المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

إستخدام ARM المحسن لوضع الخلايا MPLS

التكوينات

إستخدام ARM المحسن ل MPLS وضع الإطار عبر أنفاق ATM VP

C8540MSR-1 (Catalyst 8540MSR)

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يزود هذا وثيقة عينة تشكيل ل ال multiprotocol طبقة تحويل (MPLS) على المادة حفازة 8540 محسن ATM مسحاج تخديد وحدة نمطية (ARM). تتمثل الوظيفة الرئيسية لوحدة ARM في زيادة القدرة على توصيل عالمين مختلفين - الحزمة/التحويل (المستند إلى الإطارات) و ATM (المستند إلى الخلايا). كما يمكن توسيع هذه الوظيفة لتشمل MPLS. يمكن تثبيت المادة حفازة 8540 MSR مع ذراع محسن في حافة شبكة قائمة على الحزم والخلية مع تمكين كلا وضعي MPLS في نفس الهيكل. يلزم توفر ARM المحسن (ARM2) على المحول Catalyst 8540 MSR لوظائف توجيه حافة التسمية (LER) على واجهات ATM - حيث يعمل كواجهة وكيل لكل واجهة ATM واردة وصادرة في مسار محول التسمية (LSP) لإجراء معالجة حزمة MPLS. يناسب Catalyst 8540 بشكل مثالي لأسلوب الخلية لتكامل MPLS في وضع الإطارات (يتم تحقيق ذلك بنشر الوحدة النمطية لموجه ATM المحسن). يمكن إستخدام ما يصل إلى بطاقتي ARM2 في هيكل واحد.

يزود هذا وثيقة مثال من إثنان تشكيل مختلف أن يفسر الإستعمالمن ARM 2.

- إستخدام ARM المحسن لوضع الخلايا (إنهاء وضع الخلايا MPLS على ARM 2)

- أستخدم ARM المحسن ل MPLS لوضع الإطار عبر ATM عبر نفق ATM VP.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- إثنان من Cisco C8540 MSR، Cisco IOS® الإصدار 12.1(10)EY (ذاكرة DRAM سعة 256 ميجابايت)

- Cisco C8510 MSR، Cisco IOS، الإصدار 12.1(7a)EY1 (ذاكرة DRAM سعة 64 ميجابايت)

- C8540-ARM2 (الوحدة النمطية لموجه ATM المحسن)

- WAI-OC3-4MM (بطاقة خط تحتوي على 4 منافذ OC-3)

- بطاقة الخط C85MS-4F-OC12MM (4 منافذ OC-12)

تم إنشاء المعلومات المُقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كنت تعمل في شبكة مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر قبل استخدامه.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند. تم إستخدام OSPF كبروتوكول توجيه داخلي.

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة الموضح في هذا الرسم التخطيطي:

يتم إستخدام المخطط السابق لهذه السيناريوهات:

- إستخدام ARM المحسن لوضع الخلايا (إنهاء وضع الخلايا MPLS على ARM 2)

- أستخدم ARM المحسن ل MPLS لوضع الإطار عبر ATM عبر نفق ATM VP.

لاحظ أن التكوين لوضع الخلية يستخدم المسار C8540MSR-2 إلى C8510MSR-3 إلى C8540MSR-1، بينما تستخدم التكوينات الموضحة في هذا المستند لوضع الإطار نفق VP للاتصال C8540MSR-2 و C8540MSR-1.

إستخدام ARM المحسن لوضع الخلايا MPLS

على المادة حفازة 8540 MSR خلية أسلوب ساندت على كل ATM قارن ويعمل بالتوازي مع ATM signaling (مثل ILMI) و ATM تحشد (PNNI). يتم تمكين MPLS لوضع الخلية عند إضافة أمر واجهة MPLS ip (أو بطاقة تحويل ip في إصدارات Cisco IOS القديمة) ويتطلب إنشاء دائرة افتراضية أحادية الإتجاه للتسمية (LVC)، أو دائرة ظاهرية للعلامة (TVC) لكل فئة مكافئة لإعادة التوجيه (FEC) أو وجهة IP. تعرف الدوائر الظاهرية للتسمية باسم LVC في المنشئ LER، وtail-end LVC في الوجهة LER، والنقل LVC في LSR. في حالة عمل وحدة المعالجة المركزية CAT8540 MSR كموجه ATM LSR نقي (MPLS P)، فإنها لا تنشئ وحدة المعالجة المركزية LVC لطرف الرأس للمسارات التي تم التعرف عليها في مركز ATM. يتم إرسال حركة المرور التي تنشأ من وحدة المعالجة المركزية (CPU) ويتم توجيهها إلى LSR بعيد عبر التحكم في MPLS VC. يمكن ربط واجهة ATM بمنفذ ARM2 وسينتهي LVC على منفذ ARM2 إذا كان الأمر كذلك. في الواقع، عندما تقوم بربط واجهة ATM بمنفذ ARM2، يعمل ARM2 كموجه ATM (MPLS PE Router) وسيبدأ تشغيل LVC نهائي (ينهي LVC) للمسارات التي تم تعلمها في قلب ATM.

يمكن تكوين واجهات ATM و ATM VP وأنفاق VP الهرمية للإنهاء على منفذ ARM2 (متوفر على النظام الأساسي 8540 MSR فقط). لأغراض موازنة التحميل، يمكن ربط واجهات ATM بأي من المنفذين الخاصين بذراع محسن . استعملت in order to أنهيت خلية أسلوب MPLS على ARM2 ميناء، ال mpls-forwarding قارن ATMx/y/z قارن تشكيل أمر، حيث ATMx/y/z هو ال enhanced ARM ميناء). يطبق هذا أمر إلى القارن رئيسي فقط.

التكوينات

- الطراز C8540MSR-2

- الطراز C8510MSR-3

C8540MSR-2 (Catalyst 8540MSR)

C8540MSR-2#show hardware

C8540 named c8540MSR-2, Date: 04:46:41 UTC Mon Feb 10 2003

Slot Ctrlr-Type    Part No.  Rev  Ser No  Mfg Date  RMA No.  Hw Vrs  Tst EEP

---- ------------  ---------- -- -------- --------- -------- ------- --- ---

0/* Super Cam     73-2739-03 B0 03170SXG Apr 27 99 0          3.0

0/1 155MM PAM     73-1496-03 A0 09006167 Aug 01 95 00-00-00   3.1     0   2

2/* OCM Board     73-2833-06 A0 03210XWB May 26 99 0          6.0

2/0 QUAD 622 Gen  73-2852-05 A0 03210YN8 May 26 99 0          5.0

9/* ETHERNET PAM  73-3754-05 A0 03374A9K Mar 17 99 0          4.1

12/* CMPM Card     73-3944-05 A0 04209EX0 Aug 29 00 0          5.0

12/0 ARM2 PAM      73-5533-01 A0 0424A160 Aug 29 00 0          5.1

12/1 ARM2 PAM      73-5533-01 A0 0424A183 Aug 29 00 0          5.1

C8540MSR-2#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

C8540MSR-2(config)#int atm 0/1/2

C8540MSR-2(config-if)#mpls ip

! Cell mode MPLS enabled

C8540MSR-2(config-if)#ip add 10.254.14.237 255.255.255.252

C8540MSR-2(config-if)#mpls label protocol ldp

! LDP enabled on the interface

C8540MSR-2(config-if)#end

C8540MSR-2#show atm vc int atm 0/1/2

Interface         VPI  VCI   Type   X-Interface      X-VPI X-VCI Encap  Status

ATM0/1/2          0    5     PVC    ATM0             0     57     QSAAL  UP

ATM0/1/2          0    16    PVC    ATM0             0     37     ILMI   UP

ATM0/1/2          0    18    PVC    ATM0             0     202    PNNI   UP

ATM0/1/2          0    32    PVC    ATM0             0     256    SNAP   UP

C8540MSR-2#show mpls int atm 0/1/2

Interface       IP            Tunnel   Operational

ATM0/1/2        Yes (ldp)     No       Yes         (ATM labels)

C8540MSR-2#show mpls int atm 0/1/2 det

Interface ATM0/1/2:

IP labeling enabled (ldp)

LSP Tunnel labeling not enabled

MPLS operational

MTU = 4470

ATM tagging: Label VPI = 1

Label VCI range = 33 - 65535

Control VC = 0/32

C8540MSR-2#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

C8540MSR-2(config)#int atm 0/1/2

C8540MSR-2(config-if)#mpls-forwarding int atm 12/0/1

! Terminate Cell mode MPLS on ARM2

C8540MSR-2(config-if)#end

C8540MSR-2#show atm vc int atm 0/1/2

Interface       VPI  VCI   Type   X-Interface   X-VPI X-VCI Encap  Status

ATM0/1/2        0    5     PVC    ATM0           0    57    QSAAL  UP

ATM0/1/2        0    16    PVC    ATM0           0    37    ILMI   UP

ATM0/1/2        0    18    PVC    ATM0           0   202    PNNI   UP

ATM0/1/2        0    32    PVC    ATM12/0/1      2   120    SNAP   UP

ATM0/1/2        1    35    TVC(O) ATM12/0/1      2   121    MUX    UP

ATM0/1/2        1    36    TVC(O) ATM12/0/1      2   122    MUX    UP

ATM0/1/2        1    37    TVC(O) ATM12/0/1      2   123    MUX    UP

ATM0/1/2        1    41    TVC(O) ATM12/0/1      2   124    MUX    UP

C8540MSR-2#show mpls int

Interface           IP            Tunnel   Operational

FastEthernet9/0/0   Yes (ldp)     No       Yes

ATM0/1/2            Yes (ldp)     No       Yes     (ATM labels)

! Note: ATM labels -> Cell mode

ATM12/0/0.60        Yes(ldp)      No       Yes

ملاحظة: يجب إستخدام إجراء التكوين نفسه الموضح مسبقا على الطراز 8540 MSR الثاني (C8540MSR-1).لا يتم عرض هذا التكوين هنا لأن الخطوات نفسها مطلوبة لجعل MPLS تعمل بكفاءة.

C8510MSR-3 (Catalyst 8510MSR)

C8510MSR-1#show running-config

Building configuration...

!

interface Loopback0

ip address 10.254.231.1 255.255.255.255

!

interface ATM0/0/2

ip address 10.254.14.245 255.255.255.252

logging event subif-link-status

no atm ilmi-keepalive

mpls label protocol ldp

tag-switching ip

!

interface ATM0/0/3

ip address 10.254.14.238 255.255.255.252

logging event subif-link-status

load-interval 30

no atm ilmi-keepalive

mpls label protocol ldp

tag-switching ip

!

router ospf 1

log-adjacency-changes

network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0.0.0.0

إستخدام ARM المحسن ل MPLS وضع الإطار عبر أنفاق ATM VP

يمكن أيضا أن يقوم Catalyst 8540 MSR مع بطاقة خط ARM المحسنة بتشغيل MPLS لوضع الإطارات عبر ATM. لتوضيح إستخدام ARM المحسن في وضع الإطارات MPLS، اعرض مثال التكوين "إستخدام ARM المحسن ل MPLS لوضع الإطار عبر أنفاق ATM" الموجود في هذا المستند. يتم أحيانا إستخدام أنفاق ATM VP لتوصيل موقعين. بدلا من تكوين شبكات VC فردية، يمكن إستخدام نفق VP "الأنبوب" الكبير. لتوضيح هذا الخيار، والذي يتم إستخدامه عادة من قبل الشركات التي تحتاج إلى عدد كبير من أدوات تحديد المعدل المستندة إلى الأجهزة (VC) بين المواقع البعيدة، تم إنشاء نفق VP بين C8540MSR-1 و C8540MSR-2. إثنان من 8540msr يكون ربطت مباشرة من خلال ال ATM2/0/0 (OC-12، Hierarchical VP نفق ATM2/0/0.60 استعملت). تقوم كل من وحدتي ARM المحسنة بتشغيل MPLS لوضع الإطار على واجهة ATM الفرعية. ولهذا السبب، تم تكوين بيانات PVC/AAL5snap.

يعرض هذا المثال الخطوات التي تم تنفيذها في C8540MSR-1 لتكوين ARM المحسن ل Frame Mode MPLS عبر أنفاق ATM VP.

C8540MSR-1 (Catalyst 8540MSR)

C8540MSR-1#show hardware

C8540 named c8540-r6-1, Date: 04:46:41 UTC Mon Feb 10 2003

Slot Ctrlr-Type    Part No.  Rev  Ser No  Mfg Date   RMA No. Hw Vrs  Tst EEP

---- ------------  ---------- -- -------- --------- -------- ------- --- ---

0/* Super Cam     73-2739-03 B0 03170SUQ Apr 27 99 0          3.0

0/1 155MM PAM     73-1496-03 A6 03199939 Aug 01 95 00-00-00   3.1     0   2

2/* OCM Board     73-2833-06 A0 03210XWB May 26 99 0          6.0

2/0 QUAD 622 Gen  73-2852-05 A0 03210YN8 May 26 99 0          5.0

9/* ETHERNET PAM  73-3754-05 A0 031111EO Mar 17 99 0          4.1

11/* CMPM Card     73-3944-05 A0 04209F5E Aug 29 00 0          5.0

11/0 ARM2 PAM      73-5533-01 A0 0424A162 Aug 29 00 0          5.1

11/1 ARM2 PAM      73-5533-01 A0 0424A17C Aug 29 00 0          5.1

C8540MSR-1#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

C8540MSR-1(config)#atm hierarchical-tunnel

C8540MSR-1(config)#atm connection-traffic-table-row index 60 cbr pbr 120000

C8540MSR-1(config)#int atm 2/0/0

C8540MSR-1(config-if)#atm pvp 6 hierarchical rx-cttr 60 tx-cttr 60

C8540MSR-1(config-if)#int atm 2/0/0.60

C8540MSR-1(config-subif)#exit

C8540MSR-1(config)#int atm 11/0/0.60 point-to-point

C8540MSR-1(config-subif)#ip address 10.254.14.10 255.255.255.252

C8540MSR-1(conf-sif)#atm pvc 2 60 pd on encap aal5snap int atm 2/0/0.60 60 60

C8540MSR-1(config-subif)#mpls label protocol ldp

C8540MSR-1(config-subif)#mpls ip

C8540MSR-1(config-subif)#end

C8540MSR-1#show atm vc int atm 11/0/0.60 | include ATM2/

ATM11/0/0         2    60    PVC    ATM2/0/0.60      60    60    SNAP   UP

C8540MSR-1#show mpls int

Interface              IP            Tunnel   Operational

ATM0/0/1               Yes (ldp)     No       Yes         (ATM labels)

ATM0/0/2               Yes           No       No          (ATM labels)

FastEthernet9/0/4      Yes           No       No

ATM0/1/0               Yes (ldp)     No       No          (ATM labels)

ATM11/0/1              Yes           No       No

ATM11/0/0.5            Yes (tdp)     No       Yes

ATM11/0/0.60           Yes (ldp)     No       Yes

! Note: no ATM labels -> Frame mode

C8540MSR-1#show mpls int atm 11/0/0.60 det

Interface ATM11/0/0.60:

IP labeling enabled (ldp)        LSP Tunnel labeling not enabled

MPLS operational        MTU = 4470

C8540MSR-1#show atm vp

Interface         VPI  Type  X-Interface         X-VPI     Status

ATM2/0/0          60   PVP                                 HIE. TUNNEL

التكوينات

وفيما يلي الأجزاء ذات الصلة من تكوينات MSR من الرسم التخطيطي للشبكة:

- الطراز C8540MSR-2

- الطراز C8540MSR-1

- C8510MSR-3 (هذا تشكيل ال نفسه in use ال ARM المحسن ل Cell Mode MPLS.)

C8540MSR-2 (Catalyst 8540MSR)

C8540MSR-2#show running-config

Building configuration...

!

mpls label protocol ldp

atm hierarchical-tunnel

atm connection-traffic-table-row index 60 cbr pcr 120000

!

interface Loopback0

ip address 10.254.225.1 255.255.255.255

!

interface ATM0/1/2

description IP subnet 10.254.14.236

ip address 10.254.14.237 255.255.255.252

ip ospf cost 4

no atm ilmi-keepalive

mpls label protocol ldp

tag-switching ip

mpls-forwarding interface ATM12/0/1

! terminates cell mode MPLS on the ARM module

interface ATM2/0/0

no ip address

no atm ilmi-keepalive

atm pvp 60 hierarchical rx-cttr 60 tx-cttr 60

!

interface ATM2/0/0.60 point-to-point

description Hierarchical VP Tunnel for frame mode MPLS over ATM

!

interface FastEthernet9/0/0

ip address 10.64.0.2 255.255.255.252

load-interval 30

duplex full

speed 100

tag-switching ip

mpls-forwarding interface ATM12/0/0

! EPIF based FE line cards do not support MPLS natively

! link to ARM2 (ATM 12/0/0) enables MPLS on those cards

interface ATM12/0/0

description Enhanced ARM - ARM2

no ip address

!

interface ATM12/0/0.60 point-to-point

description ARM2 subinterface used for Frame mode MPLS over HVPT 60

ip address 10.254.14.9 255.255.255.252

atm pvc 2 60 pd on  encap

al5snap interface  ATM2/0/0.60 60 60

mpls label protocol ldp

tag-switching ip

! an ARM2 point-to-point subinterface (point-to-point) supported as of

! Cisco IOS release 12.1(10)EY only

!

router ospf 1

router-id 10.254.225.1

log-adjacency-changes

network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0.0.0.0

!

C8540MSR-1 (Catalyst 8540MSR)

C8540MSR-1#show running-config

Building configuration...

sdm sram Label 32768

sdm sram Tag-Cos 32768

!

tag-switching tdp router-id Loopback0

!

atm hierarchical-tunnel

atm connection-traffic-table-row index 60 cbr pcr 120000

!

interface Loopback0

ip address 10.254.232.1 255.255.255.255

!

interface ATM0/1/0

ip address 10.254.14.246 255.255.255.252

ip ospf cost 100

logging event subif-link-status

no atm ilmi-keepalive

mpls label protocol ldp

tag-switching ip

mpls-forwarding interface ATM11/0/0

!

interface ATM2/0/0

no ip address

no atm ilmi-keepalive

atm pvp 60 hierarchical rx-cttr 60 tx-cttr 60

!

interface ATM2/0/0.60 point-to-point

no atm ilmi-keepalive

!

interface FastEthernet9/0/4

ip address 10.177.1.1 255.255.255.252

tag-switching ip

mpls-forwarding interface ATM11/0/0

!

interface ATM11/0/0

no ip address

!

interface ATM11/0/0.60 point-to-point

ip address 10.254.14.10 255.255.255.252

atm pvc 2 60 pd on  encap aal5snap interface  ATM2/0/0.60 60 60

mpls label protocol ldp

tag-switching ip

!

router ospf 1

router-id 10.254.232.1

log-adjacency-changes

network 10.177.1.0 0.0.0.3 area 0.0.0.0

network 10.254.0.0 0.0.255.255 area 0.0.0.0

!

end

التحقق من الصحة

استعملت هذا أمر in order to دققت إن يكون MPLS فوق يعمل بشكل صحيح:

- show mpls interfaces [detail] - يتحقق مما إذا كان بروتوكول توزيع التسمية قيد التشغيل على الواجهة المطلوبة أم لا

- show mpls neighbors - يعرض حالة جلسات LDP/إتصالات الجوار

- show mpls discovery - يحدد معرف LDP وحالة تبادل LDP HELLO للواجهات

- show mpls forwarding table - يتحقق من جدول قاعدة معلومات إعادة توجيه MPLS (FIB)

- show mpls ip binding - يتحقق من جدول قاعدة معلومات تسمية IP (LIB) الخاص ب MPLS

C8540MSR-1#show mpls interfaces

Interface              IP            Tunnel   Operational

ATM0/0/1               Yes (ldp)     No       Yes         (ATM labels)

ATM0/1/0               Yes (ldp)     No       Yes         (ATM labels)

ATM11/0/0.60           Yes (ldp)     No       Yes

C8540MSR-1#show mpls interfaces atm 0/1/0 detail

Interface ATM0/1/0:

IP labeling enabled (ldp)

LSP Tunnel labeling not enabled

MPLS operational

MTU = 4470

ATM tagging: Label VPI = 1

Label VCI range = 33 - 65535

Control VC = 0/32

C8540MSR-1#show mpls ldp neighbor

Peer LDP Ident: 10.254.225.1:0; Local LDP Ident 10.254.232.1:0

TCP connection: 10.254.225.1.646 - 10.254.232.1.11016

State: Oper; Msgs sent/rcvd: 106/93; Downstream

Up time: 00:56:36

LDP discovery sources:

ATM11/0/0.60, Src IP addr: 10.254.14.9

Addresses bound to peer LDP Ident:

2.2.2.1         10.64.4.190     10.254.225.1    1.254.8.1

10.254.14.221   10.254.14.225   10.254.14.237   10.254.14.9

Peer LDP Ident: 10.254.231.1:4; Local LDP Ident 10.254.232.1:2

TCP connection: 10.254.14.245.646 - 10.254.14.246.11017

State: Oper; Msgs sent/rcvd: 45/45; Downstream on demand

Up time: 00:38:27

LDP discovery sources:

ATM0/1/0, Src IP addr: 10.254.14.245

C8540MSR-1#show mpls ldp discovery

Local LDP Identifier:     10.254.232.1:0

Discovery Sources:

Interfaces:

ATM0/1/0 (ldp): xmit/recv           LDP Id: 10.254.231.1:4; IP addr:    10.254.14.245

ATM11/0/0.60 (ldp): xmit/recv       LDP Id: 10.254.225.1:0

C8540MSR-1#show mpls forwarding-table

Local  Outgoing    Prefix              Bytes tag  Outgoing   Next Hop

tag    tag or VC   or Tunnel Id        switched   interface

16     Untagged    10.254.14.220/30    0          AT11/0/0.60 point2point

17     27          10.254.247.1/32     0          AT11/0/0.60

point2point

20     22          10.254.14.240/30    0          AT11/0/0.60

point2point

21     26          10.254.231.1/32     0          AT11/0/0.60

point2point

24     Untagged    10.254.14.224/30    0          AT11/0/0.60

point2point

25     24          10.254.227.1/32     0          AT11/0/0.60

point2point

26     Pop tag     10.254.14.236/30    0          AT11/0/0.60

point2point

33     Untagged    10.254.221.1/32     0          AT11/0/0.60

point2point

45     18          10.254.14.12/30     0          AT11/0/0.60 point2point

SORBRCV0(c8540-r6-1)#show mpls ip bind

...

10.254.221.1/32

in label:     33

10.254.222.1/32

in label:     36

out vc label: 1/53      lsr: 10.254.233.1:2   ATM0/0/1

Active    ingress 4 hops (vcd 49)

10.254.223.1/32

in label:     34

out vc label: 1/54      lsr: 10.254.233.1:2   ATM0/0/1

Active    ingress 3 hops (vcd 43)

10.254.225.1/32

in label:     28

out label:    imp-null  lsr: 10.254.225.1:0

10.254.227.1/32

in label:     25

out label:    24        lsr: 10.254.225.1:0

10.254.232.1/32

in label:     imp-null

in vc label:  1/34      lsr: 10.254.233.1:2   ATM0/0/1

Active    egress (vcd 59)

out label:    33        lsr: 10.254.225.1:0

10.254.233.1/32

in label:     29

out label:    34        lsr: 10.254.225.1:0

out vc label: 1/60      lsr: 10.254.233.1:2   ATM0/0/1

Active    ingress 2 hops (vcd 38)

10.254.242.1/32

in label:     19

out vc label: 1/61      lsr: 10.254.233.1:2   ATM0/0/1

Active    ingress 5 hops (vcd 50)

10.254.247.1/32

in label:     17

out label:    27        lsr: 10.254.225.1:0

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لمزيد من المعلومات حول أستكشاف أخطاء MPLS وإصلاحها، ارجع إلى المستند العام لاستكشاف أخطاء MPLS وإصلاحها الذي يشرح أستكشاف أخطاء MPLS وإصلاحها بالتفصيل.

معلومات ذات صلة

- دعم تقنية MPLS

- دعم تقنية ATM

- الأدوات والموارد - Cisco Systems

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems