تبعية قاعدة معلومات الإدارة. يسهل هذا الجدول تحميل مجموعة فرعية من ملفات IETF القياسية من قاعدة معلومات الإدارة (MIB) فقط إذا كان ذلك مطلوبا.

- إذا نتج عن ملف IETF MIB واحد أو أكثر أخطاء في NMS أثناء التحميل، فيجب الاتصال بمورد NMS لحل المشكلة.

تحميل قاعدة معلومات الإدارة في HPOV Network Node Manager

انتقاء ملفات قاعدة معلومات الإدارة (SMIv2) من أعلاه وتحميل HPOV NNM (مدير عقدة شبكة OpenView من HP) بالترتيب الصحيح.

- تأكد من تحميل ملفات MIB الخاصة في NNM. ابحث تحت الخيار في لوحة NNM الرئيسية واتبع الخيارات لتحميل ملفات MIB.

- فتح تكوين الحدث بعد ذلك

- من أي نافذة مستعرض تنبيه، حدد إجراءات:تكوين حدث.

- في النصف العلوي من النافذة، حدد الحدث 454 إذا كان هو نظام Cisco 15454 وCerentGenericEvent إذا كان هو نظام Cisco 15327.

- في النصف السفلي من النافذة، حدد تنبيه خاص تريد تكوينه من نافذة مستعرض تنبيه NNM.

- حدد تحرير:أحداث->تعديل، ثم حدد رسالة الحدث

- عمل تحديد في الفئة

- قم بإجراء تحديد في حقل Severityfield، على سبيل المثال، Major

- في حقل الرسائل لسجل الأحداث، أدخل ما يلي:

$n$2 object:$3 فهرس:$4 فتحة:$5 منافذ:$6 مساعدة:$8

- اضغط على موافق، ثم احفظ العمل تحت الملف

- الآن كل مصيدة من العقدة ستظهر مع رسالة والوربيندات التي جاءت معها.

على سبيل المثال،

"LossOfSignal Cleared Object:مؤشر DS3:28449 slot:3 منافذ:1 مساعدة:FAC-5-1"

- قد ترغب في تكوين إجراء ليتم تنفيذه عند تلقي هذا الاعتراض. قد يكون من المرغوب أيضا أن تكون هذه الرسالة أعلاه في شكل مختلف. يمكن ممارسة هذه الخيارات باستخدام اللوحة المذكورة أعلاه، إذا كان ذلك مطلوبا.

جدول تبعية قاعدة معلومات الإدارة:

يظهر الجدول التالي تبعيات ملف MIB المراد تحليله أثناء تحميله في NMS.

ملف MIB

يتطلب

bridge-mib-rfc1493.mib

RFC1155-SMI

المعيار RFC1212

المعيار RFC1215

RFC1213-MIB-RFC1213.mib

Cerent-454-MIB.MIB

SNMPv2-SMI

SNMPv2-TC

SNMPv2-CONF

Cerent-Global-Registry.mib

Cerent-TC.mib

Cerent-generic-mib.mib

SNMPv2-SMI

SNMPv2-TC

SNMPv2-CONF

Cerent-Global-Registry.mib

Cerent-TC.mib

DS1-MIB-RFC2495.mib

SNMPv2-SMI

SNMPv2-TC

SNMPv2-CONF

IF-MIB-RFC2233.mib

PerfHist-TC-MIB-RFC2493.mib

ANAifType-MIB.MIB

SNMPv2-MIB-RFC1907.mib

DS3-MIB-RFC2496.mib

SNMPv2-SMI

SNMPv2-TC

SNMPv2-CONF

IF-MIB-RFC2233.mib

PerfHist-TC-MIB-RFC2493.mib

ANAifType-MIB.MIB

SNMPv2-MIB-RFC1907.mib

ENTITY-MIB-RFC2737.MIB

SNMPv2-SMI

SNMPv2-TC

SNMPv2-CONF

SNMP-Framework-MIB-RFC2571.mib

EtherLike-MIB-RFC2358.mib

SNMPv2-SMI

SNMPv2-CONF

SNMPv2-MIB-RFC1907.mib

ANAifType-MIB.MIB

IF-MIB-RFC2233.mib

IF-MIB-RFC2233.mib

SNMPv2-SMI

SNMPv2-TC

SNMPv2-CONF

SNMPv2-MIB-RFC1907.mib

ANAifType-MIB.MIB

p-bridge-mib-rfc2674.mib

SNMPv2-SMI

SNMPv2-TC

SNMPv2-CONF

RFC1213-MIB-RFC1213.mib

bridge-mib-rfc1493.mib

Q-Bridge-MIB-RFC2674.mib

SNMPv2-SMI

SNMPv2-TC

SNMPv2-CONF

RFC1213-MIB-RFC1213.mib

bridge-mib-rfc1493.mib

SNMP-Framework-MIB-RFC2571.mib

p-bridge-mib-rfc2674.mib

RMON-MIB-RFC1757.MIB

rmontok-rfc1513.mib

RMON2-MIB-RFC2021.mib

RFC1213-MIB-RFC1213.mib

RFC1155-SMI

المعيار RFC-1212

RMON-MIB-RFC1757.MIB

RFC1155-SMI

المعيار RFC-1212

RFC1213-MIB-RFC1213.mib

المعيار RFC1215

SONET-MIB-RFC2558.MIB

SNMPv2-SMI

SNMPv2-TC

SNMPv2-CONF

SNMPv2-MIB-RFC1907.mib

ANAifType-MIB.MIB

IF-MIB-RFC2233.mib

PerfHist-TC-MIB-RFC2493.mib

معالجة الملائمة:

1.قراءة الملائمة

2.تحديد ما يلي:

الملائمة: TrapId

cRent454AlarmObjectType attrValue: ObjectType

Cerent454 AlarmState attrValue: ServiceAffecting/ No Service Affecting

Center454AlarmObjectName: Level/Slot/Port

النوع = IpAddress، القيمة = 10.105.142.205 (V2 فقط)

3.تصفح من خلال إرشادات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها / تنبيه أستكشاف الأخطاء وإصلاحها، وحدد TrapId المناسب، ثم تصفح إلى القسم ذي الصلة.

4.أستخدم المعلومات الموجودة على المستوى / الفتحة / المنفذ لتحديد البطاقة والمنافذ المتأثرة

5.قم بتطبيق الإجراء ومسح التنبيه.

مثال SNMP v1:

فخ SNMPv1: LossSignalForOpticalChannel

(تم الزواج في مايو 05:11:20:49 2014) مصيدة SNMPv1: الوكيل IP = 10.105.142.205، مع الوقت = 18 ساعة: 31 دقيقة: 16.37 ثانية (6667637)

المؤسسة = 1.3.6.1.4.1.3607.6.10.30، عام = enterpriseSpecific، خاص = lossSignalForOpticalChannel

AttrOid1 = cerent454NodeTime.0، AttrType = OctetString، AttrValue = 20051128022020S

AttrOid2 = cerent454AlarmState.8195.5600 ، AttrType = عدد صحيح، AttrValue = criticalServiceAffecting(100)

AttrOid3 = cerent454AlarmObjectType.8195.5600 ، AttrType = عدد صحيح، AttrValue = dwdmTrunk(170)

AttrOid4 = cerent454AlarmObjectIndex.8195.5600 ، AttrType = عدد صحيح، AttrValue = 8195

AttrOid5 = cerent454AlarmSlotNumber.8195.5600 ، AttrType = عدد صحيح، AttrValue = 2

AttrOid6 = cerent454AlarmPortNumber.8195.5600 ، AttrType = عدد صحيح، AttrValue = port2(20)

AttrOid7 = cerent454AlarmLineNumber.8195.5600 ، AttrType = عدد صحيح، AttrValue = 0

AttrOid8 = cerent454AlarmObjectName.8195.5600 ، AttrType = OctetString، AttrValue = chan-2-2

Varbind 1 في Trap 1.3.6.1.4.1.3607.6.10.100.10.20.0: تطابق تعريف قاعدة معلومات الإدارة.

المحول 2 في الملائمة 1.3.6.1.4.1.3607.6.10.20.30.20.1.80.8195.5600: تطابق تعريف قاعدة معلومات الإدارة (MIB).

المحول VarBind 3 في الملائمة 1.3.6.1.4.1.3607.6.10.20.30.20.1.20.8195.5600: تطابق تعريف قاعدة معلومات الإدارة (MIB).

المحول 4 في الملائمة 1.3.6.1.4.1.3607.6.10.20.30.20.1.60.8195.5600: تطابق تعريف قاعدة معلومات الإدارة.

المحول Varbind 5 في الملائمة 1.3.6.1.4.1.3607.6.10.20.30.20.1.30.8195.5600: تطابق تعريف قاعدة معلومات الإدارة (MIB).

المحول Varbind 6 في الملائمة 1.3.6.1.4.1.3607.6.10.20.30.20.1.40.8195.5600: تطابق تعريف قاعدة معلومات الإدارة (MIB).

المحول 7 في الملائمة 1.3.6.1.4.1.3607.6.10.20.30.20.1.50.8195.5600: تطابق تعريف قاعدة معلومات الإدارة (MIB).

المحول 8 في الفتحة 1.3.6.1.4.1.3607.6.10.20.30.20.1.100.8195.5600: تطابق تعريف قاعدة معلومات الإدارة (MIB).

هل الفخ خدمة تؤثر علي الانذار ؟

فخ SNMPv1: LossSignalForOpticalChannel

(تم الزواج في مايو 05:11:20:49 2014) مصيدة SNMPv1: الوكيل IP = 10.105.142.205، مع الوقت = 18 ساعة: 31 دقيقة: 16.37 ثانية (6667637)

المؤسسة = 1.3.6.1.4.1.3607.6.10.30، عام = enterpriseSpecific، خاص = lossSignalForOpticalChannel

AttrOid1 = cerent454NodeTime.0، AttrType = OctetString، AttrValue = 20051128022020S

AttrOid2 = cerent454AlarmState.8195.5600 ، AttrType = عدد صحيح، AttrValue =CriticalServiceAffecting(100)

AttrOid3 = cerent454AlarmObjectType.8195.5600 ، AttrType = عدد صحيح، AttrValue = dwdmTrunk(170)

AttrOid4 = cerent454AlarmObjectIndex.8195.5600 ، AttrType = عدد صحيح، AttrValue = 8195

AttrOid5 = cerent454AlarmSlotNumber.8195.5600 ، AttrType = عدد صحيح، AttrValue = 2

AttrOid6 = cerent454AlarmPortNumber.8195.5600 ، AttrType = عدد صحيح، AttrValue = port2(20)

AttrOid7 = cerent454AlarmLineNumber.8195.5600 ، AttrType = عدد صحيح، AttrValue = 0

AttrOid8 = cerent454AlarmObjectName.8195.5600 ، AttrType = OctetString، AttrValue = chan-2-2

ويجب إعتبار الناتج المشار إليه أعلاه بمثابة إنذار عاجل.

ماذا تفعل —> انتقل إلى إرشادات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها من Cisco \ أستكشاف الأخطاء وإصلاحها:

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/optical/15000r9_6/dwdm/troubleshooting/guide/b_454d96_ts.html

تعرف على السبب المحتمل واستعرض إليه:

دليل أستكشاف الأخطاء وإصلاحها

مثال SNMP v2:

مصيدة SNMPv2: LossSignalForOpticalChannel

(تم التحقق في مايو 05 11:20:49 2014): ملائمة SNMPv2: معرف الطلب = 254، حالة الخطأ = لا خطأ، فهرس الأخطاء = 0

Oid1 = sysUpTime.0، النوع = TimeTicks، القيمة = 116 ساعة: 48 دقيقة : 23.38 ثانية (42050338)

OID2 = snmpTrapOID.0، النوع = ObjectID، القيمة = 1.3.6.1.4.1.3607.6.10.30.0.5600

Oid3 = cerent454NodeTime.0، النوع = OctetString، القيمة = 20051128031653S

Oid4 = cerent454AlarmState.65544.5600، النوع = عدد صحيح، القيمة = criticalServiceAffecting(100)

Oid5 = cerent454AlarmObjectType.65544.5600 ، النوع = عدد صحيح، القيمة = ots(3210)

Oid6 = cerent454AlarmObjectIndex.65544.5600 ، النوع = عدد صحيح، القيمة = 65544

Oid7 = cerent454AlarmSlotNumber.65544.5600، النوع = عدد صحيح، القيمة = 16

Oid8 = cerent454AlarmPortNumber.65544.5600، النوع = عدد صحيح، القيمة = port1(10)

Oid9 = cerent454AlarmLineNumber.65544.5600، النوع = عدد صحيح، القيمة = 0

Oid10 = cerent454AlarmObjectName.65544.5600، النوع = OctetString، القيمة = Line-16-1-RX

OID11 = 1.3.6.1.6.3.18.1.3.0، النوع = IPaddress، القيمة = 10.105.142.205

Varbind 3 في الملائمة 1.3.6.1.4.1.3607.6.10.100.10.20.0: تطابق تعريف قاعدة معلومات الإدارة.

المحول 4 في الفتحة 1.3.6.1.4.1.3607.6.10.20.30.20.1.80.6544.5600: تطابق تعريف قاعدة معلومات الإدارة (MIB).

المحول Varbind 5 في الملائمة 1.3.6.1.4.1.3607.6.10.20.30.20.1.20.6544.5600: تطابق تعريف قاعدة معلومات الإدارة (MIB).

المحول 6 في الفتحة 1.3.6.1.4.1.3607.6.10.20.30.20.1.60.6544.5600: تطابق تعريف قاعدة معلومات الإدارة (MIB).

المحول 7 في الفتحة 1.3.6.1.4.1.3607.6.10.20.30.20.1.30.6544.5600: تطابق تعريف قاعدة معلومات الإدارة (MIB).

المحول 8 في الفتحة 1.3.6.1.4.1.3607.6.10.20.30.20.1.40.6544.5600: تطابق تعريف قاعدة معلومات الإدارة (MIB).

المحول Varbind 9 في الملائمة 1.3.6.1.4.1.3607.6.10.20.30.20.1.50.6544.5600: تطابق تعريف قاعدة معلومات الإدارة (MIB).

المحول 10 في الفتحة 1.3.6.1.4.1.3607.6.10.20.30.20.1.100.6544.5600: تطابق تعريف قاعدة معلومات الإدارة (MIB).

نفس الإجراء:

- الفرق الوحيد هو في عنوان IP للمصدر: كيفية تعريف العقدة:

OID11 = 1.3.6.1.6.3.18.1.3.0، النوع = IPaddress، القيمة = 10.105.142.205

- يوفر هذا عنوان IP لعقدة المصدر.

الوثائق ذات الصلة:

- دليل أستكشاف الأخطاء وإصلاحها ل DWDM:

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/optical/15000r9_6/dwdm/troubleshooting/guide/b_454d96_ts.html

- يحتوي هذا الارتباط أيضا على شرح مفيد للغاية حول كيفية توفير 15454 لإدارة SNMP:

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/optical/15000r9_0/dwdm/reference/guide/454d90_ref/454d90_snmp.html

- إن ال MIBs على CCO cisco توصيل online.

- يحتوي الارتباط التالي على الوحدة النمطية للكائنات والأحداث الخاصة بالملائمة المتلقاة ل Cisco ONS 15454:

http://issues.opennms.org/secure/attachment/10480/CERENT-454-MIB.txt