المحتويات

المقدمة

أين يمكنني العثور على دليل ميزة DPT؟

هل يمكن أن تحمل DPT إطارات 802.1q؟

كيف يمكنني قياس مقطع حلقة DPT جديد لتحقيق الجودة والاستقرار؟

ما هي المصروفات الإضافية التي تم إنشاؤها بواسطة DPT إلى حزمة IP؟

كيف يمكنك تكوين محاسبة SRP MAC؟

ما هي فائدة تشغيل DPT عبر SONET مع حلقة محمية أو غير محمية؟

هل تقوم بطاقة خط OC-12 DPT (المحرك 1) بتنفيذ قوائم انتظار النقل والإحالة ذات الأولوية العالية والمنخفضة ل SRP-FA؟

كم عدد العقد التي يمكن أن تستوعبها حلقة DPT؟

هل SRP أو DPT هو المصطلح الصحيح المطلوب إستخدامه؟

هل يمكن تقليل موجه محول جيجابت (GSR) OC-48 DPT إلى OC-12؟

هل يمكنك دمج بطاقة C48/SRP-SR (بطاقة خط قصيرة المدى) و OC48/SRP-LR (بطاقة خط طويلة المدى) في موجه محول جيجابت (GSR)؟

هل يمكنك توفير معلومات حول النطاق الترددي ل SRP؟

ما هو إسترداد الحلقة المفردة (SRR)؟

كيف يمكن توصيل إشارة الليزر 1310 نانومتر مع إشارة ليزر 1550 نانومتر؟

كيف يعمل تحويل حماية DPT؟

ما هو مرور DPT؟

هل بروتوكول التوجيه الاحتياطي الفعال (HSRP) مدعوم على النقل الديناميكي للحزم (DPT)؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

يجيب هذا المستند على الأسئلة المتداولة فيما يتعلق ببروتوكول إعادة الاستخدام المكاني (SRP) ونقل الحزم الديناميكي (DPT) أجهزة وبرامج Cisco.

س. أين يمكنني العثور على دليل ميزة DPT؟

أ. راجع دليل ميزة بروتوكول إعادة الاستخدام المكاني للعثور على دليل ميزة DPT.

س. هل يمكن أن تحمل DPT إطارات 802.1q؟

a. باستخدام الموجه Cisco 10720، مع دعم واجهة النقل العالمي (UTI)، وبطاقة خادم النفق على موجه محول جيجابت (GSR)، يمكنك أخذ إطارات إيثرنت، وتضمين الإطارات إلى UTI. يمكنك بعد ذلك حمل الإطارات المحولة عبر حلقة DPT، وإلى بطاقة خادم نفق GSR من أجل معالجتها.

س. كيف يمكنني قياس مقطع حلقي DPT جديد لتحقيق الجودة والاستقرار؟

a. يمكن إستخدام أوامر تصحيح الأخطاء لبرنامج Cisco IOS® هذه للتحقق من بروتوكولات الطبقة 2 (L2)، بمجرد ظهور حلقة:

- debug srp topology— يجب أن يرسل كل خمس ثوان ويستلم كل خمس ثوان من كل عقدة في الحلقة.

- debug srp ips— يجب أن يرسل كل ثانية ويستلم كل ثانية من كل جار.

قم بإرسال أربعة أنواع من حركة المرور وأصدر الأمر show interface srp وshow srp counters للتحقق من هذه العدادات:

- حركة مرور أقل أولوية للبث الأحادي (النوع الافتراضي للخدمة (ToS) من 0 إلى 5)

- حركة مرور أحادي الأولوية (افتراضي إلى S 6 إلى 7). كن حذرا من أدوات تحديد المعدل الافتراضية 20mB.

- حركة مرور منخفضة الأولوية للبث المتعدد (الافتراضي من 0 إلى 5)

- حركة مرور البيانات ذات الأولوية العالية للبث المتعدد (الافتراضي من 6 إلى 7)

فيما يتعلق بمعدل خطأ البت (BER)، يتم تطبيق هذه المعلومات:

- يمكنك قراءة BER ل B1، B2، و B3 من إخراج الأمر show controller.

- يمكنك تغيير حدود b1، b2، و b3 بنفس الطريقة التي يمكنك بها الحصول على حزمة عادية عبر إرتباط SONET (PoS).

- لا يمكنك أن ترى أي عدد من العبوات الآلية في الحلقة إلا إذا كان هناك مسافة طويلة للغاية، على سبيل المثال 70 إلى 80 كم أو أكثر.

- نطاق عتبة BER هو من -3 إلى -9، رغم أنك لا تستطيع رؤية أي أخطاء B1، B2، أو B3 في حلقة مبنية بشكل جيد.

فيما يتعلق بمعدات معينة لبروتوكول الشجرة المتفرعة (SRP) وبروتوكول نقل البيانات (DPT)، يرجى الرجوع إلى Spirent (Adtech) وIxia ، اللذين يقدمان معدات إختبار بروتوكول الشجرة المتفرعة (SRP) وبروتوكول نقل البيانات (DPT). يمكنك معرفة ما إذا كانت بطاقة الخط تعمل، ما إذا كانت الرسائل يتم تبادلها، مع هذه المنتجات. يمكن لنظام Spirent (Adtech) إنشاء رسائل من أجل محاكاة حلقة تشغيلية (Intelligent Protection Switching (IPS)، وحفظ الذيل، والطبولوجيا). هذان النوعان من المنتجات امتدادات برمجية لمختبري OC-48 PoS التابعين لهما.

Q. ما هي النفقات العامة التي تم إنشاؤها بواسطة DPT إلى حزمة IP؟

أ. إرتفاع SRP هو 21 بايت أعلى حزمة IP الأساسية، وهي 16 بايت OH و 4 بايت لتسلسل التحقق من الإطارات (FCS) ومحدد 1 بايت. الحد الأدنى لاستخدام البيانات لحزم التحكم. هناك حزم ل IPS، والمخطط، واسم العقدة، والاستخدام، والتي تعتمد على التكوين. ويبلغ مجموع هذه الحزم حوالي 2000 حزمة في الثانية، وهو ما يمثل إستخداما في الغالب. كل هذه أحجام حزم صغيرة (من 40 إلى 128 بايت)، والتي تصل إلى حوالي 0.05 بالمائة من حركة المرور.

س. كيف يمكنك تكوين محاسبة SRP MAC؟

a. أصدرت هذا أمر in order to شكلت SRP {upper}mac accounting:

- interface SRP0/0

- عدد srp xxx.xxx.xxxx

قم بإصدار الأمر show srp source-counters كما هو موضح في هذا المثال لعرض النتائج:

srp-router#show srp source-counters

يتم عرض معلومات عنوان المصدر للواجهة SRP0/0 بهذا التنسيق:

- xxxx.xxxx.xxxx، فهرسة 1، pkt. عدد 10

س. ما هي فائدة تشغيل DPT عبر SONET مع حلقة محمية أو غير محمية؟

فوائد DPT عبر SONET

أ. تكمن الفائدة الرئيسية من تشغيل DPT عبر SONET في حقيقة أنك تستخدم تقنية تم تحسينها لحمل IP أو حركة مرور البيانات أثناء الحفاظ على خدمات التجميع (TDM) بتقسيم الوقت الحالية. بهذه الطريقة يمكنك تقديم التجميع الإحصائي على بنية TDM الأساسية. كل هذا يكون عبر زوج ليفي واحد.

DPT عبر SONET باستخدام شبكة دائرية محولة ذات خط ثنائي الإتجاه (BLSR) أو شبكة دائرية محولة للمسار أحادي الإتجاه (UPSR)

إذا قمت بتشغيل DPT عبر شبكة دائرية محولة للمسار أحادي الإتجاه (UPSR)، فإن الطريقة العملية الوحيدة هي تشغيل هذا عبر UPSR غير محمي. يوفر الجهاز مثل Cisco ONS 15454 هذه الإمكانية، ولكن ليس كل إضافة مجمعات إسقاط (ADMs) تقوم بذلك. في هذه الحالة، يجب عليك الاعتماد على حماية DPT في حالة حدوث حالات فشل. في حالة حدوث فشل، يؤثر التحويل الذكي للحماية من خلال ميزة "حماية البيانات (DPT)" (بروتوكول IPS) على المحول، كما أن لديك حلقة DPT ملفوفة.

في حالة DPT عبر الشبكة الدائرية المحولة ذات الخط ثنائي الإتجاه (BLSR)، إذا كان هناك فشل، تبدأ حماية BLSR في العمل وليس لديك أي التفاف في حلقة DPT. وهذا يعني المزيد من عرض النطاق في كل الأوقات. يتمثل الوقت الوحيد الذي يتم فيه تنشيط حماية DPT في حالة حدوث فشل بين موجه DPT و ADM. لا يمكنك إنشاء دوائر SONET غير محمية عبر حلقة BLSR. يستخدم BLSR الحماية المشتركة ويفترض أن كل دائرة تستخدم هذه الحماية.

س. هل تقوم بطاقة الخط OC-12 DPT (Engine 1) بتنفيذ قوائم انتظار النقل والإحالة ذات الأولوية العالية والمنخفضة ل SRP-FA؟

أ. تحتوي بطاقة خط OC-12 DPT على قائمة انتظار واحدة فقط في مسار الإرسال، وقوائمتين في مسار النقل. ومع ذلك، تعمل الحلقات على أساس قائمة انتظار واحدة بسبب قائمة انتظار الإرسال الأحادية.

تعمل خوارزمية إنصاف SRP (FA) فقط على قائمة الانتظار ذات الأولوية المنخفضة (والتي يتم تنفيذها) ولا تعمل مطلقا على قائمة الانتظار ذات الأولوية العالية. لا يوجد تحديد بمعدل منخفض أو عالي على بطاقة خط OC-12 DPT.

بالإضافة إلى ذلك، تستند بطاقة الخط ذات الأربعة منافذ OC-12c/STM-4c DPT Internet Service Engine (ISE)، السلسلة Cisco 12000 و 12400 Series إلى Engine 3. تدعم بطاقة الخط هذه قوائم انتظار SRP عالية ومنخفضة بالكامل وواجهة سطر أوامر (CLI) لجودة الخدمة النمطية الكاملة (QoS). يمكن للعميل تغيير تقسيم الأولوية وتعيين أنواع معينة من الحزم على قائمة انتظار معينة. كما تسمح بطاقة الخط لأي سياسة حركة مرور بتعيين أي إجراء، مثل تغييرات النطاق الترددي أو نوع الخدمة (ToS).

ملاحظة: ارجع إلى برنامج Cisco IOS Software: جودة الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات حول جودة الخدمة.

س. كم عدد العقد التي يمكن أن تستوعبها حلقة DPT؟

أ. بالنسبة لحلقة STM-16 DPT، تنطبق هذه المعلومات:

- لا تتجاوز 62 حلقة في حالة إستخدام إصدار DPT (rev-A) الخاص بتسلسل التحقق من الإطارات الأقدم (FCS). ويصدق هذا أيضا إذا قمت بمزج إصدارات rev-a و rev-b من بطاقة DPT.

- الحد الجديد هو 128 عقدة، إذا كانت جميع العقد تستخدم الإصدار الأحدث (rev-b).

بالنسبة لحلقة STM-4 DPT، يتم تطبيق هذه المعلومات:

- بحد أقصى 30 عقدة

- ارجع إلى تقنية نقل الحزم الديناميكي والأداء للحصول على مزيد من المعلومات حول نمذجة DPT وتقنيتها.

س. هل SRP أو DPT هو المصطلح الصحيح الذي يجب إستخدامه؟

A. Cisco DPT هو نوع بنية الشبكة التي يمكن للعملاء إنشاؤها، استنادا إلى بنية Cisco SRP MAC والبروتوكول الخاص بها. في المستقبل، يمكن للعملاء إنشاء بنية شبكة لحلقة الحزم المرنة (RPR)، استنادا إلى بنية وبروتوكول IEEE 802.17 MAC. DPT/RPR هو تسمية السوق واستخدام العملاء.

هذه التعاريف للمصطلحات المذكورة:

- RPR—اسم فئة المنتجات والتقنيات التي توفر وظائف RPR.

- DPT—اسم خط المنتج لعائلة منتجات RPR من Cisco، مثل بطاقة الخط OC-48 DPT لموجه سلسلة 12000 من Cisco.

- SRP — اسم بروتوكول طبقة Mac (MAC) الذي تم تطويره من Cisco والتقنيات الأساسية المستخدمة في مجموعة المنتجات DPT و RPR من Cisco. يعد بروتوكول الشجرة المتفرعة (SRP) مواصفات مفتوحة ومتاحة بحرية (RFC 2892 )، وقد تم تقديمه إلى المعهد الدولي لبحوث الطاقة (IEEE) للنظر فيه كأساس للتنفيذ الموحد لعام 802 على مستوى التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC).

- IEEE 802. 17—اسم التطبيق القياسي المقبل لبروتوكول طبقة التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) للحصول على RPR.

س. يستطيع gigabit مفتاح مسحاج تخديد (GSR) OC-48 DPT بطاقة أن يكون اختزلت إلى OC-12؟

أ. لا، هذا غير ممكن. وهناك مجالان يحدان من هذه القدرة. هذه هي مكدس البيانات الموزعة (DPT):

DPT/SRP RAC ASIC <—> SONET/SDH Framer <—> Optics PHY <—> الألياف

- الدائرة المتكاملة الخاصة بتطبيقات تأكيد توفر الموارد (RAC) ل OC-12 هي الإصدار 1 من بروتوكول إعادة الاستخدام المكاني (SRP) ASIC. إن RAC ASIC ل OC-48 هو صيغة 2 SRP ASIC. هناك بعض الاختلافات البسيطة بين الإصدار 1 والإصدار 2. كل منهما يقوم بتشغيل معدل ساعة ASIC الخاص به.

- يعمل كل من الصانعين، بالنسبة إلى OC-12 و OC-48، على معدل ساعة ثابت محدد. يدعم المضمن معدل خط واجهة واحدا.

س. هل يمكنك دمج بطاقة C48/SRP-SR (بطاقة خط قصيرة المدى) و OC48/SRP-LR (بطاقة خط طويلة المدى) في موجه محول جيجابت (GSR)؟

أ. لا توجد مشاكل إذا قمت بخلط SR و LR OC-48s مع SRP في GSR نفسه. وقد تم إختبار ذلك على نطاق واسع، ولا توجد قيود. الهم الوحيد هو إذا كان SR أو LR يتصل ألياف ببطاقة خط ذات مدى مختلف، مثل بطاقة خط SR متصلة ببطاقة خط LR عبر الألياف. في هذه الحالة، يجب عليك إستخدام التوهين لخفض مستويات الطاقة في الألياف.

س. هل يمكنك توفير معلومات حول النطاق الترددي ل SRP؟

أ. يبلغ معدل خط SONET (لطراز OC-48) 2488. 32 ميجابت في الثانية. الحساب السريع للتكاليف العامة هو 1 بايت لكل 27 بايت يتم إرسالها. وبالتالي، فإن الحمولة المتاحة تبلغ 26/27 تقريبا أو 2488.32 = 2396.16 مليون حزمة بيانات.

والعدد الذي يستخدم عادة في العمليات الحسابية العامة، في العمليات الحسابية الأولية، يبلغ 2. 395 جيجابت في الثانية. يضع هذا الرقم في الاعتبار Path OverHead (POH). هذا هو النطاق الترددي المتاح لإدراج حزم التحكم في SRP وحزم البيانات.

فلديك دائما ال 2.395 المتاحة ل SRP، وفي حين أن حزم التحكم في SRP لا تشغل أي نطاق ترددي تقريبا (حتى أن البقاء على قيد الحياة على فترات 106 وحدات لا يعد شيئا تقريبا)، فإن حجم الحزم التي تحتوي على نسبة 16 بايت من برنامج SRP يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في النطاق الترددي العريض لبروتوكول الإنترنت لديك. على سبيل المثال، حزمة IP سعة 40 بايت = 56 بايت من حزمة SRP = 40/56 * 2.395 = 1.71 جيجابت في الثانية من حركة مرور IP حتى وإن كان SRP يستخدم جميع حزم 2.395 g. ومع ذلك، حزمة IP سعة 1500 بايت = 1516 بايت من حزمة SRP = 1500/1516 * 2.395 = 2.369 جيجابت في الثانية من حركة مرور IP على الرغم من أن بروتوكول الشجرة المتفرعة (SRP) يستخدم جميع حزم 2.395 g.

س. ما هو إسترداد الحلقة المفردة (SRR)؟

أ. SRR يتعامل مع العديد من حالات فشل الألياف على حلقة واحدة. يسمح بروتوكول SRR ل DPT بالتشغيل عبر حلقة واحدة عندما يكون فشلان أو أكثر على نفس الحلقة. يتيح بروتوكول SSR لحلقة SRP الاحتفاظ باتصال العقدة الكاملة في حالة حدوث العديد من الأعطال في إحدى حلقتي التناوب المضاد (الحلقة الداخلية (IR) أو الحلقة الخارجية (OR)، بينما تكون الحلقة الأخرى خالية من الأعطال. وفي جميع الحالات الأخرى، مثل حالات فشل الحلقة المزدوجة، تحافظ حلقة SRP على سلوك التحويل الذكي للحماية (IPS) لبروتوكول SRP القياسي.

هذه هي القواعد:

- إذا كان فشلا واحدا، أستخدم بروتوكول IPS.

- في حالة وجود عدة حالات فشل في نفس الحلقة، تقوم كل عقدة بتهيئة SRR.

SRR هو ملحق ل SRP. يتضمن SRR نوعي حزم التحكم في SRP الجديدين التاليين:

- حزم الاكتشاف

- الإعلان عن الحزم

وهذا يسمح لكل موجه بمعرفة حالات الفشل في الحلقة. يتم إرسال حزم الاكتشاف كل عشر ثوان عند تمكينها على جميع العقد الدائرية. إذا اكتشفت عقدة حلقة فشلا محليا، تقوم العقدة بتشغيل حزمة اكتشاف على كلا الحلقتين. تقوم كل عقدة عبور حلقية بتحديث الحزمة بمعلومات الفشل الخاصة بها. يطلق المنشئ حزمة إعلان تشير إلى عدد مرات الفشل على كل حلقة عندما ترجع حزمة اكتشاف المخطط.

ملاحظة: يتم إرسال حزم المخطط من نقطة إلى نقطة إلى عنوان MAC 0000.000.0000.

كما أن خوارزمية عدالة SRP لا تعمل عند إستخدام حلقة واحدة. إن عرض النطاق الترددي لكل عقدة محدود للغاية، كما أن حد النطاق الترددي لكل عقدة هو 100 متر مع الطراز OC-12/STM-4 و 400M مع الطراز OC-48/STM-16. SRR هو تنفيذ إصدار برنامج ولا يتم تمكينه بشكل افتراضي. يبلغ الأمر show srp srr عن حالة ميزة SRR. راجع بروتوكول إسترداد الحلقة المفردة للحصول على مزيد من المعلومات.

س. كيف يمكن ربط إشارة الليزر 1310 نانومتر بإشارة ليزر 1550 نانومتر؟

أ. يمكن إستقبال إشارة الليزر بحجم A 1550 نانومتر، على واجهة 1550 نانومتر، من خلال أو الكشف عنها بواسطة ثنائي في واجهة 1310 نانومتر. يمكن أن تستلم إشارة ليزر 1310 نانومتر، على واجهة 1310 نانومتر، بواسطة ثنائي أو يمكن أن تستكشفها على واجهة 1550 نانومتر.

السبب في هذا أن كل واجهات الموجه الضوئي، DPT والحزمة عبر SONET (PoS)، يستعمل الإستقبال (Rx) جزء من القارن (Wideband Diode). وهذا يعني أن الديود يمكن أن يتلقى إشارات ليزر إما 1310 نانومتر أو 1550 نانومتر.

بصفة عامة، يمكنك إستخدام القواعد الواردة في هذا القسم كدليل إرشادي لتصميم ألياف داكنة طويل المدى طراز STM-16. يستند هذا المثال إلى واجهة Long Reach 2 (LR2). ولكن، تنطبق قواعد مماثلة على الواجهة Long Reach 1 (LR1). ويكون التشتيت أقل من إصدار مع ألياف 40 كيلومتر. توهين الألياف عند 1310 نانومتر، المستخدم مع واجهة LR1، أعلى.

هذا مثال على STM-16 LR2.

هناك معلمتان مهمتان في تصميم ألياف مظلمة بعيدة المدى:

- القدرة الضوئية

- تشتيت

تعتبر مواصفات الوسائط الليفية فيما يتعلق بالفقد (dB/KM عند 1550 نانومتر) والتشتت (ps/nm/km) أمرا بالغ الأهمية عند هذه المسافات.

تؤدي قيود التضخيم والتشتيت الكثيرة جدا أو القليلة جدا إلى إنشاء شروط التفاف حلقي بسبب حالة تدهور الإشارة. ويشار إلى ذلك في الإخراج من الأمر show controllers srp. وعادة ما يكون ذلك نتيجة لمستويات الطاقة الضوئية غير المناسبة أو مستويات التشتت العالية. هذا إثنان معلم مهم في هذا شبكة طويل فسحة بين دعامتين. طاقة عالية جدا أو منخفضة جدا، مع ظروف قيمة الحافة، يمكن أن يسبب أيضا الكثير من أخطاء البت.

يعد G.652 و G.653، أو الألياف ذات المواصفات المماثلة، نوعين من الألياف شائعة الاستخدام. تم تحسين الوضع العادي لألياف G.652 أحادية الوضع (SMF) لضمان عدم التشتيت بحوالي 1310 نانومتر. وهذا ليس الأمثل لإرسال 1550 نانومتر، يستخدم مع واجهة LR2. ولذلك، جرى تطوير G.653 DS مع تشتيت صفري عند 1550 نانومتر.

من الأمثلة الشائعة لفقدان الألياف 0. 2 إلى 0. 4 ديسيبل لكل كيلومتر عند 1550 نانومتر. تعد الألياف ذات الجودة المتوسطة حوالي 0.30 ديسيبل/كم بالنسبة للألياف الداكنة. لا يتضمن هذا أي فسحة بين دعامتين أو قطاع اتصال بيني فقد.

يتم إختبار LR2 PHY لضمان أن يكون أقل من عقوبة المسار البصري الصادر بها تكليف من الاتحاد الدولي للاتصالات. تتميز مواصفات المورد الخاصة بصريات LR2 بأنها تبلغ 1800 بت في الثانية/nm من إجمالي التشتيت. على سبيل المثال، يمكن أن يكون الحد الأقصى للفسحة بين دعامتين 100 كيلومتر عند الحد الأقصى لتحمل التشتيت، في حالة ألياف 18 ps/nm/km.

هذه هي المواصفات الخاصة بواجهة SMF LR2:

- طول الموجة أثناء التشغيل 1550 نانومتر

- قوة الإرسال 3 ديسيبل لكل ميللي وات (كحد أقصى) -2 ديسيبل لكل ميللي وات (كحد أدنى)

- حساسية التلقي -9 ديسيبل لكل ميللي وات (كحد أقصى) -28 ديسيبل لكل ميللي وات (كحد أدنى)

- المسافة الموصى بها هي 80 كيلومترا

- ميزانية الطاقة 26 ديسيبل

تحتاج إلى الحساب لسيناريو أسوأ حالة. يمكن أن يتضمن ذلك فقد الموصل والتطاير وتقلص البصريات وتقلص عمر الألياف وأسلاك التصحيح، والتي يمكن أن تكون من 3 إلى 4 ديسيبل في المجمل. وعادة ما يتم وضع هذا الكابل في أجزاء، كما تتحمل نقاط الربط جزءا من الميزانية.

ويبلغ الحد الأقصى للفسحة بين دعامتين 86 كيلومترا تقريبا، وتبلغ ميزانية الطاقة فيها 26 ديسيبل ومضاعفات الألياف لكل كيلومتر قدرها 0 3 ديسيبل. على سبيل المثال، في حالة توفر طاقة 23 ديسيبيل (26 - 3 = 23)، يمكن أن يكون الحد الأقصى للفسحة بين دعامتين 76 كم عند الحد الأقصى لتحمل إستهلاك الطاقة.

ويبلغ الحد الأقصى للفسحة بين دعامتين 104 كم تقريبا بميزانية طاقة تبلغ 26 ديسيبل وموضع ألياف لكل كيلومتر تبلغ 025 ديسيبل. على سبيل المثال، في حالة توفر الطاقة بمساحة 23 ديسيبيل (26 - 3 = 23)، قد يكون الحد الأقصى للفسحة بين دعامتين 92 كيلومترا كحد أقصى لتحمل إستهلاك الطاقة.

يوضح كلا هذين المثالين أن هناك دلتا معينة، ومواصفات وسائط الألياف ومواد فقدان إضافية. تعد المسافة الموصى بها للطراز LR2 التي تبلغ 80 كيلومترا مجرد قيمة حفظ. أنت لا تعمل أبدا مع هذه الأرقام الثابتة في الشبكات الضوئية، بشكل عام. وذلك نظرا لوجود عدد كبير جدا من المعلمات الضوئية المتغيرة المعنية.

قياس الخسارة الحقيقية، أو مواصفات مورد الوسائط الليفية، هو أحد المتطلبات لتصميم شبكات DPT والحلقة الدائرية المرنة (RPR) المظلمة القائمة على الألياف.

في حال كان الفسحة بين دعامتين أكثر من 80 كيلومتر، ال 15104 يمكن اعتبارها 3-R مولد. تتوفر في الطراز 15104 أجهزة بصرية من نوع LR فقط تتميز بميزانية طاقة تبلغ 26 ديسيبل لكل إرتباط (شرقا أو غربا). إذا كان ضروريا، يمكن ضبط الطاقة الضوئية باستخدام موهن بصري. يعمل الطراز 15104، بفضل وظيفته التي تبلغ 3 وحدات R، على التعويض عن أي تشتت مجمع في المسار. ينطبق مفهوم مماثل على تصميم STM-16 LR1.

هذه هي المواصفات الخاصة بواجهة SMF LR1:

- طول الموجة أثناء التشغيل 1310 نانومتر

- قوة الإرسال +2 ديسيبل لكل ميللي وات (كحد أقصى) -3 ديسيبل لكل ميللي وات (كحد أدنى)

- إستلام الطاقة -8 ديسيبل لكل ميللي وات (كحد أقصى) -28 ديسيبل لكل ميللي وات (كحد أدنى)

- المسافة الموصى بها 40 كيلومترا

- ميزانية الطاقة 25 ديسيبل

ملاحظة: تستخدم جميع واجهات DPT و RPR تقنية SMF. الألياف متعددة الأوضاع (MMF) هي 850 نانومتر ولها نواة مقدارها 50 أو 62. 5 ميكرون. تبلغ سمكات الذاكرة العسكرية صغيرة ومتوسطة الحجم 1310 نانومتر و 1550 نانومتر ولها نواة تبلغ 8 ميكرون.

س. كيف يعمل تحويل حماية DPT؟

أ. يستخدم تحويل حماية حلقة الحزم المرنة/DPT مفهوما مشابها لمفهوم SONET أو النظام الهرمي الرقمي المتزامن (SDH). تحويل الحماية موجود في نافذة من التحويل تحت 50 ميللي ثانية. ولكن، لا يستخدم هذا الأمر معلمات اكتشاف SONET أو SDH.

هناك هذه الخطوات الثلاث في حالة فشل في مخطط حلقة واحدة:

1. اكتشاف بسرعة 10 ميجاثانية واستعادة خلال 50 ميجاثانية (التفاف حلقي)

2. تحديث مخطط تحويل الحماية الذكية (IPS) وتوزيعه للمسار الأمثل

3. أي تحديث لجدول المسار

الخطوتان الأولان سريعتان للغاية وتنتميان إلى الطبقة 2 (L2) (SRP، تأكيد توفر الموارد (RAC)، الدائرة المتكاملة الخاصة بالتطبيق (ASIC)، والمكون). الخطوة الأخيرة في الطبقة 3 (L3) وهي الأقل ملاحظة تغيير في المخطط. نادرا ما يتم تغيير أي مخطط حلقة مفردة، بسبب فشل مقطع ما، يتم تشغيل تحديث جدول مسار. وذلك لأن عملية الطبقة 3 بطيئة جدا، ومعظم الحلقات المفردة تستخدم شبكة فرعية واحدة. لا يوجد توجيه في مثل هذه الحلقة. لا توجد أبدا حالة سباق بين SRP وأي بروتوكول عبارة داخلية (IGP) أو بروتوكول العبارة الخارجية (EGP).

يستخدم تحويل التسمية متعدد البروتوكولات (MPLS) السريع لإعادة التوجيه (FRR) مفهوما مماثلا للمفهوم المذكور في الخطوة 1. إذا كانت شبكة كبيرة جدا، مثل DPT/RPR طويل المدى مع ألياف داكنة وإعادة تشغيل متسلسلة 3-R، أو كتغشية فوق تجميع انقسام طول الموجة الكثيف (DWDM)، فإن الخطوة 2 مع تحديث مخطط نظام منع الاختراقات (IPS) وتوزيعه للمسار الأمثل، تتطلب وقتا إضافيا. لا يوجد تفاعل أو أي اتصال بين أي بروتوكول IGP أو EGP، واكتشاف فشل إرتباط SRP في الواجهة. الطبقات المختلفة تكون شفافة ومثل هذا الاتصال لكل طبقة معينة من نهاية إلى نهاية في كل مقطع. قيم الاستعادة النموذجية أقل بكثير من 50 مللي ثانية وهي في نطاق من 5 إلى 10 مللي ثانية في بيئة معملية (شبكات فرعية قصيرة). في الميدان قد يكون هذا مختلفا، ولكن مع ذلك أقل من 50 ثانية.

إذا كانت هناك شفافية بين الطبقة 1 (L1)، الطبقة 2، وآلية اكتشاف الأعطال للطبقة 3، مثل في حالة فشل العقدة، المقطع، أو المخطط، فإن الطبقات الأعلى لا تكون واعية دائما. إذا كانت الطبقة 1 تتعامل مع الاسترداد بسرعة، فإن آلية الطبقة 2 مثل بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP)، أو آلية الطبقة 3 مثل IGP أو EGP لا تقوم بأي إستعادة أو إعادة تجميع. ولكن توجد بعض الحالات الجانبية مع تغشية DPT و RPR والحزمة عبر SONET (PoS).

س. ما هو DPT pass-through؟

أ. يمكن أن تمر الواجهة عبر بروتوكول SRP في ظل هذين الشرطين:

- إن يضع أنت القارن في إدارة أسفل دولة مع الإيقاف عمل أمر.

- تنتهي صلاحية مراقبة MAC وتأكيد توفر الموارد (RAC). تذهب القارن داخل دولة أسفل، ووضع ال RAC و MAC في المرور.

يعادل الأمر shutdown [a|b]بروتوكول SRP الأمرsrp ips request forced-switch [a|b]، ولا يرتبط بوضع تمرير SRP.

هذه عينة تكوين:

Router-yb(config-if)#srp shutdown b

router-yb#show run int srp 1/1

interface SRP1/1

no ip address

no ip directed-broadcast

srp ips request forced-switch b

end

Q. هل بروتوكول التوجيه الاحتياطي الفعال (HSRP) مدعوم على النقل الديناميكي للحزم (DPT)؟

أ. HSRP غير مدعوم على SRP. تم تعطيل الأمر line interface (CLI) الذي تستخدمه لتكوين SRP على C10720، ولكن يبدو أن هذا لم يتم على موجه محول جيجابت (GSR). يتطلب SRP أن يكون لكل عقدة عنوان MAC واحد. ولكن، باستخدام HSRP، يمكنك تعيين عناوين MAC متعددة لعقدة واحدة تكسر هذا الافتراض. يمكن أن يعمل هذا في حزم معينة، ولكن هذا تكوين غير مستقر.

معلومات ذات صلة

- صفحات دعم التقنية الضوئية

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems