المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

النطاق الترددي المرجعي على واجهات DSL

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند مفهوم النطاق الترددي المرجعي على واجهات خط المشترك الرقمي (DSL). كما تتم مناقشة أختلاف القيم التي يتم رؤيتها تحت وحدة التحكم في DSL والواجهة.

تمت المساهمة من قبل ريتشا جاين، مهندس TAC من Cisco.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى موجهات Cisco التي تدعم إتصالات DSL مثل خط المشترك الرقمي بمعدل البت المرتفع جدا (VDSL)، وخط المشترك الرقمي متزامن عالي السرعة (SHDSL)، وخط المشترك الرقمي غير المتماثل (ADSL) على جانب الوصول.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

النطاق الترددي المرجعي على واجهات DSL

في DSL، على عكس الوسائط الأخرى، هناك فرق في عرض النطاق الترددي للتدفق من الخادم إلى الخادم.

على سبيل المثال، في E1، هناك 2.048 ميجابايت للتحميل من الخادم و 2.048 ميجابايت للتدفق من الخادم وعندما يقوم الموجه بحساب التحميل وإعادة التحميل، فإنه يأخذه كجزء من 2.048 ميجابت لكل من الخادم والنزل ويعيده في نطاق 255 ويعرضه. لذلك، إن المدخل معدل تحت القارن 2048000، أنت سترى rxload 255/255.

الآن، عندما يتعلق الأمر ب DSL، يحتاج الموجه إلى قيمة نطاق ترددي مرجعي لنفس العملية الحسابية. لكن هنا يوجد عرضين، إتجاه المنبع و إتجاه المنبع. عرض النطاق الترددي المعروض تحت الواجهة هو عرض النطاق الترددي للتدفق من الخادم.

Ethernet0/0/0 is up, line protocol is up

Hardware is VDSL_ETHERNET, address is 3033.199e.1948

MTU 1500 bytes, BW 9998 Kbit/sec, DLY 1000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID  1., loopback not set

Keepalive set (10 sec)

ARP type: ARPA, ARP Timeout 05:00:00

Last input 3w6d, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 06:15:00

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/1024 (size/max)

5 minute input rate 2850000 bits/sec, 420 packets/sec

5 minute output rate 5749000 bits/sec, 1747 packets/sec

3887957 packets input, 3183892807 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 input packets with dribble condition detected

1573 packets output, 100231 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 unknown protocol drops

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

يتمثل السبب وراء إختيار النطاق الترددي العريض للتدفق كعرض نطاق مرجعي هنا في أنه يتم إستخدام سياسات جودة الخدمة في معظم الوقت في إتجاه الإخراج وتحتاج إلى نطاق ترددي مرجعي دقيق.

في هذا المخرج لوحدة التحكم في VDSL، هناك نوعان من قيم السرعة: معدل وسرعة يمكن بلوغهما، لكل من الخادم والخرج. السرعة هي القيمة التي يتدرب عليها الخط مع ISP ومعدل يمكن بلوغه هو السرعة القصوى للدائرة VDSL.

n3-ne-r-hi-435773-01#sh controller vdsl 0/1/0 | i Speed|Attainable

Attainable Rate:        40440 kbits/s            3280 kbits/s

Speed (kbps):             0            25087             0              3192

إكمال الإخراج لوحدة التحكم في VDSL:

Router#show controller vdsl 0/1/0

Controller VDSL 0/1/0 is UP

Daemon Status:         Up

XTU-R (DS)        XTU-C (US)

Chip Vendor ID:        'BDCM'             'BDCM'

Chip Vendor Specific:   0x0000             0xA1AA

Chip Vendor Country:    0xB500             0xB500

Modem Vendor ID:        'CSCO'             '    '

Modem Vendor Specific:  0x4602             0x0000

Modem Vendor Country:   0xB500             0x0000

Serial Number Near:     FOC15163V2Q 2911/K9 15.5(1)T

Serial Number Far:

Modem Version Near:     15.5(1)T

Modem Version Far:      0xa1aa

Modem Status:         TC Sync (Showtime!)

DSL Config Mode:     AUTO

Trained Mode:        G.993.2 (VDSL2) Profile 17a

TC Mode:             PTM

Selftest Result:     0x00

DELT configuration:  disabled

DELT state:          not running

Full inits:          1

Failed full inits:   0

Short inits:         0

Failed short inits:  0

Firmware    Source        File Name

--------    ------        ----------

VDSL        embedded       VDSL_LINUX_DEV_01212008

Modem FW  Version:    130205_1433-4.02L.03.B2pvC035j.d23j

Modem PHY Version:    B2pvC035j.d23j

Trellis:         ON              ON

SRA:              disabled         disabled

SRA count:          0             0

Bit swap:          enabled         enabled

Bit swap count:     0             0

Line Attenuation:        0.0 dB          0.0 dB

Signal Attenuation:      0.0 dB          0.0 dB

Noise Margin:           11.1 dB          6.0 dB

Attainable Rate:       40440 kbits/s    3280 kbits/s

Actual Power:           14.5 dBm          4.9 dBm

Per Band Status:        D1      D2      D3      U0     U1     U2     U3

Line Attenuation(dB):   20.0    48.3    73.7    9.4    37.9   56.2   N/A

Signal Attenuation(dB): 20.0    48.3    N/A    10.2    36.2   53.3   N/A

Noise Margin(dB):       10.9    11.3    N/A     5.9    6.0    6.0    N/A

Total FECC:        97252         0

Total ES:          7             0

Total SES:         0             0

Total LOSS:        0             0

Total UAS:        24             24

Total LPRS:        0             0

Total LOFS:        0             0

Total LOLS:        0             0

!--- DSL trained speed can be found below

DSChannel1   DSChannel0    US Channel1   US Channel0

Speed (kbps):              0           25087             0            3192

SRA Previous Speed:        0               0             0               0

Previous Speed:            0               0             0               0

Reed-Solomon EC:           0           97252             0               0

CRC Errors:                0              15             0               0

Header Errors:             0              62             0               0

Interleave (ms):        0.00            8.00          0.00            8.00

Actual INP:             0.00            3.01          0.00            2.00

Training Log :    Stopped

Training Log Filename :    flash:vdsllog.bin

Nبالنسبة لحساب تحميل txload و rxload، فإنه يستخدم نفس النطاق الترددي المرجعي، أي النطاق الترددي المنبثق للتحميل. لذلك، عندما يكون معدل حركة مرور الإدخال على سبيل المثال 998000، سترى معدل التحميل بقيمة 255/255، وعندما يكون معدل الإدخال أعلى من ذلك (20 ميجابايت، 30 ميجابايت)، فإنه يعرض rxload 255/255. لذلك، فإن قيمة rxload التي يتم عرضها لن تكون دقيقة في كل الأوقات مع عرض النطاق الترددي المرجعي الافتراضي. ومع ذلك، فإنه لن يكون له أي تأثير على النطاق الترددي الفعلي الذي تستقبله/السرعة أو الإنتاجية.

إذا كنت ترغب في تغييره لغرض جودة الخدمة، فيمكنك تغييره باستخدام أمر النطاق الترددي تحت الواجهة. ومع ذلك، بغض النظر عن قيمة الأمر bandwidth الذي تم تعيينه، فلن تغير الواجهة سرعة الإرسال الخاصة بها.

معلومات ذات صلة

- دليل تكوين موجه DSL واستكشاف الأخطاء وإصلاحها من Cisco - خيارات تنفيذ PPPoA

- دليل تكوين موجه DSL واستكشاف الأخطاء وإصلاحها من Cisco

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems